المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

SNMP مقابل تتبع الاستخدام

تكوين SNMP على WLC

من خلال واجهة الويب

من خلال سطر الأوامر

أسماء الكائنات ومعرفات الكائنات (OIDs)

ما هي أسماء الكائنات ومعرفات الكائن؟

قواعد معلومات الإدارة وقائمة جميع أسماء الكائنات والمعرفات على قوائم التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLCs) من Cisco

إستخدام OIDs لمراقبة حالة WLC

مراقبة عبر SnmpWalk

شاشة من خلال Python3 ومكتبة pysnmp

التكامل مع برامج الطرف الثالث (Grafana+Prometheus/PRTG Network Monitor/SolarWinds)

التجميع مع CUCM

جدول OIDs الأكثر شيوعا للمراقبة

شاشة وضع WLC الاحتياطي في HA

مراقبة وضع الاستعداد WLC مباشرة

مدرب إستعداد WLC من خلال WLC نشط

المقدمة

يصف هذا وثيقة كيف أن يشكل بسيط شبكة إدارة بروتوكول (SNMP) أن يراقب cisco 9800 لاسلكي lan جهاز تحكم (WLC).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

- معرفة أساسية ببروتوكول 9800 WLC و SNMP

- خادم/أداة SNMP

المكونات المستخدمة

تم إجراء جميع الاختبارات على MacOS 10. 14 و WLC 9800-CL مع صورة إصدار 17. 5. 1. بعض معرفات OIDs المذكورة في هذه المقالة غير موجودة في إصدارات الصور القديمة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

SNMP مقابل تتبع الاستخدام

تعتمد قوائم التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) الأقدم من AireOS على بروتوكول SNMP كبروتوكول رئيسي للمراقبة. يمكن الحصول على معظم المعلومات ذات الصلة مثل عدد العملاء وعدد نقاط الوصول المرتبطة والمعالج واستخدام الذاكرة من خلال استعلام SNMP من الأداة التي تراقب إلى عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC).

مع 9800 WLC، تم التركيز على القياس عن بعد. يعمل القياس عن بعد في نموذج "الدفع" حيث تقوم WLC بإرسال المعلومات ذات الصلة إلى الخادم دون الحاجة للاستعلام. لا يزال Catalyst 9800 يقدم SNMP لأغراض قديمة. ويمكن أن تقتصر بعض المعلومات على القياس عن بعد، كما أن بعض معرفات الأجهزة الأصلية المتاحة سابقا على نظام التشغيل AireOS ليست متاحة بعد في عام 9800.

تكوين SNMP على WLC

من cisco IOS XE Bengaluru 17.6.1، إثرنيت خدمة ميناء (إدارة قارن VRF/GigabitEthernet 0) يساند في cisco مادة حفازة 9800 sery لاسلكي جهاز تحكم.

قبل هذا الإصدار، كان يمكن مراقبة وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) من Catalyst 9800 فقط مع SNMP عبر واجهة الإدارة اللاسلكية الخاصة بها أو من خلال واجهة إدارة التكرار (في حالة وجود وحدة تحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) في مجموعة HA على الإصدارات 17.5.1 والإصدارات الأعلى).

من خلال واجهة الويب

SNMPv2c هو إصدار مجتمعي من SNMP وتكون جميع الاتصالات بين الأجهزة في نص واضح. SNMPv3 هو الإصدار الأكثر أمانا الذي يوفر عمليات التحقق من سلامة الرسائل والمصادقة وتشفير الحزم. SNMPv1 قديم للغاية، ولكنه لا يزال موجودا لتوفير توافق البرامج القديمة. هذا غير مذكور في هذه المقالة.

هام: يتم تمكين SNMPv2c بشكل افتراضي مع "خاص" المجتمع مع امتيازات القراءة+الكتابة و"عام" المجتمع مع امتيازات القراءة فقط. يوصى بإزالتها وإنشاء مجتمع جديد باسم مختلف.

قم بتسجيل الدخول إلى واجهة الويب الخاصة ب 9800 WLC. تحت الإدارة > الإدارة > SNMP تأكد من تمكين SNMP بشكل عام. تحت سلاسل المجتمع يتم عرض جميع المجتمعات التي تم تكوينها حاليا ومستوى الأذونات الخاص بها:

قبل إنشاء مستخدم SNMP v3، يلزم تعريف مجموعة SNMP v3. لإنشاء مجموعة مستخدمين بإذن القراءة+الكتابة، قم بتعيين عرض القراءة وعرض الكتابة إلى v1الافتراضي. تحتاج مجموعة القراءة فقط إلى Write View فارغ

تحت علامة التبويب مستخدمو SNMP V3، يمكنك الاطلاع على جميع المستخدمين الذين تم تكوينهم والامتيازات والبروتوكولات الخاصة بهم المستخدمة للمصادقة والتشفير. زر جديد يسمح بإنشاء مستخدم جديد.

هناك 3 أوضاع تأمين متوفرة:

1. AuthPriv = تتم مصادقة الرسائل وتشفيرها

2. AuthNoPriv = تتم مصادقة الرسائل ولكن لا يتم تشفيرها

3. NoAuthNoPriv = لا يوجد تأمين يطبق على الرسائل

حدد SHA كبروتوكول مصادقة ويستحسن إستخدام AES-128 على الأقل كبروتوكول خصوصية.

من خلال سطر الأوامر

كما يمكن تكوين SNMP من خلال واجهة سطر الأوامر (CLI). توفر واجهة سطر الأوامر (CLI) معلمات تكوين إضافية، مثل القدرة على تخصيص قائمة وصول لمجتمع الإصدار 2 أو مستخدم الإصدار 3.

مثال تكوين مجتمع قراءة+كتابة v2 ومجموعة قراءة+كتابة v3 ومستخدم v3 الذي ينتمي إلى هذه المجموعة:

snmp-server manager

snmp-server community

RW

snmp-server community

RO

snmp-server group

v3 auth write v1default snmp-server user

v3 auth sha

priv aes 128

access

مثال على قائمة الوصول التي تسمح فقط للجهاز الموجود على عنوان IP 192.168.10.10 بالاستعلام عن مجتمع WLC V2 المسمى "ReadWriteCommunity":

ip access-list standard 50

10 permit 192.168.10.10

20 deny   any

snmp-server manager

snmp-server community ReadWriteCommunity RW 50

ملاحظة: في وقت كتابة هذا المستند، كانت قوائم التحكم في الوصول (ACL) القياسية فقط هي المدعومة. يمكن تعيين قوائم التحكم في الوصول (ACL) الموسعة، ولكنها لا تعمل.

أسماء الكائنات ومعرفات الكائنات (OIDs)

ما هي أسماء الكائنات ومعرفات الكائن؟

معرفات الكائن، أو معرفات الكائن المختصرة، هي معرفات فريدة تمثل متغير أو كائن معين. على سبيل المثال، يعتبر إستخدام المعالج الحالي متغيرا للقيم التي يمكن إستردادها بواسطة الاستدعاء عند معرف الكائن الخاص بها. كل معرف فئة (OID) فريد ولا يمكن أن يكون أي منهما مماثلا في جميع أنحاء العالم، كما هو الحال مع عنوان MAC.

تتبع هذه المعرفات تسلسل شجرة، ويمكن تتبع كل معرف فريد (OID) مرة أخرى إلى الجذر الخاص به. كل بائع له فرعه الخاص مع جذر مشترك.

وقد يكون القياس عنوان عنوان منزلي، حيث يكون الجذر هو الدولة أو الولاية، ثم يعقب ذلك رمز بريدي للمدينة، والشارع، وأخيرا رقم المنزل.

والأرقام التي تليها نقطة تمثل كل خطوة تحتاج للوصول إلى نقطة معينة في تلك الشجرة أو الفرع.

يتم تخزين جميع هذه القيم في قاعدة معلومات الإدارة، أو قاعدة معلومات الإدارة (MIB) باختصار، في كل جهاز على الشبكة. يحتوي كل معرف على اسم وتعريف (نطاق القيم الممكنة، النوع..).

لتحميل قاعدة معلومات إدارة (MIB) على أداة مراقبة SNMP غير مطلوبة لاستخدام SNMP والاستعلام عن جهاز.

وكما هو معروف، فإن الجهاز يستجيب مع القيمة المخزنة في المتغير الذي يمثله المعرف الفريد. ومع ذلك، إذا قمت بتحميل قاعدة معلومات الإدارة على أداة الاستعلام الخاصة بك، فإنها توفر ميزة ترجمة أسماء الكائنات إلى معرفات هذه العناصر وتسمح بمعرفة وصفها.

في هذا المثال، تستعلم أداة SNMP عن وكيل SNMP الخاص بجهاز ما لوصف النظام الخاص به باستخدام OID 1.3.6.1.2.1.1.1.0.

قواعد معلومات الإدارة وقائمة جميع أسماء الكائنات والمعرفات على قوائم التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLCs) من Cisco

تقدم Cisco قاعدة معلومات الإدارة (MIB) ل 9800 WLCs. لا يمكن قراءته بسهولة، ولكن قاعدة معلومات الإدارة تحتوي على جميع أسماء الكائنات المتاحة ووصفها.

تستخدم جميع الطرز 9800 (9800-80، 9800-40، 9800-L، 9800-CL، EWC) نفس قاعدة معلومات الإدارة (MIB) التي يمكن تنزيلها هنا: https://software.cisco.com/download/home/286322605/type/280775088/release/.

وأحدث تاريخ هو التاريخ الأحدث، وليس الذي يحمل اسم إصدار الرمز الأعلى.

يحتوي ملف الأرشيف الذي تم تنزيله على العديد من ملفات النص الخاصة بي التي يمكن إستيرادها إلى أي خادم SNMP تابع لجهة خارجية أو فتحها ببساطة باستخدام محرر نصي. للعثور على معرف الكائن الخاص باسم كائن معين، تحتاج أولا لتحديد موقع الملف الذي يحتوي عليه بدقة.

على سبيل المثال، كل الكائنات المتعلقة بمراقبة حالة الجهاز المادية (مثل وحدة المعالجة المركزية (CPU) والذاكرة) موجودة في قاعدة معلومات الإدارة (MIB) المسماة Cisco-Process-MIB.my.

هنا، "cpmCPUMemoryUsed" هو اسم الكائن الذي يتم إستخدامه لتوفير مقدار الذاكرة المستخدم من قبل عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) بالبايت. تتبع جميع ملفات قاعدة معلومات الإدارة بناء مماثل. معلومات حول كائن الذاكرة المستخدم تبدو كما يلي:

cpmCPUMemoryUsed OBJECT-TYPE

SYNTAX          Gauge32

UNITS           "kilo-bytes"

MAX-ACCESS      read-only

STATUS          current

DESCRIPTION

"The overall CPU wide system memory which is currently

under use."

::= { cpmCPUTotalEntry 12 }

يعتمد معظم برمجيات الطرف الثالث للمراقبة على OIDs وليس على أسماء الكائنات. يمكن إجراء الترجمة بين اسم الكائن ومعرف الكائن باستخدام أداة متصفح كائن SNMP من Cisco.

أدخل اسم الكائن في شريط البحث. يوفر الإخراج معرف الكائن (OID) ووصفا موجزا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إستخدام نفس الأداة للعثور على اسم كائن OID المتوفر.

إستخدام OIDs لمراقبة حالة WLC

بعد الاستحواذ معرف الكائن (OID) الخاص بالكائن الذي يحتاج إلى المراقبة، يمكن تنفيذ استعلام SNMP الأول.

تعرض الأمثلة الواردة في هذا الفصل كيفية الحصول على كلمة مرور ذاكرة WLC الحرة (OID = 1.3.6.1.4.1.9.48.1.1.1.5) لمجتمع SNMPv2 الخاص ومسؤول مستخدم SNMPv3 باستخدام كلمة مرور مصادقة SHA Cisco123# وكلمة مرور خصوصية AES المعينة على Cisco123#. توجد واجهة إدارة وحدة التحكم في 10.48.39.133.

مراقبة عبر SnmpWalk

SNMPwalk هو تطبيق SNMP يستخدم طلبات GETtnext الخاصة ب SNMP للاستعلام عن كيان شبكة لشجرة المعلومات. يكون موجودا بشكل افتراضي في برامج MacOS ومعظم برامج لينوكس. بالنسبة ل SNMPv2c، يتبع الأمر الصياغة:

snmpwalk -v2c -c

مثال:

VAPEROVI:~ vaperovi$ snmpwalk -v2c -c private 10.48.39.133 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.12

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.12.2 = 3783236 <-------- Free Memory in Bytes

إذا تم إستخدام SNMPv3، فإن الأمر يتبع الصياغة:

snmpwalk -v3 -l authPriv -u <username> -a [MD5|SHA] -A <auth_password> -x [AES|DES] -X <priv_password> <WLC_management_interface_ip> <OID>

حدد MD5/SHA و AES/DES استنادا إلى كيفية إنشاء مستخدم SNMPv3 على وحدة التحكم.

مثال:

VAPEROVI:~ vaperovi$ snmpwalk -v3  -l authPriv -u snmpadmin -a SHA -A Cisco123# -x AES -X Cisco123# 10.48.39.133 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.12

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.12.2 = 3783236 <-------- Free Memory in Bytes

#snmpwalk output still shows v2 even though v3 is used

شاشة من خلال Python3 ومكتبة pysnmp

تتم كتابة أجزاء التعليمات البرمجية الصغيرة ل Python 3.9 وتستخدم وحدة PYSNMP النمطية (PIP install pysnmp) لإنشاء استعلامات SNMP لاستخدام الذاكرة ل Catalyst 9800-CL WLC. تستخدم هذه الأمثلة مجتمع SNMPv2 ومستخدم SNMPv3 نفسه الذي تم إنشاؤه في أحد الفصول السابقة. ما عليك سوى إستبدال القيم المتغيرة ودمج الشفرة ضمن البرامج النصية المخصصة الخاصة بك.

مثال SNMPv2:

from pysnmp.hlapi import *

communityName = 'private'

ipAddress = '10.48.39.133'

OID = '1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.12'

for (errorIndication,

errorStatus,

errorIndex,

varBinds) in nextCmd(SnmpEngine(),

CommunityData(communityName),

UdpTransportTarget((ipAddress, 161)),

ContextData(),

ObjectType(ObjectIdentity(OID)),

lexicographicMode=False):

if errorIndication:

print(errorIndication)

elif errorStatus:

print('%s at %s' % (errorStatus.prettyPrint(),

errorIndex and varBinds[int(errorIndex) - 1][0] or '?'))

else:

for varBind in varBinds:

print(' = '.join([x.prettyPrint() for x in varBind]))

مخرجات مطبوعة:

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.12.2 = 3783236

مثال SNMPv3:

from pysnmp.hlapi import *

username = 'snmpadmin'

ipAddress = '10.48.39.133'

OID = '1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.12'

authKey = 'Cisco123#'

privKey = 'Cisco123#'

for (errorIndication,

errorStatus,

errorIndex,

varBinds) in nextCmd(SnmpEngine(),

UsmUserData(username, authKey, privKey,

authProtocol=usmHMACSHAAuthProtocol,

privProtocol=usmAesCfb128Protocol),

UdpTransportTarget((ipAddress, 161)),

ContextData(),

ObjectType(ObjectIdentity(OID)),

lexicographicMode=False):

if errorIndication:

print(errorIndication)

elif errorStatus:

print('%s at %s' % (errorStatus.prettyPrint(),

errorIndex and varBinds[int(errorIndex) - 1][0] or '?'))

else:

for varBind in varBinds:

print(' = '.join([x.prettyPrint() for x in varBind]))

التكامل مع برامج الطرف الثالث (Grafana+Prometheus/PRTG Network Monitor/SolarWinds)

توفر البنية الأساسية ل Cisco Prime القدرة على مراقبة أجهزة الشبكة المتعددة وتكوينها بسهولة، والتي تتضمن وحدات التحكم اللاسلكية.

تأتي Prime Infrastructure محملة مسبقا بجميع معرفات الأجهزة الأصلية ويتكون التكامل مع عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) ببساطة من إضافة بيانات اعتماد عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) إلى Prime. ويعتمد Prime الذي يحتوي على 9800 وحدة تحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) في الغالب على القياس عن بعد لجمع معظم التفاصيل من وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC)، بينما يتم الحصول على الجزء الصغير من المعلومات من خلال بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP).

من ناحية أخرى، يمكن أيضا دمج عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) من Cisco مع حلول جهات خارجية متعددة للشاشة، طالما كانت معرفات الأجهزة الأصلية معروفة.

تتيح برامج مثل Grafana+Prometheus، و PRTG Network Monitor، و SolarWind Server إستيراد قاعدة معلومات الإدارة (MIB) أو معرفات الأجهزة الأصلية (OIDs) وعرض القيم في رسم بياني سهل الاستخدام.

قد يتطلب هذا التكامل بعض التعديلات على جانب خادم SNMP. في هذا المثال، يتم تزويد خادم مراقبة PRTG بمعرف إستخدام وحدة المعالجة المركزية (OID) الخاص بكل مركز والذي يرجع السلسلة "0٪/1٪ و 1٪/1٪ و 0٪/1٪ و 0٪/1٪ و 0٪/1٪". يتوقع PRTG قيمة عدد صحيح ويثير خطأ.

التجميع مع CUCM

يتمتع Cisco Unified Communications Manager (CUCM) بميزة تعقب نقطة النهاية اللاسلكية التي تسمح له بتعقب موقع العميل تقريبا استنادا إلى نقطة الوصول التي يتصل بها العميل. لكي تعمل هذه الميزة، يجب على CUCM سحب المعلومات من عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) عبر استعلامات SNMP.

هام: تتأثر العديد من إصدارات CUCM بمعرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCvv07486 - يتعذر مزامنة نقاط الوصول في WLC بسبب طلبات SNMP كبيرة جدا. يتم تشغيل هذه المشكلة في الحالات التي يقوم فيها CUCM بتشغيل إصدار متأثر، ويكون WLC لديه أكثر من 10 نقطة وصول. نظرا للطريقة غير الصحيحة التي يستعلم بها CUCM عن كمية كبيرة من OIDs في طلب مجمع واحد، إما أن ترفض WLC الإجابة أو أن تجيب باستجابة كبيرة جدا. لا يتم دائما إرسال الاستجابة الكبيرة جدا في الحال ويمكن تأجيلها. SNMP debugs على طباعة WLC "SNMP: الحزمة المستلمة عبر UDP من x.x.x.x على VlanXXSrParseV1SnmpMessage: الحزمة كبيرة جدا SrDoSnmp: خطأ في تحليل ASN".

جدول OIDs الأكثر شيوعا للمراقبة

يتضمن الجدول بعض أكثر أسماء الكائنات شيوعا ومعرفات الأجهزة الأصلية (OIDs) الخاصة بها، مع إعتبار أن قاعدة معلومات الإدارة (MIB) تقدم البيانات في الصياغة سهلة الاستخدام:

ملاحظة: الأمر show snmp mib | في <Object Name> للتحقق من توفر اسم كائن معين على عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) طراز 9800.

الوصف

اسم الكائن

OID

رد متوقع

إجمالي إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) في ٪ الخمس ثوان الأخيرة

cpmCPUTotal5sec

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.3

عدد صحيح: 5

إجمالي إستخدام وحدة المعالجة المركزية في ٪ آخر 1 دقيقة

cpmCPUTotal1min

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.4

عدد صحيح: 5

إجمالي إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) في ٪ آخر 5 دقائق

cpmCPUTotal5min

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.5

عدد صحيح: 5

الذاكرة المستخدمة الحالية بالبايت

cpmCPUMemoryUsed

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.12

عدد صحيح: 3783236

الذاكرة الحرة الحالية بالبايت

cpmCPUMemoryFree

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.13

عدد صحيح: 4263578

أقل قدر من الذاكرة الحرة منذ آخر تمهيد بالبايت

cpmCPUMemoryLower

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.15

عدد صحيح: 4251212

سبب آخر إعادة تحميل

لماذا إعادة التحميل

1.3.6.1.4.1.9.2.1.2

السلسلة: "reload"

صورة البرنامج لجميع نقاط الوصول المرتبطة

bsnAPSoftwareVersion

1.3.6.1.4.1.14179.2.2.1.1.8

السلسلة: "17.5.1.12"

رقم الطراز لجميع نقاط الوصول المنضمة

bsnAPModel

1.3.6.1.4.1.14179.2.2.1.1.16

السلسلة: "AIR-AP1840i-E-K9"

عدد العملاء

X

X

X

عدد نقاط الوصول المنضمة

X

X

X

حالة وحدة إمداد الطاقة

X

X

X

حالة المروحة

X

X

X

توجد حاليا طلبات تحسين مفتوحة لدعم OIDs لإجمالي عدد العملاء وعدد نقاط الوصول المنضمة:

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCvu26309 - معرف SNMP الخاص بعدد العملاء غير موجود في 9800

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCvv44330 - معرف SNMP لنقطة الوصول غير موجود على 9800

لا يتم دعم حالة وحدة التزويد بالطاقة وحالة المروحة وقت كتابة هذه المقالة. تم فتح طلب التحسين:

معرف الأخطاء من Cisco CSCwa23598 - 9800 WLC تعزيز / دعم PSU ومعرف SNMP لمعرف حالة المروحة (1.3.6.1.4.1.9.9.13)

شاشة وضع WLC الاحتياطي في HA

لا يمكن مراقبة عنصر تحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) في المجموعة عالية التوفر إلا من الإصدار 17.5.1. يمكن مراقبة عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) الاحتياطية مباشرة من خلال RMI أو باستخدام استعلام عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) النشط.

مراقبة وضع الاستعداد WLC مباشرة

يمكن مراقبة عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) الاحتياطية مباشرة فقط إذا كانت وحدات التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) التي تعمل في نوع HA لبروتوكول RMI + RP. يتم ذلك من خلال عنوان IP لواجهة إدارة التكرار الاحتياطية (RMI) الخاصة بوحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) الاحتياطية.

في هذا السيناريو، يتم دعم معرفات OIDs فقط من IF-MIB رسميا، مما يجعل من الممكن فقط مراقبة حالة جميع الواجهات على عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) الاحتياطي. مثال إخراج من 9800-CL WLC:

الوصف

اسم الكائن

OID

رد متوقع

اسم الواجهة

IfDescr

1.3.6.1.2.1.2.2.1.2

SNMPv2-SMI::MIB-2.2.1.2.1 = GigabitEthernet1

SNMPv2-SMI::MIB-2.2.2.2.2 = GigabitEthernet2

SNMPv2-SMI::MIB-2.2.1.2.3 = GigabitEthernet3

SNMPv2-SMI::MIB-2.2.2.2.4 = VoIP-Null0

SNMPv2-SMI::MIB-2.2.2.2.5 = Null0

SNMPv2-SMI::MIB-2.2.2.2.6 = VLAN1

SNMPv2-SMI::MIB-2.2.1.2.7 = VLAN39

حالة تشغيل الواجهة (1=up، 2=down)

ifOperStatus

1.3.6.1.2.1.2.2.1.8

SNMPv2-SMI::MIB-2.2.2.1.8.1 = 2

SNMPv2-SMI::MIB-2.2.2.1.8.2 = 2

SNMPv2-SMI::MIB-2.2.2.1.8.3 = 1

SNMPv2-SMI::MIB-2.2.2.1.8.4 = 2

SNMPv2-SMI::MIB-2.2.2.1.8.5 = 2

SNMPv2-SMI::MIB-2.2.2.1.8.6 = 1

ملاحظة: من المتوقع أن يكون المنفذ WLC Gig 2 الاحتياطي (منفذ خط الاتصال المستخدم لتحويل حركة مرور البيانات) في حالة إيقاف التشغيل. بمجرد حدوث تجاوز الفشل، يظهر منفذ Gig 2 في وضع الاستعداد WLC. يحدث شيء مماثل مع منافذ 10Gigabit على الأجهزة المادية 9800 (9800-80، 9800-40 و 9800-CL).

مدرب إستعداد WLC من خلال WLC نشط

يمكن أيضا مراقبة حالة WLC الاحتياطية باستخدام الاستعلام إلى عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) النشط. يتم دعم قواعد معلومات الإدارة (MIB) فقط Cisco-LWAPP-HA-MIB وCisco-Process-MIB بشكل رسمي. عند الاستعلام عن عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) النشط في HA، تمثل الاستجابة الأولى قيمة عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) النشط، بينما تمثل الاستجابة الثانية قيمة عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) الاحتياطي.

الوصف

اسم الكائن

OID

رد متوقع

إجمالي إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) في ٪ الخمس ثوان الأخيرة

cpmCPUTotal5sec

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.3

SNMPv2-SMI::enterprise.9.9.109.1.1.1.3.5 = 3

SNMPv2-SMI::enterprise.9.9.109.1.1.1.3.6 = 7

إجمالي إستخدام وحدة المعالجة المركزية في ٪ آخر 1 دقيقة

cpmCPUTotal1min

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.4

SNMPv2-SMI::enterprise.9.9.109.1.1.1.4.5 = 8

SNMPv2-SMI::enterprise.9.9.109.1.1.1.4.6 = 6

إجمالي إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) في ٪ آخر 5 دقائق

cpmCPUTotal5min

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.5

SNMPv2-SMI::enterprise.9.9.109.1.1.1.5.5 = 10

SNMPv2-SMI::enterprise.9.9.109.1.1.1.5.6 = 15

الذاكرة المستخدمة الحالية بالبايت

cpmCPUMemoryUsed

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.12

SNMPv2-SMI::enterprise.9.9.109.1.1.12.5 = 4318980

SNMPv2-SMI::enterprise.9.9.109.1.1.1.12.6 = 3950332

الذاكرة الحرة الحالية بالبايت

cpmCPUMemoryFree

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.13

SNMPv2-SMI::enterprise.9.9.109.1.1.1.12.5 = 4318739

SNMPv2-SMI::enterprise.9.9.109.1.1.1.12.6 = 3950738

أقل قدر من الذاكرة الحرة منذ آخر تمهيد بالبايت

cpmCPUMemoryLower

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.15

SNMPv2-SMI::enterprise.9.9.109.1.1.1.15.5 = 3763868

SNMPv2-SMI::enterprise.9.9.109.1.1.1.15.6 = 4132588

حالة عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (1=up، 0=down)

cLHaPeerHotStandbyEvent

1.3.6.1.4.1.9.9.843.1.3.4

SNMPv2-SMI::enterprise.9.9.843.1.3.4.0 = 1