المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

قم بتكوين نقطة الوصول يدويا

إعادة ضبط التكوين خفيف الوزن على نقطة الوصول (AP)

إعادة ضبط نقطة الوصول من خلال AireOS أو Catalyst WLC

إعادة ضبط نقطة الوصول عبر واجهة سطر الأوامر

إعادة ضبط نقطة الوصول باستخدام الزر إعادة تعيين

كيفية تعطيل زر إعادة الضبط على نقطة الوصول المسجلة في وحدة التحكم

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تعيين معلومات التكوين الثابت أو إعادة ضبطها يدويا على نقاط الوصول (APs) إلى ®Cisco IOS و ClickOS.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- معرفة أساسية بتكوين نقاط الوصول إلى CAPWAP ووحدات التحكم في شبكة LAN اللاسلكية (WLC) من Cisco

- معرفة أساسية ببروتوكول نقاط الوصول اللاسلكية وإمداده

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- Cisco 5520 WLC الذي يشغل البرنامج الثابت، الإصدار 8.8.111.0

- نقطة الوصول من السلسلة Cisco AIR-CAP3702I-E-K9 Series

- نقطة الوصول من السلسلة Cisco AIR-AP4800-E-K9 Series

- Cisco 9800-CL الذي يشغل البرنامج الثابت، الإصدار 17.6.3

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

قم بتكوين نقطة الوصول يدويا

في تثبيت جديد، عندما يتعذر على نقطة الوصول العثور على عنصر تحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) من خلال خوارزميات الاكتشاف، يمكنك تكوين المعلومات الضرورية بشكل ثابت للانضمام إلى وحدة تحكم عبر منفذ وحدة التحكم وواجهة سطر أوامر AP (CLI). راجع تسجيل نقطة الوصول في الوضع Lightweight (LAP) إلى وحدة تحكم شبكة محلية لاسلكية (WLC) للحصول على مزيد من المعلومات حول خوارزميات اكتشاف وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) وعملية تسجيل نقطة الوصول في الوضع Lightweight (LAP).

in order to شكلت يدويا معلومة ساكن إستاتيكي على ap من خلال ال AP CLI قارن، أنت يستطيع استعملت هذا EXEC أسلوب أمر CLI:

- لنقاط الوصول (AP) المستندة إلى IOS من Cisco:

AP#capwap ap ip address <IP address> <subnet mask>

AP#capwap ap ip default-gateway <IP-address>

AP#capwap ap primary-base <WLC-sysname> <IP-address>

AP#capwap ap secondary-base <WLC-sysname> <IP-address>

(optional)

AP#capwap ap hostname <name>

(optional)

- لنقاط الوصول المستندة إلى ClickOS:

AP#capwap ap ip <IP-address> <subnet mask> <default-gateway> [<dns1-ip-address> <dns2-ip-address> <domain>]

AP#capwap ap primary-base <WLC-sys-name> <IP-address>

AP#capwap ap hostname <name>

(optional)

ملاحظة: يجب عليك إصدار هذه الأوامر أثناء وجودها في وضع التمكين. التقصير enable كلمة cisco. يتم إستخدام المعلومات الثابتة التي تم تكوينها باستخدام أوامر CLI بواسطة نقطة الوصول للانضمام إلى وحدة التحكم. بعد أن تنضم نقطة الوصول إلى وحدة التحكم، يمكن للمستخدم تكوين إعدادات جديدة على نقطة الوصول (LAP) عبر وحدة التحكم.

إعادة ضبط التكوين خفيف الوزن على نقطة الوصول (AP)

عندما تنقل نقطة الوصول إلى موقع مختلف في شبكتك ولا يمكن لنقطة الوصول الانضمام إلى عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) السابق، أو إذا كنت تريد إعادة تكوين نقطة الوصول يدويا للانضمام إلى عنصر تحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) آخر، فيجب عليك إدخال معلومات وحدة التحكم الجديدة للسماح لنقطة الوصول بالاقتران بوحدة تحكم أخرى.

إعادة ضبط نقطة الوصول من خلال AireOS أو Catalyst WLC

بالإضافة إلى الطرق السابقة، يمكنك أيضا إعادة ضبط تكوين نقطة الوصول في الوضع Lightweight من عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC). عندما يتم تسجيل نقاط الوصول في الوضع Lightweight إلى وحدة التحكم، يمكنك إستخدام الأوامر التالية من وحدة التحكم لإعادة ضبط التكوين على نقطة الوصول Lightweight (LAP):

- استعملت الأمرclear ap config <ap-name> keep-ip-config in order to مسح كل من ال ap تشكيل أن يقصر، باستثناء ال ap ساكن إستاتيكي ip.

- استعملت clear ap config <ap-name>  الأمر in order to مسح all of the ap تشكيل أن تقصير، أي يتضمن ال ap ساكن إستاتيكي ip.

إعادة ضبط نقطة الوصول من خلال واجهة سطر الأوامر

in order to استعملت هذا طريقة، login إلى ال ap وحدة طرفية للتحكم أسلوب في امتياز exec أسلوب:

- لنقاط الوصول (AP) المستندة إلى IOS من Cisco:

AP#clear capwap ap ?

all-config <-- if you need to reset AP to factory default (this command causes system)

controller <-- if you need to clear static configuration for WLC IP address (this command may cause termination session to WLC and new DTLS handshake)

dot1x <-- if you need to reset dot1x credentials for AP authentication

hostname <-- if you need to reset AP host name config

ip <-- if you need to remove static IP configuration on AP. (this command may cause termination session to WLC and new DTLS handshake)

- لنقاط الوصول المستندة إلى ClickOS:

AP#capwap ap erase ?

all <-- Erase all AP config (this commands causes AP to reboot)

static-ip <-- Erase static IP/DNS config (this command causes termination session to WLC and new DTLS handshake)

إعادة ضبط نقطة الوصول باستخدام الزر إعادة تعيين

in order to استعملت هذا طريقة، أنت ينبغي يتلقى منفذ طبيعي إلى ال ap. العملية هي نفسها لكل من نقاط الوصول Cisco IOS و ClickOS.

1. قطع اتصال الطاقة من AP.

2. اضغط باستمرار على زر الوضع على نقطة الوصول (AP) ووفر الطاقة لنقطة الوصول (AP).

3. استمر في الضغط على زر الوضع لمدة 20 ثانية أو أكثر.

- على نقاط الوصول (APs) المستندة إلى برنامج IOS من Cisco:

IOS Bootloader - Starting system.

flash is writable

Tide XL MB - 40MB of flash

...

button pressed for 22 seconds

- في نقاط الوصول (AP) المستندة إلى ClickOS:

AP#Button is pressed. Configuration reset activated..

Keep the button pressed for > 20 seconds for full reset

Wait for the button to be released ....

Button pressed for 22 seconds

كيفية تعطيل زر إعادة الضبط على نقطة الوصول المسجلة في وحدة التحكم

invalider in order to أعجزت ال reset زر على ال ap يسجل إلى الجهاز تحكم، يستعمل هذا CLI أمر:

(Cisco Controller) >config ap rst-button disable <AP NAME>

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

أنت يستطيع استعملت هذا debug أمر على ثني مع وحدة طرفية للتحكم ميناء in order to تحريت مشكلة المتعلقة بتعيين عنوان:

- على نقاط الوصول (APs) المستندة إلى برنامج IOS من Cisco:

- debug ip udp

- في نقاط الوصول (AP) المستندة إلى ClickOS:

- debug dhcp events

- debug dhcp errors

- debug dhcp packets

ملاحظة: إذا لم يكن لنقطة الوصول منفذ وحدة تحكم، فمن الضروري أخذ تتبع sniffer سلكي للمنفذ الذي يتم توصيل نقطة الوصول (LAP) به لرؤية الحزم التي يتم استقبالها وإرسالها إلى نقطة الوصول (LAP).

أنت يستطيع استعملت هذا يضبط أمر in order to راقبت الإكتشاف عملية من خلال ال WLC CLI:

- على نقاط الوصول (AP) المستندة إلى نظام التشغيل Cisco IOS:

- debug capwap client events

- debug capwap client errors

- debug capwap client detail