المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

أجهزة إنذار صغيرة

إنذارات رئيسية

إيقاف تشغيل مصابيح LED

معلومات ذات صلة

المقدمة

يغطي هذا المستند الخطوات التي تحتاج إلى التحقق منها ما إذا كانت بطاقتك اللاسلكية من نقطة إلى نقطة (P2P) تعرض تنبيها صغيرا أو كبيرا، أو إذا كان الارتباط معطلا، أو إذا كان الارتباط قيد التشغيل ولكنه لا يزال يعرض تنبيها.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- إستخدام سطر الأوامر

لتنفيذ المهام الواردة في هذا المستند، يجب أن يكون لديك وصول EXEC ذي امتيازات ("enabled") على الموجه الذي تريد فحصه.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- uBR7200

- برنامج IOS® الإصدار 12.1(5)XM4 من Cisco (أو أي إصدار من برنامج Cisco IOS يدعم الاتصال اللاسلكي الثابت من نقطة إلى نقطة)

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

أجهزة إنذار صغيرة

تحدث تنبيهات ثانوية عند تجاوز حدود المقاييس التي تم تكوينها (على سبيل المثال، أخطاء الرموز). أنت يستطيع دققت ما إذا الارتباط يختبر أخطاء الترميز من خلال دراسة للمخرجات من الأمر في هذا قسم.

لاكتشاف كيفية أداء الارتباط منذ تشغيل النظام، قم بإصدار هذا الأمر:

show interface radio slot/port link-metrics

تحدد هذه القياسات كيفية أداء الارتباط أثناء مزامنة طرفي الارتباط:

show interface radio slot/port 24hour-metrics

!--- This command provides details for the last 32 days.

show interface radio slot/port radio 1hour-metrics 1Hr_options

!--- This command provides details for the last 24 hours.

show interface radio slot/port radio 1minute-metrics 1min_options

!--- This command provides details for the last 60 minutes.

show interface radio slot/port radio 1second-metrics 1sec_options

!--- This command provides details for the last 60 seconds.

show interface radio slot/port radio 1tick-metrics 1tick_options

!--- This command provides details for the last n hardware ticks.

يتحقق الإخراج من هذه الأوامر من ما إذا كان إرتباط التردد اللاسلكي (RF) يواجه مشكلة أم لا.

قم بإصدار هذا الأمر لمسح مقاييس الارتباط ولاحظ ما إذا كانت العدادات تتزايد بشكل متكرر:

clear radio interface radio link-metrics

إذا حدث تنبيه ثانوي على البطاقة ورأيت الكثير من الأخطاء، فيجب عليك التحقق من إرتباط التردد اللاسلكي بشكل أكبر. للحصول على مساعدة، ارجع إلى دليل أستكشاف الأخطاء وإصلاحها من نقطة إلى نقطة لاسلكية. يمكن أن تكون المشكلة تداخل أو مشكلة متعلقة بالترددات اللاسلكية تتسبب في تدهور الإشارة.

إذا كنت ترى إنذارات صغيرة، ولكن الرابط ما يزال قيد التشغيل، فقد يتم تعيين قيم الحدود القياسية بدقة كبيرة. أصدرت in order to شاهدت ال يشكل عملية إعداد حاليا، هذا أمر على ال uBR:

show interface rX/0 metrics-threshold

يشير هذا الإخراج بالضبط إلى مكان تعيين الحدود ويولد إنذارا في حالة تجاوز الحدود. يمكنك إعادة تكوين هذه الحدود إذا لزم الأمر.

يمكن ان يشير تنبيه صغير إلى قضية تردد الراديو التي تحتاج إلى مزيد من البحث. ومع ذلك، يمكن أن يكون المنبه صغيرا بما يكفي ليتحمل الرابط المنبه، حسب القيود البيئية الفيزيائية.

إنذارات رئيسية

تحدث تنبيهات رئيسية بشكل عام عندما لا تتلقى الوحدة الخارجية (ODU) طاقة التيار المستمر أو عند وجود مشكلة ما في توصيل الكابلات بين الوحدة الداخلية (IDU) و ODU. كما تحدث إنذارات كبرى عندما يسقط أحد أجهزة إستشعار المواد العادمة بعيدا عن التسامح (فرط النشاط، والإفراط في الاستطاعة، وما إلى ذلك). تشير التحذيرات الرئيسية عادة إلى فشل في الأجهزة. بالنسبة لكلا السيناريوهين، قم بتشغيل إختبار إسترجاع أجهزة الراديو للتخلص من الجهاز كمتهم. فيما يلي أوامر التكوين (على واجهة الراديو):

radio loopback local if

radio loopback local rf

قم بإجراء كل من إختبارات إسترجاع التردد اللاسلكي و IF. تقوم إختبارات الاسترجاع هذه فقط باختبار الموقع المحلي حيث تقوم بتشغيلها. وهذه الاختبارات لا تخضع للاختبار عبر الهواء. إذا فشل إسترجاع IF، فإن بطاقة خط P2P قد تكون معيبة. إذا فشل إسترجاع التردد اللاسلكي، فتحقق مما إذا كانت هناك مشكلة فعلية بين بطاقة الخط و ODU.

إيقاف تشغيل مصابيح LED

وتظل مصابيح التنبيه مضاءة طوال مدة التنبيه. يمكنك إستخدام شكل المزلاج الخاص بأمر مزلاج مصابيح الراديو لجعل المصابيح تبقى مضاءة. أستخدم الأمر مرة ثانية لمسح الصمامات.

أصدرت in order to عينت العملية إعداد ال led إلى القيم الافتراضية، ال ما من لاسلكي led أمر:

لا بد أن تكون الإنذارات واضحة.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems