المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

تحريت عبر المادة حفازة 6000 CLI

أستكشاف أخطاء التسجيل وإصلاحها

التحقق من إحصائيات الطبقة الفعلية على لينون

معلومات ذات صلة

المقدمة

تعد بطاقة Lenon (WS-X6608-T1/E1) عبارة عن مزرعة تضم 8 منافذ للبوابة الرقمية و/أو معالج الإشارة الرقمية (DSP) تستخدم بروتوكول التحكم في العملاء النحيل (SCCP) للتفاعل مع Cisco CallManager 3.0.

يقدم هذا المستند نظرة عامة متعمقة على أوامر مستوى تصحيح الأخطاء والهندسة المتوفرة لحل المشاكل المتعلقة بعبارات Lennon. تغطي الوثيقة كل شيء من كيفية أستكشاف مشكلات التسجيل وإصلاحها إلى كيفية الحصول على المعلومات مباشرة من حل المعالج 860 ووحدة بيانات المحول (DSP).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- بطاقة البوابة الرقمية WS-X6608-T1/E1 Digital Gateway Card

- المحولات Cisco Catalyst 6000 Series Switches

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

تحريت عبر المادة حفازة 6000 CLI

يجب عليك أولا التأكد من التعرف على الوحدة النمطية في الهيكل ومن أنه تم تزويدها بالطاقة وأنها في حالة تشغيل.

تأكد من التعرف على الوحدة النمطية ومن أنها تحتوي على طاقة باستخدام الأمر show env power.

evoice-cat6k-6a (enable) show env power 7

Module 7:

Slot power Requirement/Usage :

Slot Card Type           PowerRequested PowerAllocated CardStatus

Watts   A @42V Watts   A @42V

---- ------------------- ------- ------ ------- ------ ----------

3    WS-X6608-T1          83.16   1.98   83.16   1.98  ok

إذا كان نوع البطاقة يظهر بشكل صحيح، فسيتم التعرف على الوحدة النمطية. يظهر الحقل CardStatus آخر أثناء تشغيل البطاقة. يظهر في النهاية موافق. إذا كانت البطاقة تظهر رفض، فلا توجد طاقة كافية في النظام لتشغيل الوحدة النمطية.

ثم تحقق من إصدارات تحميل التطبيق و DSP بمساعدة الأمر show version:

dtl7-1-cat6000-a (enable) show version 3

Mod Port Model               Serial #    Versions

--- ---- ------------------- ----------- --------------------------------------

3   8    WS-X6608-T1         SAD04380DAW Hw : 1.1

Fw : 5.4(2)

Sw : 6.1(1a)

HP1: D004G300; DSP1: D005B300 (3.3.18)

HP2: D004G300; DSP2: D005B300 (3.3.18)

HP3: D004G300; DSP3: D005B300 (3.3.18)

HP4: D004G300; DSP4: D005B300 (3.3.18)

HP5: C001H300; DSP5: C002F300 (3.1.2)

HP6: C001H300; DSP6: C002F300 (3.1.2)

HP7: M001H300; DSP7: M002F300 (3.1.2)

HP8: M001H300; DSP8: M002F300 (3.1.2)

تمثل HP المعالج المضيف الذي يضم المعالجات الثمانية المنفصلة طراز 860 والموجودة على الطراز Lenon. ويشار إلى معرف الحمل التالي باسم حمل التطبيق. يشير الحقل DSP إلى رقم إصدار كود DSP المحمل على ثمانية DSPs لمنفذ لينون المحدد هذا (وهذا يعطي إجمالي 64 DSPs). يمكن أن تكون هذه الحقول فارغة إذا كان يتم تحديث DSPs حاليا.

يخبرك إصدار تحميل التطبيق أيضا الوظيفة التي تم تكوين المنفذ لها حاليا. الإعدادات الصالحة الثلاثة هي عبارة PRI الرقمية أو جسر المؤتمر أو جهاز الترميز/جزء نقل الرسائل (MTP). الحروف الأربعة الأولى من ملف التحميل تخبرك ما هو نوع الملف:

- D004 = تحميل تطبيق البوابة الرقمية

D005 = حمل DSP للعبارة الرقمية

- C001 = حمل تطبيق جسر المؤتمرات

C002 = حمل DSP لجسر المؤتمرات

- M001 = تحميل تطبيق Transcoder/MTP

M002 = تحميل DSP لجهاز الإرسال/MTP

لم يتم تكوين اسم ملف تحميل DSP من قبل المستخدم. وهو مرتبط مباشرة بملف تحميل تطبيق معين. تشير العديد من ملفات تحميل التطبيقات عادة إلى نفس ملف تحميل DSP حيث يتم إجراء تغييرات أقل على أحمال DSP. على سبيل المثال، ملفات تحميل تطبيق D0040300 و D004A300 و D004B300 يمكن أن تستخدم جميعها ملف تحميل DSP D0050300.

تحقق بعد ذلك لمعرفة ما إذا كانت الوحدة النمطية تحتوي على معلومات تكوين IP صالحة وما إذا كانت مسجلة مع Cisco CallManager. أستخدم الأمر show port.

dtl7-1-cat6000-a (enable) show port 3

Port  Name               Status     Vlan       Duplex Speed Type

----- ------------------ ---------- ---------- ------ ----- ------------

3/1                     connected  17           full 1.544 T1

3/2                     connected  17           full 1.544 T1

3/3                     connected  17           full 1.544 T1

3/4                     connected  17           full 1.544 T1

3/5                     enabled    17           full     - Conf Bridge

3/6                     enabled    17           full     - Conf Bridge

3/7                     enabled    17           full     - MTP

3/8                     enabled    17           full     - MTP

Port     DHCP    MAC-Address       IP-Address      Subnet-Mask

-------- ------- ----------------- --------------- ---------------

3/1     enable  00-01-c9-d8-55-74 10.192.17.98    255.255.255.0

3/2     enable  00-01-c9-d8-55-75 10.192.17.107   255.255.255.0

3/3     enable  00-01-c9-d8-55-76 10.192.17.108   255.255.255.0

3/4     enable  00-01-c9-d8-55-77 10.192.17.109   255.255.255.0

3/5     enable  00-01-c9-d8-55-78 10.192.17.110   255.255.255.0

3/6     enable  00-01-c9-d8-55-79 10.192.17.93    255.255.255.0

3/7     enable  00-01-c9-d8-55-7a 10.192.17.95    255.255.255.0

3/8     enable  00-01-c9-d8-55-7b 10.192.17.96    255.255.255.0

Port     Call-Manager(s)   DHCP-Server     TFTP-Server     Gateway

-------- ----------------- --------------- --------------- ---------------

3/1     172.18.112.17*    172.18.112.11   172.18.112.17   10.192.17.254

172.18.112.18

3/2     172.18.112.17*    172.18.112.11   172.18.112.17   10.192.17.254

172.18.112.18

3/3     172.18.112.17*    172.18.112.11   172.18.112.17   10.192.17.254

172.18.112.18

3/4     172.18.112.17*    172.18.112.11   172.18.112.17   10.192.17.254

172.18.112.18

3/5     172.18.112.17*    172.18.112.11   172.18.112.17   10.192.17.254

172.18.112.18

3/6     172.18.112.17*    172.18.112.11   172.18.112.17   10.192.17.254

172.18.112.18

3/7     172.18.112.17*    172.18.112.11   172.18.112.17   10.192.17.254

172.18.112.18

3/8     172.18.112.17*    172.18.112.11   172.18.112.17   10.192.17.254

172.18.112.18

(*): Primary

Port     DNS-Server(s)     Domain

-------- ----------------- -------------------------------------------------

3/1     161.44.15.250*    cisco.com

161.44.21.250

3/2     161.44.15.250*    cisco.com

161.44.21.250

3/3     161.44.15.250*    cisco.com

161.44.21.250

3/4     161.44.15.250*    cisco.com

161.44.21.250

3/5     161.44.15.250*    cisco.com

161.44.21.250

3/6     161.44.15.250*    cisco.com

161.44.21.250

3/7     161.44.15.250*    cisco.com

161.44.21.250

3/8     161.44.15.250*    cisco.com

161.44.21.250

(*): Primary

Port     CallManagerState DSP-Type

-------- ---------------- --------

3/1     registered       C549

3/2     registered       C549

3/3     registered       C549

3/4     registered       C549

3/5     registered       C549

3/6     registered       C549

3/7     registered       C549

3/8     registered       C549

Port  NoiseRegen NonLinearProcessing

----- ---------- -------------------

3/1  enabled    enabled

3/2  enabled    enabled

3/3  enabled    enabled

3/4  enabled    enabled

3/5  disabled   disabled

3/6  disabled   disabled

3/7  disabled   disabled

3/8  disabled   disabled

Port   Trap      IfIndex

-----  --------  -------

3/1   disabled  1262

3/2   disabled  1263

3/3   disabled  1264

3/4   disabled  1265

3/5   disabled  1266

3/6   disabled  1267

3/7   disabled  1268

3/8   disabled  1269

في إخراج الأمر show port هذا، تأكد من صحة عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية والبوابة وخادم (خوادم) DNS والمجال وعناوين خادم TFTP. أيضا تأكدت أن الميناء في ال VLAN صحيح. يمكن وضع كل منفذ Lennon على شبكة فرعية مختلفة والعمل بشكل مستقل عن المنافذ الأخرى على الوحدة النمطية نفسها.

تحقق مما إذا كانت البطاقة قد سجلت مع Cisco CallManager أم لا. إذا لم تكن البطاقة مسجلة وتم تكوينها على Cisco CallManager، فراجع قسم أستكشاف أخطاء التسجيل وإصلاحها في هذا المستند.

العرض ميناء أمر يستطيع أيضا كنت استعملت أن يفحص الحالة من كل ميناء من الميناء على البطاقة. يتغير حقل الحالة بناء على نوع المنفذ هو (gateway/conf/MTP).

لأي منفذ غير مسجل مع Cisco CallManager، يكون المنفذ إما في دولة تمكين أو معطل استنادا إلى الحالة التي تم تكوينها على ذلك المنفذ. كما تعرض منافذ MTP وجسر المؤتمرات إما ممكنة أو معطلة.

تظهر منافذ البوابة الرقمية المسجلة إما متصلة أو غير متصلة استنادا إلى حالة القناة D. تذكر أن D-channel ينتهي على ال cisco CallManager، وليس على البطاقة لينون.

وبمجرد تشغيل المكالمة، يمكن إستخدام الأمر show port voice active لتجميع المعلومات حول جميع المكالمات النشطة على النظام والمعلومات التفصيلية حول المكالمات الفردية. يعرض النوع الاستدعاء لمنفذ العبارة، والمؤتمرات لمنفذ مؤتمر وترميز ترميز لكل من Transcoding و MTP.

dtl7-1-cat6000-a (debug-eng) show port voice active

Port  Type         Total Conference-ID/ Party-ID IP-Address

Transcoding-ID

----- ------------ ----- -------------- -------- ---------------

3/1  call         2     -              -        10.192.17.115

10.192.17.93

3/6  conferencing 1     1              6        10.192.17.98

7        10.192.17.112

5        10.192.17.114

3/8  transcoding  1     2              9        172.18.112.109

11       10.192.17.113

قم بإصدار الأمر show port voice active لمنفذ واحد للحصول على تفاصيل إضافية. يبدو إستدعاء البوابة مثل هذا الإخراج والحقول ذاتية التفسير.

dtl7-1-cat6000-a (debug-eng) show port voice active 3/1

Port  3/1 :

Channel #22:

Remote IP address                       : 10.192.17.115

Remote UDP Port:                          20972

ACOM Level Current                      : 200

Call State     :                          voice

Codec Type     :                          G711 ULAW PCM

Coder Type Rate:                          20

ERL Level      :                          200

Voice Activity Detection                : disabled

Echo Cancellation                       : enabled

Fax Transmit Duration (ms)              : 0

Hi Water Playout Delay                  : 65

Low Water Playout Delay                 : 65

Receive Bytes  :                          0

Receive Delay  :                          65

Receive Packets:                          0

Transmit Bytes :                          7813280

Transmit Packets                        : 48833

Tx Duration (ms)                        : 3597580

Voice Tx Duration (ms)                  : 3597580

هذا هو نفس إخراج الأمر لمنفذ المؤتمرات. يعرض كل مؤتمر المشاركين في المؤتمر وكذلك برنامج الترميز الذي يتم إستخدامه وحجم الحزمة.

dtl7-1-cat6000-a (debug-eng) show port voice active 3/6

Port  3/6 :

Conference ID: 1

Party ID: 6

Remote IP address                     : 10.192.17.98

UDP Port     :                          26522

Codec Type   :                          G711 ULAW PCM

Packet Size (ms)                      : 20

Party ID: 7

Remote IP address                     : 10.192.17.112

UDP Port     :                          17164

Codec Type   :                          G711 ULAW PCM

Packet Size (ms)                      : 20

Party ID: 5

Remote IP address                     : 10.192.17.114

UDP Port     :                          19224

Codec Type   :                          G711 ULAW PCM

Packet Size (ms)                      : 20

هذا هو المخرج من منفذ ترميز. هنا ترون الشفرين المختلفين اللذين تم ترميزهما. إذا كان المنفذ يقوم ب MTP فقط دون ترميز، فإن نوع الترميز يكون هو نفسه للمشتركين.

dtl7-1-cat6000-a (debug-eng) show port voice active 3/8

Port  3/8 :

Transcoding ID: 2

Party ID: 9

Remote IP address                     : 172.18.112.109

UDP Port     :                          17690

Codec Type   :                          G7231 HIGH RATE

Packet Size (ms)                      : 30

Party ID: 11

Remote IP address                     : 10.192.17.113

UDP Port     :                          18732

Codec Type   :                          G729 B CS ACELP VAD

Packet Size (ms)                      : 20

Total: 1

أستكشاف أخطاء التسجيل وإصلاحها

من أكثر المشاكل شيوعا التي تمت مصادفتها، تحقق من أن البطاقة قيد التشغيل وأنها تلقت عنوان IP الخاص بها من خلال DHCP أو التكوين اليدوي.

يعرض الأمر show port معلومات عنوان IP الخاصة ب Cisco CallManager. تأكد من صحة معلومات IP وعنوان IP ل TFTP. . يوفر هذا عنوان IP الخاص ب Cisco CallManager. إذا فشل منفذ Lennon في الحصول على معلومات DHCP صحيحة، يمكن إستخدام أداة المساعدة Tracy لتحديد ما هي المشكلة. أصدرت ال tracy_start mod ميناء أمر من المادة حفازة 6000 CLI.

في هذا مثال، اللينون وحدة نمطية 3. الأمر الصادر لاستكشاف أخطاء المنفذ 3/1 وإصلاحها هو tracy_start 3 1.

dtl7-1-cat6000-a (debug-eng)

|            |

|            |

|||          |||

|||||        |||||

..:|||||||:....:|||||||:..

C i s c o   S  y s t e m s

CAT6K Digital Gateway (Lennon)

APP Version : D004G300, DSP Version : D005B300, Built Sep 13 2000 15:06:02

Device Name : SDA0001C9D85577

02:38:26.620 (CFG) DHCP Timeout Waiting on Server, DHCPState = INIT

02:38:58.620 (CFG) DHCP Timeout Waiting on Server, DHCPState = INIT

02:39:02.620 (CFG) DHCP Timeout Waiting on Server, DHCPState = INIT

إذا إستمرت رسالة المهلة هذه في التمرير، فتوجد مشكلة في الاتصال بخادم DHCP. أول تحقق من أن ميناء Lennon في شبكة VLAN الصحيحة. هذه المعلومات في الأمر show port. إذا لم يكن خادم DHCP على شبكة VLAN نفسها الخاصة بمنفذ Lennon، فتأكد من تكوين عناوين مساعد IP المناسبة لإعادة توجيه طلبات DHCP إلى خادم DHCP. هناك إثنان من الأخطاء في Devtest حيث Lennon يعلق في حالة INIT هذه بعد تغيير رقم VLAN حتى يتم إعادة تعيين Lennon. عندما تكون في هذه الحالة، قم بإعادة تعيين Lennon إذا تم تكوين كل شيء بشكل صحيح. في كل مرة يتم فيها إعادة تعيين الطراز 860، تفقد جلسة العمل. لذلك، أنت ينبغي أغلقت جلسة نشط وإعادة تأسيس جديد ب يصدر هذا أمر:

tracy_close mod port

tracy_start mod port

تحقق للتأكد من أن معالج إدارة الشبكة (NMP) يمكنه الاتصال بمنفذ Lennon أيضا. حاول إختبار اتصال عنوان IP الداخلي الخاص به من NMP. عنوان IP بالتنسيق:

127.1.module.port

بالنسبة لمنفذ Lennon 5/4:

Console (enable) ping 127.1.5.4

127.1.5.4 is alive

إذا تم سحب كل هذا ولا تزال ترى DHCPtate= رسائل INIT، فتأكد من عمل خادم DHCP بشكل صحيح. بعد ذلك، احصل على تتبع sniffer لمعرفة ما إذا كانت الطلبات مرسلة وما إذا كان الخادم يستجيب أم لا.

بمجرد عمل DHCP بشكل صحيح، يجب أن يعرض إخراج أمر tracy:

00:09:05.620 (CFG) DHCP Server Response Processed, DHCPState = REQUESTING

00:09:05.620 (CFG) DHCP Server Response Processed, DHCPState = BOUND

00:09:05.620 (CFG) Requesting DNS Resolution of CiscoCM1

00:09:05.620 (CFG) DNS Error on Resolving TFTP Server Name.

00:09:05.620 (CFG) TFTP Server IP Set by DHCP Option 150 = 10.123.9.2

تتمثل الخطوة التالية في التأكد من صحة عنوان IP الخاص بخادم TFTP ومن حصول Elvis على ملف التكوين الخاص به من خادم TFTP. إذا رأيت هذا في إخراج العملية، من المحتمل أن لا تعمل خدمة TFTP بشكل صحيح أو أن Elvis ربما لم يتم تكوينه على Cisco CallManager:

00:09:05.620 (CFG) Requesting SAA00107B0013DE.cnf File From TFTP Server

00:09:18.620 (CFG) TFTP Error: Timeout Awaiting Server Response for .cnf File!

يحاول منفذ Lenon الاتصال بنفس عنوان IP الخاص بخادم TFTP إذا لم يحصل على ملف تكوين. لا بأس بذلك ما لم تكن في بيئة مجمعة تحتاج فيها البوابة إلى تلقي قائمتها الخاصة بمديري المكالمات المكررة من Cisco. إذا لم تحصل البطاقة على معلومات TFTP الخاصة بها بشكل صحيح، فتحقق من خدمة TFTP على Cisco CallManager وتأكد من تشغيلها. تحقق أيضا من تتبع TFTP على Cisco CallManager.

هناك مشكلة شائعة أخرى هي عدم تكوين منفذ Lennon بشكل صحيح على Cisco CallManager. الخطأ النموذجي هو عندما تقوم بإدخال عنوان MAC بشكل غير صحيح. إذا كان هذا هو الحال، فمن المحتمل أن تستمر في الحصول على هذا الإخراج على وحدة تحكم NMP كل دقيقتين:

2000 Apr 14 19:24:08 %SYS-4-MODHPRESET:Host process (860) 7/1 got reset asynchronously

2000 Apr 14 19:26:05 %SYS-4-MODHPRESET:Host process (860) 7/1 got reset asynchronously

2000 Apr 14 19:28:02 %SYS-4-MODHPRESET:Host process (860) 7/1 got reset asynchronously

هذا ما يبدو عليه إخراج أمر tracy إذا كان منفذ Lennon غير موجود في قاعدة بيانات Cisco CallManager:

|            |

|            |

|||          |||

|||||        |||||

..:|||||||:....:|||||||:..

C i s c o   S  y s t e m s

CAT6K Digital Gateway (Lennon)

APP Version : D004G300, DSP Version : D005B300, Built Sep 13 2000 15:06:02

Device Name :

00:00:00.020 (XA) MAC Addr : 00-01-C9-D8-55-77

00:00:00.020 NMPTask:got message from XA Task

00:00:00.020 (NMP) Open TCP Connection ip:7f010101

00:00:00.030 NMPTask:Send Module Slot Info

00:00:00.030 NMPTask:get DIAGCMD

00:00:00.030 NMPTask:send DIAGCMD TCP ack

00:00:00.030 SPAN: Transmit clock slaved to span 3

00:00:00.030 SPAN: Transmit clock set to internal osc.

00:00:00.580 (DSP) Test Begin -> Mask<0x00FFFFFF>

00:00:01.570 SPAN: Transmit clock slaved to span 3

00:00:01.570 SPAN: Transmit clock set to internal osc.

00:00:01.570 (DSP) Test Complete -> Results<0x00FFFFFF/0x00FFFFFF>

00:00:01.810 NMPTask:get VLANCONFIG

00:00:02.870 (CFG) Starting DHCP

00:00:02.870 (CFG) Booting DHCP for dynamic configuration.

00:00:03.170 (CFG) DHCP Request or Discovery Sent, DHCPState = INIT

00:00:03.170 (CFG) DHCP Server Response Processed, DHCPState = REQUESTING

00:00:03.170 (CFG) DHCP Server Response Processed, DHCPState = BOUND

00:00:03.170 (CFG) Requesting DNS Resolution of CiscoCM1

00:00:16.170 (CFG) DNS Server Timeout on Resolving TFTP Server Name.

00:00:16.170 (CFG) TFTP Server IP Set by DHCP Option 150 = 172.18.112.17

00:00:16.170 (CFG) Requesting SDA0001C9D85577.cnf File From TFTP Server

00:00:16.170 (CFG) TFTP Error: .cnf File Not Found!

00:00:16.170 (CFG) Requesting SDADefault.cnf File From TFTP Server

00:00:16.170 (CFG) .cnf File Received and Parsed Successfully.

00:00:16.170 (CFG) Updating Configuration ROM...

00:00:16.620 GMSG: GWEvent = CFG_DONE --> GWState = SrchActive

00:00:16.620 GMSG: CCM#0 CPEvent = CONNECT_REQ --> CPState = AttemptingSocket

00:00:16.620 GMSG: Attempting TCP socket with CCM 172.18.112.17

00:00:16.620 GMSG: CCM#0 CPEvent = SOCKET_ACK --> CPState = BackupCCM

00:00:16.620 GMSG: GWEvent = SOCKET_ACK --> GWState = RegActive

00:00:16.620 GMSG: CCM#0 CPEvent = REGISTER_REQ --> CPState = SentRegister

00:00:16.770 GMSG: CCM#0 CPEvent = CLOSED --> CPState = NoTCPSocket

00:00:16.770 GMSG: GWEvent = DISCONNECT --> GWState = SrchActive

00:00:16.770 GMSG: CCM#1 CPEvent = CONNECT_REQ --> CPState = AttemptingSocket

00:00:16.770 GMSG: Attempting TCP socket with CCM 172.18.112.18

00:00:16.770 GMSG: CCM#1 CPEvent = SOCKET_NACK --> CPState = NoTCPSocket

00:00:16.770 GMSG: GWEvent = DISCONNECT --> GWState = Rollover

00:00:31.700 GMSG: GWEvent = TIMEOUT --> GWState = SrchActive

00:00:31.700 GMSG: CCM#0 CPEvent = CONNECT_REQ --> CPState = AttemptingSocket

00:00:31.700 GMSG: Attempting TCP socket with CCM 172.18.112.17

00:00:31.700 GMSG: CCM#0 CPEvent = SOCKET_ACK --> CPState = BackupCCM

00:00:31.700 GMSG: GWEvent = SOCKET_ACK --> GWState = RegActive

00:00:31.700 GMSG: CCM#0 CPEvent = REGISTER_REQ --> CPState = SentRegister

00:00:31.850 GMSG: CCM#0 CPEvent = CLOSED --> CPState = NoTCPSocket

00:00:31.850 GMSG: GWEvent = DISCONNECT --> GWState = SrchActive

00:00:31.850 GMSG: CCM#1 CPEvent = CONNECT_REQ --> CPState = AttemptingSocket

00:00:31.850 GMSG: Attempting TCP socket with CCM 172.18.112.18

00:00:31.850 GMSG: CCM#1 CPEvent = SOCKET_NACK --> CPState = NoTCPSocket

00:00:31.850 GMSG: GWEvent = DISCONNECT --> GWState = Rollover

العرض ميناء يبدي أمر ال linnon ميناء بما أن لم يسجل كما يرى في هذا إنتاج:

dtl7-1-cat6000-a (debug-eng) show port 3/4

Port  Name               Status     Vlan       Duplex Speed Type

----- ------------------ ---------- ---------- ------ ----- ------------

3/4                     enabled    17           full     - unknown

Port     DHCP    MAC-Address       IP-Address      Subnet-Mask

-------- ------- ----------------- --------------- ---------------

3/4     enable  00-01-c9-d8-55-77 10.192.17.109   255.255.255.0

Port     Call-Manager(s)   DHCP-Server     TFTP-Server     Gateway

-------- ----------------- --------------- --------------- ---------------

3/4     -                 172.18.112.11   172.18.112.17   10.192.17.254

Port     DNS-Server(s)     Domain

-------- ----------------- -------------------------------------------------

3/4     161.44.15.250*    cisco.com

161.44.21.250

(*): Primary

Port     CallManagerState DSP-Type

-------- ---------------- --------

3/4     notregistered    C549

Port  NoiseRegen NonLinearProcessing

----- ---------- -------------------

3/4  -          -

Port   Trap      IfIndex

-----  --------  -------

3/4   disabled  1265

قد تكون هناك مشكلة تسجيل أخرى محتملة إذا كانت معلومات الحمل غير صحيحة أو كان ملف التحميل تالفا. كما يمكن أن تحدث المشكلة إذا لم يعمل خادم TFTP. في هذه الحالة، توضح Tracy أن خادم TFTP يقوم بالإعلام عن عدم العثور على الملف:

00:00:07.390 GMSG: CCM#0 CPEvent = REGISTER_REQ --> CPState = SentRegister

00:00:08.010 GMSG: TFTP Request for application load D0041300

00:00:08.010 GMSG: CCM#0 CPEvent = LOADID --> CPState = AppLoadRequest

00:00:08.010 GMSG: *** TFTP Error:  File Not Found ***

00:00:08.010 GMSG: CCM#0 CPEvent = LOAD_UPDATE --> CPState = LoadResponse

في هذه الحالة، تطلب Lennon تحميل التطبيق D0041300 على الرغم من أن اسم التحميل الصحيح هو D0040300. يمكن أن تحدث المشكلة نفسها عندما يحتاج تحميل تطبيق جديد إلى الحصول على حمل DSP المطابق له أيضا. في حالة عدم العثور على حمل DSP الجديد، تظهر رسالة مماثلة.

التحقق من إحصائيات الطبقة الفعلية على لينون

في الأصل، كانت إحصائيات الطبقة 1 الوحيدة التي يمكن الحصول عليها من منافذ Lennon التي تم تكوينها كبوابة T1/E1 من خلال هذا الأمر. كان هذا الخيار متاحا فقط لمنافذ T1 حيث لا يوجد اعتماد لارتباط بيانات المرفق (FDL) على E1.

cat6k-2 (enable) show port voice fdl 3/1

Port  ErrorEvents       ErroredSecond     SeverlyErroredSecond

Last 15' Last 24h Last 15' Last 24h Last 15' Last 24h

----- -------- -------- -------- -------- -------- -----------

3/1  65535    65535    900      20864    900      20864

Port  FailedSignalState FailedSignalSecond

Last 15' Last 24h Last 15' Last 24h

----- -------- -------- -------- ---------

3/1  1        1        900      20864

Port         LES               BES               LCV

Last 15' Last 24h Last 15' Last 24h Last 15' Last 24h

----- -------- -------- -------- -------- -------- --------

3/1  0        0        0        0        0        0

ومع ذلك، واعتبارا من App Load D004S030.bin، من الممكن الحصول على إحصائيات أكثر تفصيلا من منافذ Lennon باستخدام خيار تصحيح أخطاء واجهة سطر الأوامر (CLI) tracy_send_cmd كما هو موضح في هذا الإخراج:

cat6k-2 (debug-eng) tracy_start 3 1

cat6k-2 (debug-eng) tracy_send_cmd

Usage: tracy_send_cmd <modN> <portN> " <taskID> <enable/set/get> <cmd>[options]

<level>/[level] "

كما يمكن تصحيح أخطاء Tracy من خلال تشغيل تطبيق "DecTracy" على الكمبيوتر والوصول إلى المعالج المضيف HP860 على Lenon من خلال جلسة عمل عبر بروتوكول الإنترنت (IP). إذا كنت تستخدم تطبيق 'DecTracy'، بمجرد إنشاء جلسة IP مع ال 860، أستخدم خيارات القائمة لتعيين معرف مهمة Framer إلى 16 وتنفيذ هذه الأوامر.

- show config

00:00:51.660 SPAN: CLI Request --> Show Span Configuration

Applique type is Channelized E1

Line Encoding -------> HDB3

Framing Format ------> CRC4

Signaling Mode ------> ISDN

Facility Data Link --> NONE (Disabled)

D-channel -----------> Enabled

Timing Source -------> slaved to Span 0 Rx Clock

Line Loopback Type --> No Loopback

Span Description ---->

(or for T1 example)

00:01:11.020 SPAN: CLI Request --> Show Span Configuration

Applique type is Channelized T1

Line Encoding -------> B8ZS

Framing Format ------> ESF

Signaling Mode ------> ISDN

Facility Data Link --> AT&T PUB 54016

Yellow Alarm Mode ---> F-bit Insertion

Line Buildout -------> 0dB

D-channel -----------> Enabled

Timing Source -------> Internal Osc.

Line Loopback Type --> No Loopback

Span Description ---->

- إظهار الحالة

00:00:36.160 SPAN: CLI Request --> Show Span Summary Status

E1 6/1 is up

No alarms detected.

Alarm MIB Statistics

Yellow Alarms -------> 1

Blue Alarms ---------> 0

Frame Sync Losses ---> 0

Carrier Loss Count --> 0

Frame Slip Count ----> 0

D-chan Tx Frame Count ----> 5

D-chan Tx Frames Queued --> 0

D-chan Tx Errors ---------> 0

D-chan Rx Frame Count ----> 5

D-chan Rx Errors ---------> 0

(or for T1 example)

00:00:51.310 SPAN: CLI Request --> Show Span Summary Status

T1 6/1 is down

Transmitter is sending Remote Alarm

Receiver has AIS Indication

Alarm MIB Statistics

Yellow Alarms -------> 1

Blue Alarms ---------> 2

Frame Sync Losses ---> 2

Carrier Loss Count --> 0

Frame Slip Count ----> 0

D-chan Tx Frame Count ----> 43

D-chan Tx Frames Queued --> 0

D-chan Tx Errors ---------> 0

D-chan Rx Frame Count ----> 0

D-chan Rx Errors ---------> 0

- show fdlinterval 3— الرقم 3 هو عدد الفواصل الزمنية التي يجب عرضها، من أحدث خلفية.

00:01:21.350 SPAN: CLI Request --> Dump local FDL 15-min interval history

0 Complete intervals stored.

Data in current interval (78 seconds elapsed):

1 Line Code Violations, 0 Path Code Violations, 0 Received E-bits

0 Slip Secs, 3 Fr Loss Secs, 1 Line Err Secs

3 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 3 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs

24-Hr Totals:

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations, 0 Received E-bits

0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs

- show dtefdl 3—الرقم 3 هو عدد الفواصل الزمنية.

يوفر هذا الأمر إحصائيات نهائية بعيدة باستخدام FDL. وبالتالي، لا يمكن تحقيق ذلك إلا في حالة تشغيل القوات الديمقراطية الليبرية والطلبات التي تقدم لها الوكالة.

معلومات ذات صلة

- دعم تقنية الصوت

- دعم منتجات الاتصالات الصوتية واتصالات IP

- استكشاف أخطاء خدمة IP الهاتفية من Cisco وإصلاحها

- الدعم الفني - Cisco Systems