المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

دمج الواجهة الموحدة من Cisco مع Cisco Unified CallManager

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

أوامر استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تمكين بوابة بروتوكول التحكم في عبارة الوسائط (MGCP) لإجراء نسخ إحتياطي لتطبيق جلسة عمل H323 عند فقد اتصال بروتوكول التحكم في إرسال WAN (TCP) بخادم Cisco CallManager الرئيسي، وعدم توفر خادم Cisco CallManager للنسخ الاحتياطي.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات أساسية خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية أدناه.

- برنامج IOS® الإصدار 12.3(4)T1 من Cisco

- موجه سلسلة 3700 من Cisco

- Cisco CallManager، الإصدار 3.3 والإصدارات الأحدث

ملاحظة: الإصدار 12.2(11)T من Cisco IOS هو الحد الأدنى المطلوب لإصدار Cisco IOS لتشغيل الاتصال الهاتفي للموقع البعيد (SRST) و MGCP الاحتياطي القابل للبقاء على نفس المربع.

تم إنشاء المعلومات المُقدمة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كنت تعمل في شبكة مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر قبل استخدامه.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

التكوين

يتم الاحتفاظ بجميع إستدعاءات الإشارات التناظرية ل MGCP واستدعاءات الإشارات المرتبطة بالقناة (CAS) النشطة أثناء عملية النقل الاحتياطية. لا يعلم المتصلون بالانتقال الاحتياطي، ويتم مسح إستدعاءات MGCP النشطة هذه فقط عندما يتم إيقاف المتصلين المتصلين. يتم إصدار إستدعاءات نقل حركة شبكة MGCP PRI النشطة أثناء النسخ الاحتياطي .

يتم مسح أي إستدعاءات MGCP العابرة (أي الاستدعاءات التي ليست في الحالة المتصلة) في بداية النقل الاحتياطي ويجب إعادة المحاولة لاحقا.

يوفر هذا التكوين خدمات الاتصال الأساسية لحركة مرور IP الهاتفية التي تمر عبر البوابة. عندما تنتقل عبارة MGCP المحلية إلى الوضع الاحتياطي، فإن تطبيق جلسة H.323 الافتراضي يتحمل مسؤولية معالجة المكالمات الجديدة. يتم دعم المكالمات الصوتية الأساسية ذات الحزبين فقط أثناء الفترة الاحتياطية.

باستثناء مكالمات ISDN T1 و E1 PRI، يتم الاحتفاظ بجميع إستدعاءات MGCP التي تكون نشطة في وقت النسخ الاحتياطي، بينما يتم إصدار المكالمات العابرة. عندما يقوم المستخدم بإكمال (إيقاف اتصال) إستدعاء MGCP نشط، يقوم تطبيق MGCP بمعالجة الحدث الموجود في قائمة الانتظار ويمسح كافة موارد المكالمة.

ملاحظة: للعثور على معلومات إضافية حول الأوامر المستخدمة في هذا المستند، أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط).

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة الموضح في الرسم التخطيطي أدناه.

التكوينات

يستخدم هذا المستند التكوينات الموضحة أدناه. تمكن التكوينات الثلاثة المستخدم من:

1. قم بتمكين الإصدارات الاحتياطية في بوابة Cisco IOS.

2. تكوين أقران طلب POTS المتحكم بها بواسطة MGCP باستخدام "destination-patterns" لمعالجة المكالمات الصادرة عبر H.323 في حالة التراجع.

3. تكوين أقران الطلب عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) لتوجيه المكالمات الواردة (إلى هواتف IP) إلى موجه محلي (خادم Cisco CallManager إحتياطي) الذي يوفر النسخ الاحتياطي لهواتف IP.

بوابة IOS

لبرنامج IOS الإصدار 12.3(13)T من Cisco أو إصدار أحدث:
interface FastEthernet0/0

ip address 192.168.1.12 255.255.255.0

ccm-manager fallback-mgcp

call application alternate DEFAULT

!----H.323 is the default signalling protocol.

!--- An FXS-connected phone gets a dial-tone from the router !--- instead of being instructed to do so via MGCP by !--- Cisco CallManager.

لبرنامج IOS الإصدار 12.3(14)T من Cisco أو إصدار أحدث:
R(config)#application

R(config-app)#global

R(config-app-global)#service alternate Default

نظائر الطلب POTS

dial-peer voice X pots

application mgcpapp

destination-pattern 0T

!----Note that the destination-pattern command is needed for H.323 when the MGCP fallback happens.

port 2/0:15

forward-digits all

dial-peer voice X pots

application mgcpapp

destination-pattern 2000

!----Note that the destination-pattern command is needed for H.323 when the MGCP fallback happens.

!--

port 1/0/0

ملاحظة: بالنسبة للإصدار 12.3(7)T من برنامج Cisco IOS Software أو إصدار أحدث، يجب عدم تطبيق الأمر mgcpapp على نظير طلب POTS الذي يدعم نقل حركة شبكة PRI.

يلزم تكوين SRST الظاهر هنا لدعم هاتف Cisco IP.

تكوين SRST

call-manager-fallback

!--- Enables SRST support and enters Cisco CallManager fallback mode.

max-conferences 8

ip source-address 192.168.1.12 port 2000

!--- 192.168.1.12 is the IP address of the Cisco IOS gateway through which it !--- communicates with the Cisco IP Phones.

!--- Here, the Cisco IOS gateway is also configured as a Cisco CallManager fallback server.

max-ephones 10

max-dn 10

يكون تكوين نظير طلب VoIP الظاهر هنا مطلوبا إذا كان لديك موجه محلي آخر متصل ببوابة Cisco IOS ويعمل كخادم Cisco CallManager إحتياطي. إذا كانت هذه البوابة نفسها تعمل كخادم Cisco CallManager إحتياطي من خلال تشغيل SRST، فلا يلزم تكوين نظير طلب VoIP التالي. يعد الإصدار 12.2(11)T من برنامج Cisco IOS Software هو الإصدار الأدنى المطلوب لتشغيل MGCP الاحتياطي و SRST على نفس المربع.

نظائر طلب VoIP

dial-peer voice 5000 voip

destination-pattern 5...

!--- These are IP phone directory numbers.

session target ipv4: x.x.x.x

!--- x.x.x.x. represents the IP address !--- of the fallback Cisco CallManager server.

دمج الواجهة الموحدة من Cisco مع Cisco Unified CallManager

إذا كان لديك Cisco CallManager V3.3 أو 4.x أو إصدار أحدث

1. إنشاء مرجع SRST

1. من Cisco CallManager، انقر فوق System وSRST.

2. في صفحة البحث عن مراجع SRST والقوائم، انقر فوق إضافة مرجع SRST جديد.

3. في صفحة تكوين مرجع SRST، أدخل اسما في حقل اسم مرجع SRST وعنوان IP الخاص بموجه Cisco SRST في حقل عنوان IP.

4. انقر فوق إدراج.

2. تطبيق مرجع SRST أو البوابة الافتراضية على تجمع أجهزة واحد أو أكثر.

1. من Cisco CallManager، انقر فوق النظام وتجمع الأجهزة.

2. في صفحة تكوين تجمع الأجهزة، انقر فوق رمز تجمع الأجهزة المطلوب.

3. في صفحة تكوين تجمع الأجهزة، أختر مرجع SRST أو إستخدام البوابة الافتراضية" من قائمة حقل مرجع SRST.

التحقق من الصحة

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها للتأكد من أن التكوين يعمل بشكل صحيح.

يتم دعم بعض أوامر العرض بواسطة أداة مترجم الإخراج (العملاء المسجلون فقط)، والتي تتيح لك عرض تحليل إخراج أمر العرض.

يمكن إستخدام هذه الأوامر للتحقق من تكوين MGCP الاحتياطي:

- show call-manager-backback all — يعرض التكوين التفصيلي لجميع هواتف CiscoIP ومنافذ الصوت ونظراء الطلب في شبكتك أثناء تعيين Cisco CallManager كميزة إحتياطية.

- show call-manager-backback dial-peer — يعرض إخراج نظائر الطلب أثناء تعيين CiscoCallManager الاحتياطية.

- show ccm-manager backback-mgcp — يعرض قائمة بخوادم Cisco CallManager وحالتها الحالية وتوافرها.

ملاحظة: يتم أخذ إخراج الأمر show ccm-manager backback-mgcp الظاهر هنا قبل حدوث إرجاع MGCP.

mgcp-gateway# show ccm-manager fallback-mgcp

Current active Call Manager:    192.168.1.2

MGCP Fallback mode:             Enabled/OFF

Last MGCP Fallback start time:  None

Last MGCP Fallback end time:    None

عند فقد الاتصال ب Cisco CallManager، وبدء تشغيل MGCP الاحتياطي، يكون الإخراج كما يلي:

mgcp-gateway# show ccm-manager fallback-mgcp

Current active Call Manager:    None

MGCP Fallback mode:             Enabled/ON

Last MGCP Fallback start time:  05:58:48 UTC Oct 6 2004

Last MGCP Fallback end time:    05:56:30 UTC Oct 6 2004

تساعد رسالة وحدة التحكم هذه في التحقق من صحة العملية الاحتياطية ل MGCP.

Sep 23 16:35:34.707: %CALL_CONTROL-6-APP_NOT_FOUND: Application mgcpapp in dial-peer 1 not found.

Handing callid 98 to the alternate app default

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

أوامر استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يتم دعم بعض أوامر العرض بواسطة أداة مترجم الإخراج (العملاء المسجلون فقط)، والتي تتيح لك عرض تحليل إخراج أمر العرض.

ملاحظة: قبل إصدار أوامر تصحيح الأخطاء، راجع المعلومات المهمة في أوامر تصحيح الأخطاء.

- debug ccm-manager events — يعرض معلومات تصحيح الأخطاء حول Cisco CallManager.

معلومات ذات صلة

- تكوين خدمة SRS الهاتفية و MGCP الاحتياطية

- تكوين نقل حركة شبكة عبر بروتوكول MGCP يتم التحكم فيه لإرسال إشارات BRI بالاقتران مع Cisco CallManager

- البرامج الثابتة والأنظمة الأساسية والذاكرة ومنتجات الصوت المدعومة لتقنية Cisco Unified SRST 4.0

- استكشاف أخطاء خدمة IP الهاتفية من Cisco وإصلاحها

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems