المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

تكوين Microsoft NetMeeting ل VoIP

الرسم التخطيطي للشبكة

التعليمات بالتفصيل

تكوين البوابة

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

بدء مكالمة باستخدام Microsoft NetMeeting

معلومات ذات صلة

المقدمة

Microsoft NetMeeting هو تطبيق قائم على Windows يتيح تفاعل عدة مستخدمين وتعاونهم من جهاز كمبيوتر واحد عبر الإنترنت أو إنترانت. يمكن للعملاء أو البوابات الاتصال مباشرة ببعضها البعض، إذا كان عنوان IP للوجهة الخاص بالعميل أو البوابة الأخرى قابلا للوصول.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- Cisco AS5300 مع بطاقة وحدة التحكم T1 PRI Controller Card

- برنامج IOS® الإصدار 12.1 والإصدارات الأحدث مع بروتوكول IP Plus من Cisco

- Microsoft NetMeeting، الإصدار 3.01

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

تكوين Microsoft NetMeeting ل VoIP

في هذا القسم، تُقدّم لك معلومات تكوين الميزات الموضحة في هذا المستند.

ملاحظة: للعثور على معلومات إضافية حول الأوامر المستخدمة في هذا المستند، أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط).

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة التالي:

التعليمات بالتفصيل

لتكوين Microsoft NetMeeting للعمل مع بوابة VoIP، أستخدم هذا الإجراء:

1. افتح Microsoft NetMeeting واختر أدوات > خيارات.

2. انقر فوق علامة التبويب عام وأدخل الاسم الأول واسم العائلة وعنوان البريد الإلكتروني.

3. على علامة التبويب "الصوت"، انقر فوق خيارات متقدمة.

4. تحقق من تكوين إعدادات الضغط يدويا وحدد CCITT U-Law، بسرعة 8.000 كيلوهرتز، 8 بت، أحادي اللون من القائمة المنسدلة المفضلة لضغط الصوت. طقطقة ok على كلا شاشتي.

5. من قائمة أدوات NetMeeting، أختر خيارات > عام > الاتصال المتقدم.

6. في منطقة "إعدادات البوابة"، تحقق من إستخدام بوابة لاستدعاء الهواتف وأنظمة مؤتمرات الفيديو وأدخل 172.16.13.48 في حقل البوابة.

تكوين البوابة

لتكوين VoIP لدعم Microsoft NetMeeting، قم بإنشاء نظير VoIP يحتوي على هذه المعلومات:

- هدف جلسة العمل—عنوان IP أو اسم نظام اسم المجال (DNS) للكمبيوتر الشخصي الذي يقوم بتشغيل NetMeeting

- الترميز — g711ulaw، g711alaw، أو g723r63

التحقق من الصحة

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها للتأكد مما إذا كان التكوين لديك يعمل بشكل صحيح.

يتم دعم بعض أوامر العرض بواسطة أداة مترجم الإخراج (العملاء المسجلون فقط)، والتي تتيح لك عرض تحليل إخراج أمر العرض.

- show run—قم بإصدار هذا الأمر للتحقق من عنوان IP المصدر للعبارة.

AS5300 (سان خوسيه)

zshaikh# show run

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.2

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

service internal

!

hostname zshaikh

enable password cisco

!

username 3006 password 0 1234

isdn switch-type primary-ni

interface Ethernet0

ip address 172.16.13.48 255.255.255.224

no ip route-cache

no ip mroute-cache

!

interface Serial0:23

no ip address

isdn switch-type primary-ni

isdn incoming-voice modem

no cdp enable

!

controller T1 0

framing esf

clock source line primary

linecode b8zs

pri-group timeslots 1-24

!

controller T1 1

clock source internal

!

voice service voip

!--- Enters voice service configuration mode and specifies a voice encapsulation !--- type as VoIP encapsulation. Voice service configuration mode is used for !--- packet Telephony service commands that affect the gateway globally.

h323

!--- Used to enable the H.323 voice service configuration commands.

h245 caps mode restricted

!--- The h245 caps mode restricted prevents Dual Tone Multifrequency (DTMF) !--- Named Telephone Events (NTEs) as well as T.38 capability indication in the !--- H.245 Terminal Capability Set packet. When these options are present, it !--- can prevent the H.245 negotiation from completing with some devices, !--- specifically with NetMeeting. Without the h245 caps mode restricted !--- command, calls in either direction will fail.

h245 tunnel disable

!--- By default, H.245 tunneling is enabled. This H.323 feature allows any H.245 !--- message to use the existing H.225 TCP session instead of bringing up a !--- second TCP session for H.245. Issue the h245 tunnel disable command to !--- disable this feature.

dial-peer voice 1 voip

!--- Configure Microsoft NetMeeting for Voice over IP.

destination-pattern 1000

codec g711ulaw

!--- CODEC: g711ulaw, g711alaw, or g723r63

session target ipv4:172.16.13.49

!--- Session Target: IP address or DNS name of the PC that is running NetMeeting

!

dial-peer voice 2 pots

destination-pattern .T

direct-inward-dial

port 0:D

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لمزيد من معلومات أستكشاف الأخطاء وإصلاحها، ارجع إلى أستكشاف أخطاء مكالمات ISDN وإصلاحها التي تم إنشاؤها من أجهزة NetMeeting أو أجهزة H.323 المماثلة التابعة للجهة الخارجية.

ملاحظة: إذا كنت تقوم بتشغيل برنامج Cisco IOS الإصدار 12.2(11)T، وكان H.323 الإصدار 4 قيد التشغيل على الموجه الخاص بك، فقد تواجه مشكلة مع NetMeeting. أحلت cisco بق id CSCdw49975 (يسجل زبون فقط).

بدء مكالمة باستخدام Microsoft NetMeeting

لبدء مكالمة مع Microsoft NetMeeting، أستخدم هذا الإجراء:

1. في تطبيق Microsoft NetMeeting، انقر فوق رمز الاتصال (الهاتف) لفتح مربع حوار اتصال NetMeeting.

2. في شاشة إستدعاء NetMeeting، أختر إستدعاء > بوابة H.323.

3. في مربع الحوار وضع مكالمة، أدخل رقم الهاتف في الحقل "إلى" وانقر فوق مكالمة لبدء مكالمة بموجه سلسلة Cisco AS5300 من Microsoft NetMeeting.

معلومات ذات صلة

- فهم أقران الطلب وأرجل الاتصال على الأنظمة الأساسية من Cisco IOS

- فهم نظائر الطلب الواردة والصادرة على الأنظمة الأساسية Cisco IOS

- فهم الاتصال الداخلي المباشر (DID) على واجهات IOS Voice Digital (T1/E1)

- مكالمات المودم والصوت المميزة على بوابات Cisco AS5xxx

- دعم تقنية الصوت

- دعم منتجات الاتصالات الصوتية والاتصالات الموحّدة

- استكشاف أخطاء خدمة IP الهاتفية من Cisco وإصلاحها

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems