المحتويات

المقدمة

قبل البدء

الاصطلاحات

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

التكوين

المتطلبات العامة لتكوين من العبارة إلى برنامج حماية البوابة

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

أوامر استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يدرس هذا المستند شبكة VoIP بمخطط ثنائي المناطق تتم إدارته بواسطة بوابتين من Cisco باستخدام بوابة Cisco واحدة في كل منطقة. الهدف من هذا المستند هو توفير تكوين أساسي يسمح للمستخدم بتجنب بعض المشاكل المعروفة وإنشاء أساس موثوق للشبكة المستندة إلى برنامج حماية البوابة. يتضمن هذا المستند معلومات فنية أساسية حول الميزات التي تم تكوينها وإرشادات التصميم واستراتيجيات التحقق واستكشاف الأخطاء وإصلاحها الأساسية.

من المهم ملاحظة أنه في التكوين أدناه، توجد الموجهات الأربعة على شبكة LAN نفسها. ومع ذلك، في طبقتك الحقيقية، يمكن أن تكون جميع الأجهزة في أجزاء مختلفة من شبكتك.

قبل البدء

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

المتطلبات الأساسية

لا توجد متطلبات أساسية خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لقد تم إختبار هذه المواصفات باستخدام هذا الجهاز:

- أربعة أجهزة Cisco 2600s مع برنامج Cisco IOS®، الإصدار 12.2.8.5 Enterprise Plus/H323 MCM

تم إنشاء المعلومات المُقدمة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كنت تعمل في شبكة مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

في هذا القسم، تُقدّم لك معلومات تكوين الميزات الموضحة في هذا المستند.

ملاحظة: للعثور على معلومات إضافية حول الأوامر المستخدمة في هذا المستند، أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط).

المتطلبات العامة لتكوين من العبارة إلى برنامج حماية البوابة

هناك العديد من الشروط التي يجب تلبيتها قبل أن تتمكن البوابة من الحصول على حل العنوان الصحيح من برنامج "حماية البوابة".

هناك نقطتان مهمتان ينبغي التحقق منهما، وهما كالتالي:

- يجب تسجيل جميع البوابات لحراس البوابات المتماثلين.

- يجب أن يكون لدى جميع حراس البوابات خطة الطلب الصحيحة.

التسجيل

التسجيل الناجح هو الخطوة الإلزامية الأولى. وينبغي أن تؤخذ هذه العوامل الإضافية في الاعتبار:

- إذا كانت البوابة تحتوي على واجهات محطة صرف أجنبية (FXS)، حينئذ على واجهات جهات اتصال خدمة الهاتف القديمة العادية (POTS)، فقم بإضافة الأمر no register e164. يتجنب هذا المشكلة مع تسجيل العبارة الموصوف في معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCdw60626 (العملاء المسجلون فقط). بدلا من تسجيل منفذ FXS المباشر باستخدام أرقام E164، من الممكن إضافة بادئة منطقة للعبارة ووضع قرارات التوجيه على بادئات المنطقة.

- عادة، من المفضل تحديد بادئة تقنية للعبارة. على الرغم من أن وجود بادئات التقنية يؤثر غالبا على توجيه المكالمات، فمن المفضل أيضا التسجيل الموثوق به.

لمزيد من المعلومات حول مشاكل التسجيل من العبارة إلى برنامج حماية البوابة، ارجع إلى أستكشاف أخطاء تسجيل برنامج حماية البوابة وإصلاحها.

توجيه المكالمات

- لتوجيه المكالمات الموثوق به، يجب تسجيل جميع البوابات باستخدام بعض بادئات التقنية. الغرض من بادئة التقنية هو التمييز بين أنواع مختلفة من المكالمات والأنواع المقابلة من البوابات. لذلك، وعلى الرغم من أنه من الممكن إستخدام بادئة التقنية لتوجيه القرارات، إلا أن الممارسة الأفضل هي إستخدام بادئة التقنية لتمييز نوع المكالمة والمسار استنادا إلى بادئات المنطقة.باستخدام هذا النهج، يمكن تكوين جميع بوابات VoIP باستخدام نفس بادئة التقنية (على سبيل المثال، 1#*، كما هو الحال في المثال المقدم في هذا المستند).

- من المفضل تكوين البوابة الأساسية بشكل صريح لبادئة المنطقة.

- قم بربط إرسال إشارات H.323 بعنوان IP محدد على بوابة أو موجه Cisco IOS. عندما تحتوي بوابة Cisco IOS على واجهات IP متعددة نشطة، قد يتم الحصول على بعض رسائل H.323 من عنوان IP واحد، وقد تشير أجزاء أخرى منها إلى عنوان مصدر مختلف. يكون الأمر h323-gateway voip bind srcaddr ضروريا إذا كانت واجهة الاسترجاع تستخدم لتعريف البوابة، أو هناك جدار حماية وخوادم محاسبة في الشبكة. تم إدخال هذا الأمر في البرنامج Cisco IOS Software، الإصدار 12.1.2T ويتم توثيقه في تكوين دعم H.323 للواجهات الظاهرية.

لمزيد من المعلومات حول توجيه المكالمات في Gatekeeper، ارجع إلى فهم توجيه المكالمات Cisco IOS H.323 Gatekeeper.

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة الموضح في الرسم التخطيطي أدناه.

التكوينات

يستخدم هذا المستند هذه التكوينات.

يعد التحقق من تكوينات "برنامج حماية البوابة" و"البوابة" جزءا مهما من أستكشاف أخطاء "من العبارة إلى برنامج حماية البوابة" وإصلاحها. لتبسيط فهم التكوينات، تمت إزالة جميع أوامر التكوين غير المرتبطة.

- GW_1 - ECV-2600-17

- GW_2 - ECV-2600-16

- الطراز GK_1 ECV-2600-15

- الطراز GK_2 ECV-2600-14

GW_1 - ECV-2600-17

IOS (tm) C2600 Software (C2600-JSX-M), Version 12.2(7a),

RELEASE SOFTWARE (fc1)

!

hostname ECV-2610-17

!

!

interface Ethernet0/0

ip address 10.52.218.49 255.255.255.0

h323-gateway voip interface

!---- This command enables VoIP GW functions on the interface.

h323-gateway voip id gk-zone1.test.com ipaddr 10.52.218.47

1718

!---- This command defines the GK this GW works with.

h323-gateway voip h323-id gw_1

!---- This command defines the GW alias for the GK.

h323-gateway voip tech-prefix 1#

!---- It is desirable to have tech prefix on the GW for !---- reliable registration and call routing.

h323-gateway voip bind srcaddr 10.52.218.49

!---- This command is not necessary in this simple topology, !---- but for complex networks, it is recommended to use it.

??

!

voice-port 1/1/0

!

voice-port 1/1/1

!

!

dial-peer voice 1 voip

destination-pattern 16..

session target ras

!---- All IP addresses for the destination pattern 16.. should !---- be resolved through the requests to the GK.

!

dial-peer voice 2 pots

destination-pattern 1711

port 1/1/1

no register e164

!---- This command prevents registration of this number with !---- the GK. The GW is registered with the GK with this alias only.

!

gateway

!

end

GW_2 - ECV-2600-16

!

hostname ECV-2610-16

!

!

interface Ethernet0/0

ip address 10.52.218.48 255.255.255.0

h323-gateway voip interface

h323-gateway voip id gk-zone2.test.com ipaddr 10.52.218.46 1718

h323-gateway voip h323-id gw_2

h323-gateway voip tech-prefix 1#

h323-gateway voip bind srcaddr 10.52.218.48

!

!

voice-port 1/1/0

!

voice-port 1/1/1

!

dial-peer voice 1 voip

destination-pattern 17..

session target ras

!

dial-peer voice 2 pots

destination-pattern 1611

port 1/1/1

no register e164

!

gateway

!

!

end

الطراز GK_1 ECV-2600-15

!

hostname ECV-2610-15

!

interface Ethernet0/0

ip address 10.52.218.47 255.255.255.0

!

gatekeeper

zone local gk-zone1.test.com test.com 10.52.218.47

!---- This command defines the local zone. The GK name and !---- zone name have the same meaning.

zone remote gk-zone2.test.com test.com 10.52.218.46 1719

!---- This command defines the name of the remote GK (zone).

zone prefix gk-zone2.test.com 16..

!---- This command explicitly defines the number length with !---- the number of dots.

zone prefix gk-zone1.test.com 17.. gw-priority 10 gw_1

!---- This command explicitly defines which GW handles !---- calls for 17.. numbers that could be done for the !---- local zones only.

gw-type-prefix 1#* default-technology

!---- This command defines the default technology prefix !---- that is necessary for routing decisions.

no shutdown

!--- This command turns the service up.

!

end

الطراز GK_2 ECV-2600-14

!

hostname ECV-2610-14

!

interface Ethernet0/0

ip address 10.52.218.46 255.255.255.0

!

gatekeeper zone local gk-zone2.test.com test.com 10.52.218.46

zone remote gk-zone1.test.com test.com 10.52.218.47 1719

zone prefix gk-zone2.test.com 16.. gw-priority 10 gw_2

zone prefix gk-zone1.test.com 17..

gw-type-prefix 1#* default-technology

no shutdown

!

end

التحقق من الصحة

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها للتأكد من أن التكوين يعمل بشكل صحيح.

يتم دعم بعض أوامر العرض بواسطة أداة مترجم الإخراج (العملاء المسجلون فقط)، والتي تتيح لك عرض تحليل إخراج أمر العرض.

ملاحظة: قبل أن تحاول أي أوامر تصحيح الأخطاء، راجع المعلومات المهمة في أوامر تصحيح الأخطاء. للحصول على مزيد من المعلومات حول الأوامر أدناه، راجع قسم أوامر أستكشاف الأخطاء وإصلاحها في هذا المستند.

- show gateway— يعرض حالة تسجيل البوابة.

- show gatekeeper endpoints— يعرض جميع البوابات المسجلة إلى برنامج حماية البوابة.

- show gatekeeper zone prefix—يعرض جميع بادئات المنطقة التي تم تكوينها على برنامج حماية البوابة.

- show gatekeeper call — يعرض المكالمات النشطة التي تمت معالجتها بواسطة "برنامج حماية البوابة".

- debug h225 asn1—يعرض رسائل H225 (التسجيل والقبول والحالة [RAS] وإعداد المكالمات Q931).

- debug cch323 h225—يعرض رسائل إعداد المكالمات H225.

- استكشاف الأخطاء في أساسيات مكالمات VoIP وتصحيحها

- أوامر تصحيح أخطاء VoIP

- الصوت والفيديو ومرجع أمر الفاكس من Cisco IOS، الإصدار 12.2

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك استخدامها لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها.

أوامر استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها، تحقق من العديد من النقاط الحيوية:

- يجب تسجيل جميع البوابات مع بوابات مطابقة.

- يجب أن تحتوي البوابات على خطة الطلب الصحيحة (تم تكوين نظائر الطلب).

- يجب أن يحتوي حراس البوابات على خطة الطلب الصحيحة (بادئات المنطقة التي تم تكوينها).

تكمل الخطوات الموضحة في أستكشاف أخطاء المكالمات الأساسية عبر بروتوكول VoIP وإصلاحها وتصحيح أخطائها إخراج أوامر تصحيح الأخطاء وshow المتعلقة بالتفاعل من العبارة إلى برنامج حماية البوابة ويجب إستخدامها لإبراز مشاكل الصوت المتعلقة بالأنظمة الفرعية الأخرى من Cisco IOS. تبرز المخرجات العينة من أوامر العرض الخطوات أعلاه، ويعرض إخراج تصحيح الأخطاء تسلسل رسائل RAS و H225 على جميع الموجهات الأربعة.

ملاحظة: ينتج الأمر debug h225 asn1 مخرجات كبيرة جدا، لذلك يجب إستخدامها بعناية فائقة. تم حذف بعض المخرجات غير الضرورية من أوامر تصحيح الأخطاء أدناه.

ملاحظة: قبل إصدار أوامر debug، راجع المعلومات المهمة في أوامر تصحيح الأخطاء.

!--- Check the GW registration on the GW.

ECV-2610-17#show gateway

Gateway gw_1 is registered to Gatekeeper gk-zone1.test.com

??

Alias list (CLI configured)

H323-ID gw_1

Alias list (last RCF)

H323-ID gw_1

??

H323 resource thresholding is DisabledECV-2610-17#

------------------------------------------------------------

!--- And on the corresponding GK.

??

ECV-2610-15#show gatek en

GATEKEEPER ENDPOINT REGISTRATION

================================

CallSignalAddr Port RASSignalAddrPort Zone Name Type F

--------------- ----- -------------- ----- --------- ---- --

10.52.218.49 1720 10.52.218.4951194 gk-zone1.test.com VOIP-GW

H323-ID: gw_1

Total number of active registrations = 1

ECV-2610-15#

------------------------------------------------------------

??

!--- The same for the second GW.

ECV-2610-16#show gateway

Gateway gw_2 is registered to Gatekeeper gk-zone2.test.com ??

Alias list (CLI configured)

H323-ID gw_2

Alias list (last RCF)

H323-ID gw_2

?? H323 resource thresholding is Disabled

ECV-2610-16#

------------------------------------------------------------??

!--- And the second corresponding GK.

ECV-2610-14#show gatek en

GATEKEEPER ENDPOINT REGISTRATION

================================

CallSignalAddr Port RASSignalAddr Port Zone Name Type F

--------------- ----- --------------- ----- --------- ---- --

10.52.218.48 1720 10.52.218.48 52080 gk-zone2.test.com VOIP-GW

H323-ID:

gw_2

Total number of active registrations = 1 ??

ECV-2610-14#

------------------------------------------------------------

!--- To check the dial plan on the GKs:

??

ECV-2610-15#show gatek zone pr

ZONE PREFIX TABLE

=================

GK-NAME  E164-PREFIX

-------  -----------

gk-zone2.test.com 16..

gk-zone1.test.com 17..??

ECV-2610-15#

ECV-2610-15#

!--- All configured prefixes should be seen in the zone list.

------------------------------------------------------------??

!--- To check the dial plan on the GKs:

ECV-2610-14#

ECV-2610-14#show gatek zone pr

ZONE PREFIX TABLE

=================

GK-NAME E164-PREFIX

------- -----------

gk-zone2.test.com 16..

gk-zone1.test.com 17..??

ECV-2610-14#

------------------------------------------------------------??

ECV-2610-15#show gatekeeper call

Total number of active calls = 1.

GATEKEEPER CALL INFO

====================

LocalCallIDAge(secs) BW

5-0 1 64(Kbps)

Endpt(s): Alias E.164Addr CallSignalAddr Port RASSignalAddr Port

src EP: gw_2 1611 10.52.218.48 1720 10.52.218.48 59067

dst EP: gw_1 1711 10.52.218.49 1720 10.52.218.49 58841??

ECV-2610-15#

-----------------------------------------------------------------??

!--- The conversation between the GW and the GK consists of !--- exchange RAS messages. Here are two messages that show !--- successful registration of the GW to the GK.

ECV-2610-17#

ECV-2610-17#debug h225 asn1

H.225 ASN1 Messages debugging is on

ECV-2610-17#

*Mar 2 07:45:53: RAS OUTGOING PDU ::=

!--- The GW sends a RAS registration request message to the GK.

value RasMessage ::= registrationRequest :

{

requestSeqNum 93

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 2 }

discoveryComplete FALSE

callSignalAddress

{

}

rasAddress

{

ipAddress :

{

ip '0A34DA31'H

port 57733

}

}

terminalType

{

mc FALSE

undefinedNode FALSE

}

gatekeeperIdentifier {"gk-zone1.test.com"}

endpointVendor

{

vendor

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

}

timeToLive 60

keepAlive TRUE

endpointIdentifier {"8215266C0000000F"}

willSupplyUUIEs FALSE

}

*Mar 2 07:45:53:

*Mar 2 07:45:53: RAS INCOMING PDU ::=

!--- The GK accepts the registration request and replies with !--- a confirmation.

value RasMessage ::= registrationConfirm :

{

requestSeqNum 93

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 2 }

callSignalAddress

{

}

gatekeeperIdentifier {"gk-zone1.test.com"}

endpointIdentifier {"8215266C0000000F"}

timeToLive 60

willRespondToIRR FALSE

}??

----------------------------------------------------------------??

!--- The incoming H225 call setup message from the remote GW. !--- The example is the debug cch323 h225 command.

ECV-2610-17# debug cch323 h225

*Mar 2 07:46:03: cch323_h225_receiver: received msg of type

SETUPIND_CHOSEN

*Mar  2 07:46:03: cch323_h225_setup_ind: callingNumber[]

calledNumber[1711]

*Mar 2 07:46:03: cch323_h225_setup_ind--calling IE NOT present

*Mar 2 07:46:03:======= PI in cch323_h225_setup_ind = 0??

*Mar 2 07:46:03: Receive: infoXCap 0??

*Mar 2 07:46:03: Receive infoXCap ccb 0??

*Mar 2 07:46:03: src address = 10.52.218.49 of SETUPIND_CHOSEN

*Mar 2 07:46:03: dest address = 10.52.218.47 of SETUPIND_CHOSEN??

*Mar 2 07:46:03: cch323_run_h225_sm: received event

H225_EVENT_FAST_SETUP_IND while

at state H225_IDLE??

*Mar 2 07:46:03: cch323_run_h225_sm: Setup ccb 0x821FCE98 callID

0xFFFFFFFF

*Mar 2 07:46:03: cch323_h225_act_fastStartSetupInd: codec match = 1

*Mar 2 07:46:03: cch323_rtp_set_non_rtp_call: Non-RTP call end

*Mar 2 07:46:03: H.225 SM: changing from H225_IDLE state to

H225_REQ_WAIT_FOR_ARQ

state for callID FFFFFFFF??

-------------------------------------------------------------------

!--- Now the example of the debug h225 asn1 !--- command from all four routers. !--- The messages are sent from the originating GW.

ECV-2610-16#debug h225 asn1

H.225 ASN1 Messages debugging is on

ECV-2610-16#

!--- The GW_2 initiates a call to 1711 phone located on GW_1. !--- Here is the messages that show the process on GW_2:??

*Mar 2 14:28:08.824: RAS OUTGOING PDU ::=

!--- The GW_2 asks gk-zone2 to resolve the e164 number 1711 to IP !--- address.

value RasMessage ::= admissionRequest  :

{

requestSeqNum 3091

callType pointToPoint : NULL

callModel direct : NULL

endpointIdentifier {"8217FB5000000001"}

destinationInfo

{

e164 : "1711"

}

srcInfo

{

e164 : "1611",

h323-ID : {"gw_2"}

}

bandWidth 640

callReferenceValue 8

nonStandardData

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data '80000008200A1046585320312F312F31'H

}

conferenceID 'F748749F163011CC801CC5F8EEB46E69'H

activeMC FALSE

answerCall FALSE

canMapAlias TRUE

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

willSupplyUUIEs FALSE

}

??

*Mar 2 14:28:08.960: RAS INCOMING PDU ::=

!--- The gk-zone2 notifies GW_2 that the request is in progress as it !--- is forwarded to the other gk-zone1 and is not processed locally.

??

value RasMessage ::= requestInProgress :

{

!--- Note the sequence numbers in the request equal the number in !--- the reply.

requestSeqNum 3091

delay 9000

}

??

*Mar 2 14:28:09.169: RAS INCOMING PDU ::=

!--- The gk-zone2 grants permission to start call and resolves the !--- e164 number 1711 to IP address of GW_1.

value RasMessage ::= admissionConfirm :

{

!--- The sequence numbers in the request equal the number in the reply.

requestSeqNum 3091

bandWidth 640

callModel direct : NULL

destCallSignalAddress ipAddress :

{

ip '0A34DA31'H

!--- The IP address 10.52.218.49 of GW_1.

port 1720

}

irrFrequency 240

destinationInfo

{

e164 : "1711"

}

willRespondToIRR FALSE

uuiesRequested

{

setup FALSE

callProceeding FALSE

connect FALSE

alerting FALSE

information FALSE

releaseComplete FALSE

facility FALSE

progress FALSE

empty FALSE

}

}

*Mar 2 14:28:09.193: H225 NONSTD OUTGOING PDU ::=

value H323_UU_NonStdInfo ::=

{

version 0

progIndParam progIndIEinfo :

{

progIndIE '00000003'H

}

}

*Mar 2 14:28:09.197: H225.0 OUTGOING PDU ::=

!--- The GW_2 now can place H323 (q931) call setup message directly !--- to GW_1.

value H323_UserInformation ::=

{

h323-uu-pdu

{

h323-message-body setup :

{

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 2 }

sourceAddress

{

h323-ID : {"gw_2"}

}

sourceInfo

{

gateway

{

protocol

{

voice :

{

supportedPrefixes

{??

{

prefix e164 : "1#"

}

}

}

}

}

mc FALSE

undefinedNode FALSE

}

destinationAddress

{

e164 : "1711"

}

activeMC FALSE

conferenceID 'F748749F163011CC801CC5F8EEB46E69'H

conferenceGoal create : NULL

callType pointToPoint : NULL

sourceCallSignalAddress ipAddress :

{

ip '0A34DA30'H

port 11001

}

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

fastStart

{

'0000000D4001800A040001000A34DA3043F3'H,

'400000060401004D40018011140001000A34DA30...'H

}

mediaWaitForConnect FALSE

canOverlapSend FALSE

}

h245Tunneling FALSE

nonStandardControl

{??

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data 'C00100028006000400000003'H

}

}

}

}

*Mar 2 14:28:09.573: H225.0 INCOMING PDU ::=

!--- The GW_1 replies with an H323 (q931) callProceeding message.

value H323_UserInformation ::=

{

h323-uu-pdu

{

h323-message-body callProceeding :

{

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 2 }

destinationInfo

{

mc FALSE

undefinedNode FALSE

}

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

fastStart

{

'0000000D40018011140001000A34DA314942000A...'H,

'400000060401004D40018011140001000A34DA30...'H

}

}

h245Tunneling FALSE

}

}

*Mar 2 14:28:09.766: H225.0 INCOMING PDU ::=

!--- The GW_1 sends an H323 (q931) call Progress message.

value H323_UserInformation ::=

{

h323-uu-pdu

{

h323-message-body progress :

{

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 2 }

destinationInfo

{

mc FALSE

undefinedNode FALSE

}

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

}

h245Tunneling FALSE

nonStandardControl

{

??{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data '60011000011E041E028188'H

}

}

}

}

????

*Mar 2 14:28:11.801: H225.0 INCOMING PDU ::=

!--- The GW_1 sends an H323 (q931) call CONNECT message. The call is !--- now active.

value H323_UserInformation ::=

{

h323-uu-pdu

{

h323-message-body connect :

{

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 2 }

destinationInfo

{

gateway

{

protocol

{

voice :

{

supportedPrefixes

{

??{

prefix e164 : "1#"

}

}

}

}

}

mc FALSE

undefinedNode FALSE

}

conferenceID 'F748749F163011CC801CC5F8EEB46E69'H

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

}

h245Tunneling FALSE

nonStandardControl

{??

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data 'C00100028006000400000002'H

}

}

}

}

*Mar 2 14:28:11.909: show call active voice

Total call-legs: 2

??GENERIC:

SetupTime=13848499 ms

Index=1

PeerAddress=1611

PeerSubAddress=

PeerId=2

PeerIfIndex=11

LogicalIfIndex=8

ConnectTime=13849192

CallDuration=00:00:19

CallState=4

!--- This means the call is active.

CallOrigin=2

ChargedUnits=0

InfoType=2

TransmitPackets=442

TransmitBytes=8840

ReceivePackets=1104

ReceiveBytes=22080

!--- This shows that there is two-way voice for this call leg. !--- 0 values a problem.

TELE:

!--- The call is outgoing and started from the PSTN. That is why !--- TELE: is first in the output.

ConnectionId=[0xF748749F 0x163011CC 0x801CC5F8 0xEEB46E69]

IncomingConnectionId=[0xF748749F 0x163011CC 0x801CC5F8

0xEEB46E69]

TxDuration=22100 ms

VoiceTxDuration=2209 ms

FaxTxDuration=0 ms

CoderTypeRate=g729r8

NoiseLevel=-48

ACOMLevel=2

OutSignalLevel=-57

InSignalLevel=-53

InfoActivity=2

ERLLevel=16

SessionTarget=

ImgPages=0

GENERIC:

SetupTime=13848887 ms

Index=1

PeerAddress=1711

PeerSubAddress=

PeerId=1PeerIf

Index=13

LogicalIfIndex=0

ConnectTime=13849185

CallDuration=00:00:20

CallState=4

CallOrigin=1

ChargedUnits=0

InfoType=2

TransmitPackets=1038

TransmitBytes=20760

ReceivePackets=488

ReceiveBytes=9760

VOIP:

ConnectionId[0xF748749F 0x163011CC 0x801CC5F8 0xEEB46E69]

IncomingConnectionId[0xF748749F 0x163011CC 0x801CC5F8

0xEEB46E69]

RemoteIPAddress=10.52.218.49RemoteUDPPort=18754

!--- The signaling and RTP stream IP addresses.

RemoteSignallingIPAddress=10.52.218.49

RemoteSignallingPort=1720

RemoteMediaIPAddress=10.52.218.49

RemoteMediaPort=18754

RoundTripDelay=5 ms

SelectedQoS=best-effort

tx_DtmfRelay=inband-voice

FastConnect=TRUE

Separate H245 Connection=FALSE

H245 Tunneling=FALSE

SessionProtocol=cisco

SessionTarget=ras

OnTimeRvPlayout=6630

GapFillWithSilence=0 ms

GapFillWithPrediction=0 ms

GapFillWithInterpolation=0 ms

GapFillWithRedundancy=0 ms

HiWaterPlayoutDelay=70 ms

LoWaterPlayoutDelay=50 ms

ReceiveDelay=50 ms

LostPackets=0

EarlyPackets=0

LatePackets=0

!--- The DSP statistics.

VAD = enabled

CoderTypeRate=g729r8

CodecBytes=20Total call-legs: 2

ECV-2610-16#

ECV-2610-16#

u all

All possible debugging has been turned off

!--- The following messages shows the call disconnect !--- process at the GW_2.

ECV-2610-16#deb h225 asn1

H.225 ASN1 Messages debugging is on:

*Mar 2 14:29:52.017: H225.0 INCOMING PDU ::=

!--- The GW_1 sends H323 (q931) Release complete message.

value H323_UserInformation ::=

{

h323-uu-pdu

{

h323-message-body releaseComplete :

{

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 2 }

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

}

h245Tunneling FALSE

}

}

*Mar 2 14:29:52.025: H225.0 OUTGOING PDU ::=

!--- The GW_2 replies with the H323 (q931) releaseComplete !--- message.

value H323_UserInformation ::=

{

h323-uu-pdu

{

h323-message-body releaseComplete :

{

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 2 }

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

}

h245Tunneling FALSE

}

}

*Mar 2 14:29:52.041: RAS OUTGOING PDU ::=

!--- The GW_2 notifies GK-2 that the call is complete.

value RasMessage ::= disengageRequest :

{

requestSeqNum 3095

endpointIdentifier {"8217FB5000000001"}

conferenceID 'F748749F163011CC801CC5F8EEB46E69'H

callReferenceValue 8

disengageReason normalDrop : NULL

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

answeredCall FALSE

}

*Mar 2 14:29:52.090: RAS INCOMING PDU ::=

!--- The GK-2 confirms the message.

value RasMessage ::= disengageConfirm :

{

requestSeqNum 3095

}

u all

All possible debugging has been turned off

------------------------------------------------------------

!--- The debug output from the GK-2.

ECV-2610-14#debug h225 asn1

H.225 ASN1 Messages debugging is on

ECV-2610-14#

Mar 2 14:28:20.952:

Mar  2 14:28:20.952: RAS INCOMING PDU ::=

!--- The GW_2 asks permission to place the call. !--- Now it is incoming RAS PDU as it is on the GK-2, but the !--- same sequence number.

value RasMessage ::= admissionRequest :

{

requestSeqNum 3091

callType pointToPoint : NULL

callModel direct : NULL

endpointIdentifier {"8217FB5000000001"}

destinationInfo

{

e164 : "1711"

}

srcInfo

{

e164 : "1611",

h323-ID: {"gw_2"}

}

bandWidth 640

callReferenceValue 8

nonStandardData

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data '80000008200A1046585320312F312F31'H

}

conferenceID 'F748749F163011CC801CC5F8EEB46E69'H

activeMC FALSE

answerCall FALSE

canMapAlias TRUE

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

willSupplyUUIEs FALSE

}??

Mar 2 14:28:20.992: RAS OUTGOING PDU ::=

!--- The GK-2 asks GK-1 to resolve the Number for the remote !--- zone.

value RasMessage ::= locationRequest :

{

requestSeqNum 1026

destinationInfo

{

e164 : "1711"

}

nonStandardData

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data '8284901100F748749F163011CC801DC5F8EEB46E...'H

}

replyAddress ipAddress :

{

ip '0A34DA2E'H

port 1719

}

sourceInfo

{

h323-ID : {"gk-zone2.test.com"}

}

canMapAlias TRUE

}

Mar 2 14:28:21.024: RAS OUTGOING PDU ::=

!--- The GK-2 notifies GW_2 that the call is processing.

value RasMessage ::= requestInProgress :

{

requestSeqNum 3091

delay 9000

}

Mar 2 14:28:21.157:

Mar 2 14:28:21.157: RAS INCOMING PDU ::=

!--- The GK-1 replies to GK-2 with the permission.

value RasMessage ::= locationConfirm :

{

requestSeqNum 1026

callSignalAddress ipAddress :

{

ip'0A34DA31'H

port 1720

}

rasAddress ipAddress :

{

ip '0A34DA31'H

port 55679

}

nonStandardData

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data '0001400300670077005F0031200067006B002D00...'H

}

destinationInfo

{

e164 : "1711"

}

destinationType

{

gateway

{

protocol

{

voice :

{

supportedPrefixes

{

}

}

}

}

mc FALSE

undefinedNode FALSE

}

}

Mar 2 14:28:21.209: RAS OUTGOING PDU::=

!--- The GK-2 replies to GW_2 with the permission to place !--- the call.

value RasMessage ::= admissionConfirm :

{

requestSeqNum 3091

bandWidth 640

callModel direct : NULL

destCallSignalAddress ipAddress :

{

ip '0A34DA31'H

port 1720

}

irrFrequency 240

destinationInfo

{

e164 : "1711"

}

willRespondToIRR FALSE

uuiesRequested

{

setup FALSE

callProceeding FALSE

connect FALSE

alerting FALSE

information FALSE

releaseComplete FALSE

facility FALSE

progress FALSE

empty FALSE

}

}

ECV-2610-14#u all

All possible debugging has been turned off

ECV-2610-14#debug h225 asn1

H.225 ASN1 Messages debugging is on

Mar 2 14:30:04.145: RAS INCOMING PDU ::=

!--- The GK-2 gets notification from GW_2 that the call !--- has ended.

value RasMessage ::= disengageRequest :

{

requestSeqNum 3095

endpointIdentifier {"8217FB5000000001"}

conferenceID 'F748749F163011CC801CC5F8EEB46E69'H

callReferenceValue 8

disengageReason normalDrop : NULL

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

answeredCall FALSE

}

Mar 2 14:30:04.157: RAS OUTGOING PDU ::=

value RasMessage ::= disengageConfirm :

{

requestSeqNum 3095

}

ECV-2610-14#u all

All possible debugging has been turned off

ECV-2610-14#

---------------------------------------------------------

!--- The debug output from the GK-2.

ECV-2610-15#ECV-2610-15#debug h225 asn1

H.225 ASN1 Messages debugging is on

*Mar 2 14:28:14.690:

*Mar 2 14:28:14.694:

RAS INCOMING PDU ::=

!--- The request from the GK-2.

value RasMessage ::= locationRequest :

{

requestSeqNum 1026

destinationInfo

{

e164 : "1711"

}

nonStandardData

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard:

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data '8284901100F748749F163011CC801DC5F8EEB46E...'H

}

replyAddress ipAddress :

{

ip '0A34DA2E'H

port 1719

}

sourceInfo

{

h323-ID : {"gk-zone2.test.com"}

}

canMapAlias TRUE

}

*Mar 2 14:28:14.754: RAS OUTGOING PDU ::=

!--- The reply from the GK-1 to GK-2.

value RasMessage::= locationConfirm :

{

requestSeqNum 1026

callSignalAddress ipAddress :

{

ip '0A34DA31'H

port 1720

}

rasAddress ipAddress :

{

ip '0A34DA31'H

port 55679

}

nonStandardData

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data '0001400300670077005F0031200067006B002D00...'H

}

destinationInfo

{

e164 : "1711"

}

destinationType

{

gateway

{

protocol

{

voice :

{

supportedPrefixes

{

}

}

}

}

mc FALSE

undefinedNode FALSE

}

}

*Mar 2 14:28:15.159: RAS INCOMING PDU ::=

!--- The GW_1 asks GK-1 for permission to accept the call.

value RasMessage ::= admissionRequest :

{

requestSeqNum 101

callType pointToPoint : NULL

callModel direct : NULL

endpointIdentifier {"8261828000000003"}

destinationInfo

{

e164 : "1711"

}

srcInfo

{

e164 : "1611",

h323-ID: {"gw_2"}

}

srcCallSignalAddress ipAddress:

{

ip '0A34DA30'H

port 1100

}

bandWidth 640

callReferenceValue 7

nonStandardData

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data '80000008200A1046585320312F312F31'H

}

conferenceID 'F748749F163011CC801CC5F8EEB46E69'H

activeMC FALSE

answerCall TRUE

canMapAlias TRUE

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

willSupplyUUIEs FALSE

}

*Mar 2 14:28:15.191: RAS OUTGOING PDU ::=

!--- The permission is granted.

value RasMessage ::= admissionConfirm :

{

requestSeqNum 101

bandWidth 640

callModel direct : NULL

destCallSignalAddress ipAddress :

{

ip '0A34DA31'H

port 1720

}

irrFrequency 240

willRespondToIRR FALSE

uuiesRequested

{

setup FALSE

callProceeding FALSE

connect FALSE

alerting FALSE

information FALSE

releaseComplete FALSE

facility FALSE

progress FALSE

empty FALSE

}

}

ECV-2610-15#

ECV-2610-15#show gatek call

Total number of active calls = 1.

GATEKEEPER CALL INFO

====================

LocalCallID Age(secs) BW

7-63391                            33 64(Kbps)

Endpt(s): Alias E.164Addr CallSignalAddr  Port RASSignalAddr Port

src EP: gw_2 1611  10.52.218.48 1720 10.52.218.48 59067

dst EP: gw_1         1711 10.52.218.49 1720 10.52.218.49 58841

ECV-2610-15#ECV-2610-15#u all

All possible debugging has been turned off

ECV-2610-15#debug h225 asn1

H.225 ASN1 Messages debugging is on

*Mar 2 14:29:57.767: RAS INCOMING PDU ::=

!--- The GK-1 gets notification from GW_1 that the call has ended.

value RasMessage ::= disengageRequest :

{

requestSeqNum 105

endpointIdentifier {"8261828000000003"}

conferenceID 'F748749F163011CC801CC5F8EEB46E69'H

callReferenceValue 7

disengageReason normalDrop : NULL

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

answeredCall TRUE

}

*Mar 2 14:29:57.779: RAS OUTGOING PDU ::=

!--- The GK-1 confirms the message.

value RasMessage ::= disengageConfirm :

{

requestSeqNum 105

}

ECV-2610-15#u all

All possible debugging has been turned off

!--- The debugs must always be turned off when the collection !--- is completed.

-------------------------------------------------------------

!--- The debugs at the terminating gateway GW_1.

ECV-2610-17#

ECV-2610-17#debug h225 asn1

H.225 ASN1 Messages debugging is on

*Mar 1 11:02:27:

*Mar 1 11:02:27: H225.0 INCOMING PDU ::=

!--- The first message is the H225 call setup from GW_2.

value H323_UserInformation ::=

{

h323-uu-pdu

{

h323-message-body setup :

{

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 2 }

sourceAddress

{

h323-ID : {"gw_2"}

}

sourceInfo

{

gateway

{

protocol

{

voice :

{

supportedPrefixes

{??

{

prefix e164 : "1#"

}

}

}

}

}

mc FALSE

undefinedNode FALSE

}

destinationAddress

{

e164 : "1711"

}

activeMC FALSE

conferenceID 'F748749F163011CC801CC5F8EEB46E69'H

conferenceGoal create : NULL

callType pointToPoint : NULL

sourceCallSignalAddress ipAddress :

{

ip '0A34DA30'H

port 11001

}

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

fastStart

{

'0000000D4001800A040001000A34DA3043F3'H,

'400000060401004D40018011140001000A34DA30...'H

}

mediaWaitForConnect FALSE

canOverlapSend FALSE

}

h245Tunneling FALSE

nonStandardControl

{

??

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data 'C00100028006000400000003'H

}

}

}

}

*Mar 1 11:02:27: RAS OUTGOING PDU ::=

!--- The GW_1 asks GK-1 for permission to accept the call.

value RasMessage::= admissionRequest :

{

requestSeqNum 101

callType pointToPoint : NULL

callModel direct : NULL

endpointIdentifier {"8261828000000003"}

destinationInfo

{

e164: "1711"

}

srcInfo

{

e164 : "1611",

h323-ID : {"gw_2"}

}

srcCallSignalAddress ipAddress:

{

ip '0A34DA30'H

port 11001

}

bandWidth 640

callReferenceValue 7

nonStandardData

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data '80000008200A1046585320312F312F31'H

}

conferenceID 'F748749F163011CC801CC5F8EEB46E69'H

activeMC FALSE

answerCall TRUE

canMapAlias TRUE

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

willSupplyUUIEs FALSE

}

*Mar 1 11:02:27: *Mar 1 11:02:27: RAS INCOMING PDU ::=

!--- The permission is granted.

value RasMessage ::= admissionConfirm:

{

requestSeqNum 101

bandWidth 640

callModel direct: NULL

destCallSignalAddress ipAddress :

{

ip '0A34DA31'H

port 1720

}

irrFrequency 240

willRespondToIRR FALSE

uuiesRequested

{

setup FALSE

callProceeding FALSE

connect FALSE

alerting FALSE

information FALSE

releaseComplete FALSE

facility FALSE

progress FALSE

empty FALSE

}

}

*Mar 1 11:02:27: H225.0 OUTGOING PDU ::=

!--- The GW_1 replies to the GW-2 with the callProceeding message.

value H323_UserInformation::=

{

h323-uu-pdu

{

h323-message-body callProceeding:

{

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 2 }

destinationInfo

{

mc FALSE

undefinedNode FALSE

}

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

fastStart

{

'0000000D40018011140001000A34DA314942000A...'H,

'400000060401004D40018011140001000A34DA30...'H

}

}

h245Tunneling FALSE

}

}

*Mar 1 11:02:27: H225.0 OUTGOING PDU ::=

!--- The call Progress follows.

value H323_UserInformation::=

{

h323-uu-pdu

{

h323-message-body progress:

{

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 2 }

destinationInfo

{

mc FALSE

undefinedNode FALSE

}

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

}

h245Tunneling FALSE

nonStandardControl

{

??

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data '60011000011E041E028188'H

}

}

}

}

??

*Mar 1 11:02:29: H225.0 OUTGOING PDU ::=

!--- The GW_1 accepts the call.

value H323_UserInformation ::=

{

h323-uu-pdu

{

h323-message-body connect :

{

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 2 }

destinationInfo

{

gateway

{

protocol

{

voice :

{

supportedPrefixes

{??

{

prefix e164 : "1#"

}

}

}

}

}

mc FALSE

undefinedNode FALSE

}

conferenceID 'F748749F163011CC801CC5F8EEB46E69'H

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

}

h245Tunneling FALSE

nonStandardControl

{

??{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data 'C00100028006000400000002'H

}

}

}

}

ECV-2610-17#u all

All possible debugging has been turned off

ECV-2610-17#

ECV-2610-17#debug h225 asn1

H.225 ASN1 Messages debugging is on

ECV-2610-17#

*Mar 1 11:04:10: H225.0 OUTGOING PDU ::=

!--- The GW_1 drops the call.

value H323_UserInformation ::=

{

h323-uu-pdu

{

h323-message-body releaseComplete :

{

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 2 }

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

}

h245Tunneling FALSE

}

}

??*Mar 1 11:04:10: RAS OUTGOING PDU ::=

!--- The GW_1 notifies GK-1 that the call has ended.

value RasMessage ::= disengageRequest :

{

requestSeqNum 105

endpointIdentifier {"8261828000000003"}

conferenceID 'F748749F163011CC801CC5F8EEB46E69'H

callReferenceValue 7

disengageReason normalDrop : NULL

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

answeredCall TRUE

}

*Mar 1 11:04:10: H225.0 INCOMING PDU ::=

!--- The GW_2 drops the call from its side.

value H323_UserInformation ::=

{

h323-uu-pdu

{

h323-message-body releaseComplete :

{

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 2 }

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

}

h245Tunneling FALSE

}

}

*Mar 1 11:04:10: RAS INCOMING PDU ::=

!--- The GK-1 confirms the message.

value RasMessage ::= disengageConfirm :

{

requestSeqNum 105

}

u all

All possible debugging has been turned off

!--- The debugs must always be turned off when the collection !--- is completed.

معلومات ذات صلة

- يفهم بوابات H.323

- أستكشاف أخطاء تسجيل برنامج حماية البوابة وإصلاحها

- فهم توجيه المكالمات Cisco IOS H.323 Gatekeeper

- برنامج حماية البوابة عالي الأداء من Cisco

- تكوين بوابات H.323

- تكوين بوابات H.323

- أستكشاف أخطاء إدارة عرض النطاق الترددي ل Cisco Gatekeeper وفهمها

- تكوين دعم H.323 للواجهات الظاهرية

- دعم تقنية الصوت

- دعم منتجات الاتصالات الصوتية والاتصالات الموحّدة

- استكشاف أخطاء خدمة IP الهاتفية من Cisco وإصلاحها

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems