المحتويات

المقدمة

المشكلة

الحل

المقدمة

يصف هذا المستند المشكلة التي تمت مواجهتها في حالة عدم تشغيل تطبيق التحقق من قاعدة بيانات بوابة إدارة مركز الاتصال (CCMP) (DBChk) بنجاح وتقديم حل للمشكلة.

تمت المساهمة من قبل براسانا راجاجوبال، مهندس TAC من Cisco.

المشكلة

عندما تحاول تشغيل أداة DBCheck في CCMP الإصدار 9.0، تظهر رسالة الخطأ هذه:

الحل

استعرض هذا الموقع على خادم DB، C:\Program Files\Management Portal\Database\DBCheck، وافتح ملف DbCheck.exe.config.

يعرض هذا الرمز:

?xml version="1.0"?>

<configuration>

<appSettings>

<add key="ProvLogLocation" value="C:\Program Files\VIM\Provisioning\LOGS"/>

<add key="ImportLogLocation" value="C:\Program Files\VIM\Data Import Server\

LOGS"/>

<add key="RuleLocation" value=".\Rules\"/>

<add key="OutputLocation" value=".\Output\"/>

<add key="PrimaryConnectionString" value="Integrated Security=SSPI;Persist

Security

يتمثل الإصلاح في إستبدال VIM في هذين الموقعين ب مدخل الإدارة وحفظ ملف التكوين.

بعد إجراء التحديث، يبدو هذا القسم من رمز XML في ملف DbCheck.exe.config كما يلي:

<?xml version="1.0"?>

<configuration>

<appSettings>

<add key="ProvLogLocation" value="C:\Program Files\Management Portal\

Provisioning\LOGS"/>

<add key="ImportLogLocation" value="C:\Program Files\Management Portal\

Data Import Server\LOGS"/>

<add key="RuleLocation" value=".\Rules\"/>

<add key="OutputLocation" value=".\Output\"/>

<add key="PrimaryConnectionString" value="Integrated Security=SSPI;Persist

Security

Info=False;Initial Catalog=Portal;Data Source=(local)"/>

وبهذا التعديل، يتم الآن تشغيل أداة DBChk بنجاح.