المحتويات

المقدمة

هل يمكن أن يتواجد سطح المكتب الوكيل من Cisco مع عميل Novell Netware في نظام التشغيل Microsoft Windows؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

يجيب هذا المستند على سؤال "هل يمكن أن يتواجد سطح المكتب الوكيل من Cisco مع عميل Novell Netware في نظام التشغيل Microsoft Windows؟ "

ملاحظة: لا يوصى بتثبيت عميل Novell Netware على جهاز يشغل "سطح المكتب الوكيل ل Cisco" ولا يتم دعمه.

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

س. هل يمكن أن يتواجد سطح المكتب الوكيل من Cisco مع عميل Novell Netware في نظام التشغيل Microsoft Windows؟

أ. يعد سطح المكتب الوكيل من Cisco أحد عناصر مجموعة منتجات سطح المكتب من Cisco. وهو يدعم أنظمة التشغيل Microsoft Windows 98 و Windows NT Professional 4.0 و Windows 2000 Professional و Windows XP Professional Edition.

يمكن أن يتعايش سطح المكتب الوكيل من Cisco مع عميل Novell Netware. ومع ذلك، في إصدارات معينة من Novell Netware Client، يجب عليك تثبيت برنامج Cisco Agent Desktop أولا وتحميل برنامج Novell Netware Client ثانيا.

عند تثبيت "سطح المكتب الوكيل من Cisco"، إذا ظهرت رسالة الخطأ هذه على محطة عمل مع تثبيت Novell Netware Client:

"Create Process Error: \\10.1.1.1\desktop_cfg\Desktop\Common\Base\Setup.exe"

يمكنك حل هذا الخطأ بإحدى الطريقتين.

يتمثل الإصلاح المفضل في ترقية عميل Novell Netware إلى الإصدار 4.9. إذا لم تكن الترقية ممكنة، فقم بتنفيذ هذا الإجراء:

1. قم بإزالة تثبيت Novell Netware Client.

2. قم بتثبيت سطح المكتب الوكيل من Cisco.

3. أعد تثبيت عميل Novell Netware.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems