المحتويات

المقدمة

كيف يمكنني إعداد نقطة بالبوب لشاشة بيانات المؤسسات؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند إجراء إعداد نقطة تواجد في شاشة بيانات مؤسسة. يساعد ذلك في إضافة خطوات معينة إلى البرامج النصية الموجودة بالفعل.

س. كيف يمكنني إعداد نقطة بالبوب لشاشة بيانات المؤسسات؟

أ. فيما يلي الإجراء الخاص بإنشاء نقطة تواجد في شاشة بيانات المؤسسات:

1. قم بتكوين بيانات المؤسسة كما هو موضح من الصفحة 2-3 إلى الصفحة 2-8 من دليل مستخدم Cisco Desktop Administrator. تضيف هذه الخطوة حقلا مخصصا إلى قائمة الحقول أو يحرر حقلا مخصصا حاليا.

ملاحظة: تحتوي الحقول المحددة مسبقا على أرقام فهرس تتراوح من 231 إلى 255 وقد لا يتم تحريرها. قد تستخدم الحقول المخصصة أرقام الفهرس 0-230 وقد يتم تحريرها.

2. قم بتشغيل Cisco Response Applications Script Editor لتعديل النص البرمجي الذي ينثر بيانات المؤسسة.

شكل 1: البرنامج النصي مع خطوة واحدة مجموعة بيانات المؤسسة

3. قم بإضافة تسمية باسم "op q" قبل تحديد مورد، كما هو موضح في الشكل 1 والشكل 2.

شكل 2: إضافة خطوة تسمية

4. تغيير خطوة تحديد مورد بحيث لا تتصل مباشرة . يظهر فرع المخرجات المحدد بعد أن تقوم بتحديد زر لا يوجد إختيار، راجع شكل 1 وشكل 3.

الشكل 3: تحديد خطوة المورد

5. أضفت المجموعة بيانات مؤسسة خطوة مع الحقل فهرسة والسلسلة متغير أن يكون ثبتت في خطوة 1، يظهر في شكل 1 والشكل 4.

الشكل 4: تعيين خطوة بيانات خادم المؤسسة

6. لإضافة خطوات تعيين إضافية لبيانات المؤسسة، كرر الخطوة 5 حسب الحاجة.

7. إضافة خطوة الاتصال باستخدام متغير ResourceID، كما هو موضح في الشكل 1 والشكل 5.

الشكل 5: خطوة الاتصال

8. في الخطوة الفاشلة، ضمن الاتصال، أضف خطوة GoTO إلى الانتقال إلى "Op Q"، كما هو مشار إليه في الخطوة 3، راجع الشكل 1 والشكل 6.

شكل 6: الانتقال إلى الخطوة

معلومات ذات صلة

- دليل المستخدم لمسؤول سطح المكتب من Cisco

- الدعم الفني - Cisco Systems