المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

تكوين SLT 2611 و SLT 2651 مع PGW2200

مخططات الشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

تحقق من التنبيهات على Cisco PGW 2200

Remote C26xx SLT

تعديلات نافذة تلقي RUDP

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يقدم هذا المستند عينة تكوين مصممة للمساعدة في تثبيت وحدة طرفية لارتباط الإشارات (SLT) من Cisco 26xx في شبكة تكوين Cisco PGW 2200.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

يجب أن يكون لدى قراء هذا المستند معرفة بالمواضيع التالية:

- وحدة التحكم في عبارة الوسائط - الإصدار 9 من البرنامج من Cisco

- الوحدة الطرفية لارتباط الإشارات من Cisco

- متصفح الميزات II من Cisco

- أستكشاف أخطاء إرسال إشارات Cisco SLT وإصلاحها

- دعم Cisco Signaling Link Terminal G.732

- الإيثرنت المزدوج الطرفي لارتباط الإشارات من Cisco

- دعم رمز نقطة الإنشاء المتعددة للوحدة الطرفية لارتباط إشارات Cisco

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج التالية:

- برنامج PGW 2200 الإصدار 9.3(2) و 9.4(1) من Cisco

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

تكوين SLT 2611 و SLT 2651 مع PGW2200

في هذا القسم، تُقدّم لك معلومات تكوين الميزات الموضحة في هذا المستند.

ملاحظة: للعثور على معلومات إضافية حول الأوامر المستخدمة في هذا المستند، أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط).

مخططات الشبكة

يستخدم هذا المستند جلسات عمل إيثرنت/SLT مزدوجة. يتم توفير إعدادات الشبكة هذه في هذا القسم:

تبدأ معظم أخطاء التكوين في أوامر MML الخاصة بتكوين C7IPLNK. يقدم هذا القسم نظرة تفصيلية على توفير إرتباط إرسال إشارات SS7 من Cisco PGW 2200 إلى Cisco SLT:

prov-add:C7IPLNK:NAME="stp1-L1",DESC="C7link1 to STP1",LNKSET="lnkset-stp1",SLC=0,PRI=1,

TIMESLOT=0,SESSIONSET="sess-slt1“

قد تكون التسمية "timeLot" محيرة في هذا السياق. لا ينوي هذا أن يمثل DS0 خاص على T1 أو E1 قارن بطاقة، غير أن بدلا من ذلك الشق على ال cisco SLT أن الإشارات ربطت طبيعي في.

يمثل هذا رسم الجزء الخلفي من Cisco SLT 26xx.

ملاحظة: إذا قمت بتثبيت بطاقة واجهة WAN وصوت واحدة فقط (VWIC)، فقم بتثبيتها دائما في الفتحة 0.

هناك فتحتا بطاقة واجهة WAN (WIC)، واللتان يمكنهما قبول الوحدات النمطية التي تمت مناقشتها في هذا المستند. هذه الوحدات هي عبارة عن واجهة تسلسلية عالية السرعة أحادية أو ثنائية المنافذ أو واجهات T1/E1 RJ48. لتحديد قيمة الوقت الزمني المطلوب إستخدامها في تكوين C7IPLNK، قم بعد المنافذ من اليمين (الأقرب إلى مصدر الطاقة) إلى اليسار، من 0 إلى 3. على سبيل المثال، إذا تم تثبيت رقم الجزء WIC-2T في فتحة WIC في أقصى اليمين، فإن timelot 0 ترادف الواجهة التسلسلية السفلية (تسلسلية 0) وسيكون TimeLot 1 هو الواجهة العليا (تسلسلية 1). إذا تم تثبيت بطاقة واجهة إضافية في فتحة WIC اليسرى، سيستمر هذا الترقيم في الوقت 2 والجدول الزمني 3. نفس الشيء ينطبق على جميع بطاقات الواجهة، على الرغم من أنه يصبح أكثر تعقيدا عند تكوين Cisco SLT باستخدام بطاقتي VWIC أحاديتي المنفذ T1 أو E1. مع هذا النوع من تكوين الأجهزة، تكون قيم الوقت الصالحة الوحيدة هي 0 (للمنفذ في بطاقة VWIC اليمنى) و 2 (للمنفذ في بطاقة VWIC اليسرى). على الرغم من عدم وجود منفذ فعلي في هذه الحالة، إلا أنه يمكنك التعامل مع المنفذ "المفقود" كمساحة زمنية عند الجرد من اليمين إلى اليسار.

لمزيد من التوضيح، راجع الأمثلة التالية:

ملاحظة: يجب تعريف مجموعة القنوات 0 قبل مجموعة القنوات 1، كما يجب عليك إزالة (لا) مجموعة القنوات 1 قبل مجموعة القنوات 0. القيم الوحيدة المسموح بها لمجموعات القنوات هي 0 و 1.

ملاحظة: يمكن ل Cisco 2611 SLT دعم ربطي إرسال الإشارات فقط.

المعلمة Primary Rate Interface (PRI) في صياغة أمر MML لتكوين C7IPLNK:

prov-add:C7IPLNK:NAME="stp1-L1",DESC="C7link1 to STP1",LNKSET="lnkset-stp1",SLC=0,

PRI=1,TIMESLOT=0,SESSIONSET="sess-slt1“

أعلى ترتيب للأولوية هو "1". إذا كان لديك إرتباطات متعددة لها نفس إعداد الأولوية، تحدث مشاركة الحمل بين الارتباطات. إذا كانت جميع الارتباطات الموجودة في مجموعة الارتباطات متماثلة السرعة والسعة وغير ذلك، فيفضل عادة مشاركة الأحمال. ومع ذلك، يحتاج إرتباط واحد على الأقل إلى تعيين أولوية "1" إذا كانت الارتباطات الأخرى مختلفة في قيمة الأولوية.

المعلمة The Signaling Link Code (SLC):

prov-add:C7IPLNK:NAME="stp1-L1",DESC="C7link1 to STP1",LNKSET="lnkset-stp1",

SLC=0,PRI=1,TIMESLOT=0,SESSIONSET="sess-slt1“

تعرف معلمة SLC الارتباط بشكل فريد. ويمكن أن تحتوي مجموعة الارتباطات على ما يصل إلى 16 إرتباطا؛ ولكل رابط في مجموعة الارتباطات معرف (قيمة رقمية بين 0 و 15). ويشار إلى هذه القيمة باسم SLC. ها أنت تختار 0، كما هو معتاد للرابط الأول في مجموعة الروابط.

رأيت هذا مثال جلسة:

الشكل 1: مفهوم SLT / Cisco PGW 2200

الشكل 2: مفهوم المخطط مع عنوان IP

التكوينات

يستخدم هذا المستند التكوينات التالية:

- تكوين Cisco PGW 2200

- تكوين SLT من Cisco

تظهر هنا عينة من تكوين PGW 2200:

ملاحظة: المعلومات المائلة والمزخرفة في هذا المستند هي لأغراض التحقق، في حالة حدوث أي مشاكل في تكوين SLT من Cisco. يجب أن يكون لديك فهم جيد للعناصر بالخط العريض أثناء وقت التثبيت. قد ينتج عن تغييرات القيمة SLT و PGW 2200 خارج الخدمة.

ملاحظة: لا يتضمن هذا المستند أيضا تكوينات كاملة لارتباط الوصول أو الارتباطات المرتبطة بالكامل، ولكنه يحتوي على بعض المعلومات المتعلقة بهذه الارتباطات. يغطي تكوين PGW 2200 فقط مشاكل Cisco SLT التي تمت مناقشتها، ويرشدك إلى العناصر التي تحتاج إلى اهتمام.

تكوين Cisco PGW 2200

mgc-bru-1 mml> prov-sta::srcver="active",dstver="cisco1"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-07-25 15:54:21.576 WEST

M  COMPLD

"PROV-STA"

;

mgc-bru-1 mml> prov-add:OPC:NAME="opc-PGW 2200",DESC="OPC for PGW",NETADDR="1.1.1",NETIND=2,TYPE="TRUEOPC"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-07-25 15:54:42.039 WEST

M  COMPLD

"OPC"

;

mgc-bru-1 mml> prov-add:DPC:NAME="na-ssp-pstn",DESC="Point Code for  PSTN",NETADDR="1.1.3",NETIND=2

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-07-25 15:54:58.711 WEST

M  COMPLD

"DPC"

;

mgc-bru-1 mml> prov-add:APC:NAME="stp-1",DESC="APC ",NETADDR="1.1.6",NETIND=2

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-07-25 15:54:59.142 WEST

M  COMPLD

"APC"

;

mgc-bru-1 mml> prov-add:APC:NAME="stp-2",DESC="APC ",NETADDR="1.1.7",NETIND=2

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-07-25 15:54:59.544 WEST

M  COMPLD

"APC"

;

mgc-bru-1 mml> prov-add:EXTNODE:NAME="slt-1",DESC="c7ip-stp1 SLT",TYPE="SLT"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-07-25 15:55:00.064 WEST

M  COMPLD

"EXTNODE"

;

mgc-bru-1 mml> prov-add:EXTNODE:NAME="slt-2",DESC="c7ip-stp2 SLT",TYPE="SLT"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-07-25 15:55:02.494 WEST

M  COMPLD

"EXTNODE"

;

mgc-bru-1 mml> prov-add:SESSIONSET:NAME="sess-slt1",EXTNODE="slt-1",IPADDR1="IP_Addr1",

PEERADDR1="10.15.2.3",PORT=7000,PEERPORT=7000,TYPE="BSMV0"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-07-25 15:58:29.203 WEST

M  COMPLD

"SESSIONSET"

;

mgc-bru-1 mml> prov-add:SESSIONSET:NAME="sess-slt2",EXTNODE="slt-2",IPADDR1="IP_Addr2",

PEERADDR1="10.15.3.3",PORT=7000,PEERPORT=7000,TYPE="BSMV0"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-07-25 15:58:57.879 WEST

M  COMPLD

"SESSIONSET"

;

mgc-bru-1 mml> prov-add:LNKSET:NAME="lnkset-stp1",DESC="Linkset 1",APC="stp-1",PROTO="SS7-ANSI",TYPE="IP"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-07-25 15:58:58.526 WEST

M  COMPLD

"LNKSET"

;

mgc-bru-1 mml> prov-add:LNKSET:NAME="lnkset-stp2",DESC="Linkset 2 ",APC="stp-2",PROTO="SS7-ANSI",TYPE="IP"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-07-25 15:58:59.338 WEST

M  COMPLD

"LNKSET"

;

mgc-bru-1 mml> prov-add:SS7ROUTE:name="ss7-route1",desc="SS7Route",OPC="opc-PGW 2200",LNKSET="lnkset-stp1",

PRI=1,dpc="stp-1"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-07-25 16:10:23.705 WEST

M  COMPLD

"SS7ROUTE"

;

mgc-bru-1 mml> prov-add:SS7ROUTE:name="ss7-route2",desc="SS7Route",OPC="opc-PGW 2200",LNKSET="lnkset-stp2",

PRI=1,dpc="stp-2"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-07-25 16:11:33.559 WEST

M  COMPLD

"SS7ROUTE"

;

mgc-bru-1 mml> prov-add:C7IPLNK:NAME="stp1-L2",DESC="C7link2 to STP1",LNKSET="lnkset-stp1",SLC=1,PRI=1,

TIMESLOT=0,SESSIONSET="sess-slt2"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-07-25 16:12:44.549 WEST

M  COMPLD

"C7IPLNK"

;

mgc-bru-1 mml> prov-add:C7IPLNK:NAME="stp1-L1",DESC="C7link1 to STP1",LNKSET="lnkset-stp1",SLC=0,PRI=1,

TIMESLOT=0,SESSIONSET="sess-slt1"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-07-25 16:12:32.141 WEST

M  COMPLD

"C7IPLNK"

;

mgc-bru-1 mml> prov-add:C7IPLNK:NAME="stp2-L1",DESC="C7link1 to STP2",LNKSET="lnkset-stp2",SLC=0,PRI=1,

TIMESLOT=1,SESSIONSET="sess-slt1"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-07-25 16:12:33.494 WEST

M  COMPLD

"C7IPLNK"

;

mgc-bru-1 mml> prov-add:C7IPLNK:NAME="stp2-L2",DESC="C7link2 to STP2",LNKSET="lnkset-stp2",SLC=1,PRI=1,

TIMESLOT=1,SESSIONSET="sess-slt2""

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-07-25 16:12:36.140 WEST

M  COMPLD

"C7IPLNK"

;

mgc-bru-1 mml>

يتم عرض نموذج تكوين SLT من Cisco هنا:

ملاحظة: يتضمن مفهوم التصميم هذا معلومات من الشكل 2: مفهوم المخطط مع عنوان IP. يتم تعديل الأوامر الأكثر أهمية.

تكوين SLT من Cisco

Building configuration...

Current configuration : 2423 bytes

!

! Last configuration change at 10:25:22 WET Mon Mar 1 2004

!

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime

no service password-encryption

!

hostname slt_1

!

memory-size iomem 40

clock timezone WET 1

clock summer-time WEST recurring last Sun Mar 1:00 last Sun Oct 1:00

ip subnet-zero

no ip source-route

ip cef load-sharing algorithm original

!

!

no ip bootp server

!

controller E1 0/0

framing NO-CRC4

channel-group 0 timeslots 16

!

controller E1 0/1

framing NO-CRC4

channel-group 0 timeslots 16

!

!

!

interface Ethernet0/0

ip address 10.15.2.3  255.255.255.0

no ip mroute-cache

no cdp enable

!

interface Serial0/0:0

no ip address

!

interface Serial0/1:0

no ip address

!

ip default-gateway 10.15.2.100

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.15.2.100

!

ss7 session 0 address 10.15.2.1 7000 10.15.2.3 7000

ss7 session 1 address 10.15.2.2 7000 10.15.2.3 7000

ss7 mtp2-variant itu 0

SUERM-number-octets 16

ss7 mtp2-variant itu 1

SUERM-number-octets 16

ss7 mtp2-variant itu 2

SUERM-number-octets 16

ss7 mtp2-variant itu 3

SUERM-number-octets 16

end

التحقق من الصحة

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها للتأكد من أن التكوين يعمل بشكل صحيح.

يتم دعم بعض أوامر العرض بواسطة أداة مترجم الإخراج (العملاء المسجلون فقط)، والتي تتيح لك عرض تحليل إخراج أمر العرض.

تحقق من التنبيهات على Cisco PGW 2200

أستخدم هذه الخطوات لاختبار تنبيهات Cisco PGW 2200:

1. تحقق من إنشاء هذه التنبيهات من خلال إيقاف تشغيل اتصال Ethernet 0/0 على Cisco SLT:

1. هذا هو الإنذار ولدت على ال cisco PGW 2200 عندما إثرنيت 0/0 إيقاف عمل:

MGC - Media Gateway Controller 2004-07-22 10:42:41.695

** ":ALM=\"IP CONNECTION FAILED\",STATE=SET"   ;

2. هذا هو التنبيه الذي تم إنشاؤه على Cisco PGW 2200 عند إستعادة Ethernet 0/0:

MGC - Media Gateway Controller 2004-07-22 10:45:32.308

":ALM=\"IP CONNECTION FAILED\",STATE=CLEARED"   ;

2. تحقق من إنشاء هذه التنبيهات من خلال إلغاء توصيل اتصال Ethernet 0/0:

تم إنشاء التنبيه على Cisco PGW 2200 عند فصل الاتصال:

MGC - Media Gateway Controller 2004-07-22 14:19:43.220

** ":ALM=\"LIF FAIL\",STATE=SET"   ;

MGC - Media Gateway Controller 2004-07-22 14:19:43.221

** ":ALM=\"LIF FAIL\",STATE=SET"   ;;

MGC - Media Gateway Controller 2004-07-22 14:19:50.329

** ":ALM=\"IP CONNECTION FAILED\",STATE=SET"   ;

MGC - Media Gateway Controller 2004-07-22 14:19:50.330

** ":ALM=\"IP CONNECTION FAILED\",STATE=SET"   ;

Alarm generated on the Cisco PGW 2200  when connection is restored:

MGC - Media Gateway Controller 2004-07-22 14:22:20.781

":ALM=\"LIF FAIL\",STATE=CLEARED"   ;

MGC - Media Gateway Controller 2004-07-22 14:22:20.784

":ALM=\"LIF FAIL\",STATE=CLEARED"   ;

MGC - Media Gateway Controller 2004-07-22 14:22:51.036

":ALM=\"IP CONNECTION FAILED\",STATE=CLEARED"   ;

MGC - Media Gateway Controller 2004-07-22 14:22:51.036

":ALM=\"IP CONNECTION FAILED\",STATE=CLEARED"   ;

ملاحظة: يعمل المحول Cisco PGW 2200 على تعيين إحتياطي إلى 11، وتتطلب بعض محولات SS7 قيمة "00".

يمكنك تغيير قيمة خاصية mtp3MsgPriority إلى "1" على Cisco PGW 2200، كما هو موضح هنا:

prov-ed:sigsvcprop:name="ss7 path name",SS7-ITU.mtp3MsgPriority="1"

يمكنك إصدار الأمر Cisco PGW 2200 MML help للعثور على تفاصيل حول متغيرات إرسال إشارات SS7 المدعومة لهذا التغيير. وهذا يضيف إمكانية الكتابة فوق القيم الافتراضية لخصائص مجموعة الارتباطات.

يتم إعطاء صياغة الأمر تعليمات MML هنا:

ملاحظة: في الإخراج المعروض هنا، prov-ed:lnksetprop:name="<prot fam>"،<prop name>="<prop val>".

mgc-bru-1 mml> help :prov-ed:lnksetprop:

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-09-09 16:46:49.147 WEST

M  RTRV

prov-ed:lnksetprop

-------------------------------------------------------------

Purpose:

--------

Edits a component in the MGC configuration.

Syntax:

-------

prov-ed:<component/target>:name="<MML name>",<param name>=<param value>,...

Input Description:

------------------

Target/Component -- lnksetprop -- Link Set Properties

<Press 'SPACE' for next page, 'Enter' for next line or 'q' to quit this output>

* name -- Link Set Name --  Choices in quotes: MGCP, EISUP, DPNSS,

ISDNPRI, SS7-ANSI, SS7-ITU, SS7-UK, SS7-China, SS7-Japan

* property -- Property Name -- Link Set Properties in quotes.

;

torture mml>

torture mml> rtrv-ne

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-09-09 16:18:27.124 WEST

M  RTRV

"Type:MGC"

"Hardware platform:sun4u sparc SUNW,Ultra-30"

"Vendor:"Cisco Systems, Inc.""

"Location:MGC-01 - Media Gateway Controller"

"Version:"9.4(1)""

"Platform State:ACTIVE"

;

torture mml> prov-sta::srcver="active",dstver="klm123"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-09-09 16:18:55.741 WEST

M  COMPLD

"PROV-STA"

torture mml>

torture mml> prov-ed:lnksetprop:name="SS7-ITU",mtp3MsgPriority="1"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-09-09 16:40:41.534 WEST

M  COMPLD

"lnksetprop:

WARNING: Restart is needed based on the property(s) added/modified.

Refer to MGC Provisioning Guide."

;

torture mml> prov-cpy

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-09-09 16:41:11.857 WEST

M  COMPLD

"PROV-CPY"

;

torture mml>

3. أضف إمكانية إسترداد القيم الافتراضية لخصائص خدمة إرسال الإشارات. يتم توفير الصياغة الخاصة بأمر MML المستخدم هنا:

prov-rtrv:sigsvcprop:name="

"

ملاحظة: تحتاج إلى إيقاف برنامج Cisco PGW 2200 وإعادة تشغيله بعد هذه التغييرات.

حاليا، ثبتت كل ال MTP3 إدارة رسالة أولوية 3 (A/B بت في الخدمة الفرعية من SIO يثبت إلى 11).

قناع البت

اسم المعرف

التعليق أو القيمة

-1110101

رقم تسلسلي خلفي

117

1-------

بت المؤشر الخلفي

1

1110111

الرقم التسلسلي الأمامي

119

1-------

بت المؤشر للأمام

1

--010000

مؤشر الطول

16

00------

إحتياطي

0

----0001

مؤشر الخدمة

إختبار الشبكة و الفوضى

--11----

الخدمة الفرعية: الأولوية

الأولوية 3 (الولايات المتحدة الأمريكية فقط)

10------

الخدمة الفرعية: Network IND.

رسالة وطنية

**b14***

كود نقطة الوجهة

01-011

**b14***

كود النقطة الناشئة

01-012

وفقا لفلسفة MTP3، إذا وصل إزدحام إلى عقدة، يمكنك البدء في إسقاط الرسائل التي تبدأ برسائل ذات أولوية أقل. رسائل إدارة MTP3 مهمة جدا لأنها تشير إلى حالة العناصر المختلفة على MTP3. إذا لم يتم الاحتفاظ بها بأعلى أولوية (على سبيل المثال، تعيين إعداد أولوية على 3 وحدات بت من النوع A أو B على 11)، هناك فرصة محتملة أن يبدأ المحول، أثناء سيناريوهات الازدحام، في إسقاط رسائل إدارة MTP3. لضمان أن رسائل إدارة MTP3 هي آخر رسائل تم إسقاطها، تأكد من تعيين معلمة msg. priority على 11.

إذا قمت بضبط وحدات بت إدارة MTP3 A أو B على 0، فإن ذلك سيقوم بتعيين أولوية رسائل إدارة MTP3 إلى الحد الأدنى للقيمة (صفر)، والتي عادة ما تكون غير مثالية. ومع ذلك، تفضل بعض محولات SS7 هذا السيناريو إذا تم إجراء تغييرات التكوين.

Remote C26xx SLT

هذه توصيات لإنشاء SLT بعيد من Cisco C26xx، ولا تضمن معدلات إكمال المكالمات بنسبة 100 بالمائة ولا وقت الخدمة أثناء إرتباط SS7 بنسبة 100 بالمائة. تحقق من تطبيق هذه الشروط:

- تأخير شامل (بطريقة واحدة) أقل من 150 مللي ثانية.

- لا تتجاوز خسارة الحزمة واحد في المائة (يفضل أن تكون أقل من نصف في المائة).

- بالنسبة لمعدلات فقدان الحزم الأقل من نصف بالمائة، قم بزيادة أحجام إطارات بروتوكول مخطط بيانات المستخدم الموثوق به (RUDP) على Cisco SLT لتحسين أداء Cisco MGC.

تعديلات نافذة تلقي RUDP

لتغيير نافذة تلقي RUDP على PGW 2200 من Cisco PGW، من *.rudpWindowSz = 32 إلى *.rudpWindowSz = 64:

1. قم بتنفيذ هذه الأوامر على PGW النشط في MML:

- prov-sta::srcver="active"

- dstver="ciscotac-1" prov-ed:sessionprop:name="sess-slt1"

- rudpWindowSz="64" prov-ed:sessionprop:name="sess-slt2"

- rudpWindowSz="64" prov-dply

2. على Cisco SLT، قم بتكوين:

ss7 session 0 m_rcvnum 64

ss7 session 1 m_rcvnum 64

ss7 session 2 m_rcvnum 64

ss7 session 3 m_rcvnum 64

3. اجمع هذه المعلومات بعد إجراء التغيير من 32 إلى 64:

slt_1#show ss7 sm stats

-------------------- Session Manager --------------------

Session Manager state = SESSION SET STATE-ACTIVE

Session Manager Up count = 1

Session Manager Down count = 0

lost control packet count = 0

lost PDU count = 0

failover timer expire count = 0

invalid_connection_id_count = 0

Session[0] statistics SM SESSION STATE-ACTIVE:

Session Down count = 0

Open Retry count = 0

Total Pkts receive count = 23812

Active Pkts receive count = 646

Standby Pkts receive count = 2

PDU Pkts receive count = 23163

Unknown Pkts receive count = 0

Pkts send count = 25689

Pkts requeue count = 6439

-Pkts window full count = 6439

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.

معلومات ذات صلة

- ملاحظات Cisco PGW 2200 Softswitch Tech

- الوثائق التقنية لوحدات تحكم إرسال الإشارات من Cisco

- دعم تقنية الصوت

- دعم منتجات الاتصالات الصوتية والاتصالات الموحّدة

- استكشاف أخطاء خدمة IP الهاتفية من Cisco وإصلاحها

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems