المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

الاصطلاحات

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

شكلت المادة حفازة 3500 PWR xl ل 802.1q شنطة

شكلت ال VTP عملية إعداد على ال 3500 PWR XL

تكوين عبارة IP الافتراضية على 3500 PWR XL

تكوين ICS 7750 SSP ل 802.1Q trunking

شكلت ال VTP عملية إعداد على ال ICS 7750 SSP

شكلت 802.1q VLANs على ال ICS 7750 MRP

تكوين توجيه IP الافتراضي على ICS 7750 MRP

إستخدام ICSConfig على SM SPE لتكوين البوابة الافتراضية للبطاقات في الهيكل

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يشرح هذا المستند كيفية إعداد Cisco ICS 7750 الذي يشغل إصدار البرنامج 2.5 أو 2.6 مع معالج توجيه متعدد الخدمات (MRP) 300 على الأقل حتى يمكن له الاتصال بشبكة محلية تستخدم شبكات VLAN 802.1q. برنامج Cisco ICS الإصدارات 2.5 و 2.6 بها إمكانيات VLAN محدودة. كل من البطاقة في الهيكل ينبغي كنت على ال VLAN أهلي طبيعي (بشكل خاص VLAN1) أن يستعمل إطار untagged. يمكن أن يكون ل MRP واجهات فرعية إضافية معرفة لشبكات VLAN الأخرى 802.1q في الشبكة للسماح بحركة المرور بين شبكات VLAN.

المتطلبات الأساسية

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

المتطلبات

قبل أن تحاول إجراء هذا التكوين، فتأكد من استيفاء المتطلبات الأساسية التالية:

- يمكن تشغيل الأداة المساعدة Cisco ICS 7750 ICSConfig دون أخطاء.

- تتعرف الأداة الإدارية Cisco ICS على جميع البطاقات الموجودة في الهيكل.

- أنت تتلقى مفتاح setup مع 802.1q VLANs مع شنطة ميناء أن يكون ربطت إلى النظام مفتاح معالج (SSP) على ال cisco ICS 7750.

- يجب أن تكون بطاقات محرك معالجة النظام (SPE) على شبكة VLAN الأصلية.

- ال SSP ينبغي يتلقى الإدارة VLAN على ال VLAN أهلي طبيعي.

- يجب أن تكون واجهة MRP FastEthernet 0/0 هي واجهة VLAN الأصلية.

ال VLAN أهلي طبيعي عادة VLAN 1 ولا يستعمل 802.1q يحدد لإطراداته.

يتطلب برنامج Cisco ICS 7750 صيغة 2.5 و 2.6 أن يتم تكوين كل بطاقات في هيكل 7750 للاتصال بشبكة VLAN الأصلية (بشكل خاص VLAN 1) حتى أنهم يرسلون إطارات 802.1Q غير المميزة. يمكن أن يكون لكل من MRPs و SSP إتصالات إضافية بشبكات VLAN الأخرى التي تستخدم إطارات 802.1Q المميزة كما هو مطلوب لتوصيل ICS 7750 بشبكة محلية.

يفترض هذا المستند أنك على دراية بالمواضيع التالية بالفعل:

- لاستخدام شبكات 802.1q المحلية الظاهرية (VLANs) على محولات Catalyst والموجهات المستندة إلى Cisco IOS®. إذا كنت ترغب في مراجعة مفاهيم توصيل 802.1q والتنفيذ، فهناك العديد من المستندات المتوفرة على صفحة دعم شبكات LAN الظاهرية/توصيل شبكات LAN الظاهرية (VLAN/VTP).

- شبكات VLAN الخاصة بالإدارة. أحلت ل كثير معلومة، يشكل إدارة عنوان على مادة حفازة 4500/4000، 5500/5000، 6500/6000، ومادة حفازة ثابت تشكيل مفتاح.

- إستخدام بروتوكول إنشاء خط اتصال شبكات VLAN (VTP). لمزيد من المعلومات، ارجع إلى فهم بروتوكول إنشاء خط اتصال شبكات VLAN (VTP) وتكوينه.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية أدناه.

- تم التحقق من الصحة مع برنامج Cisco ICS، الإصدارات 2.5 و 2.6

- Cisco ICS 7750 مع SAP و SSP

- منفذ MRP 300 واحد

- 5 فتحات SPEs

تم إنشاء المعلومات المُقدمة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كنت في شبكة مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة الموضح في الرسم التخطيطي أدناه.

في هذا رسم بياني، أنت يستطيع رأيت أن all of the بطاقة يكون ربطت إلى VLAN 1. وبالإضافة إلى ذلك، يتم توصيل MRP و SSP أيضا بشبكات VLAN من 2 إلى 4. هذه هي الطريقة التي تبدو بها الشبكة عند إكمال المهام الواردة في هذا المستند.

شكلت المادة حفازة 3500 PWR xl ل 802.1q شنطة

في هذا تشكيل، المادة حفازة ربطت مفتاح إلى ال SSP ميناء على ميناء 0/1. أستخدم الأوامر الموضحة هنا لإعداد هذا الإعداد.

تكوين خط الاتصال 3500 PWR XL 802.1Q

3500XL>enable

3500XL#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

3500XL(config)#interface FastEthernet0/1

3500XL(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

3500XL(config-if)#switchport mode trunk

3500XL(config-if)#switchport trunk allowed vlan all

3500XL(config-if)#exit

3500XL(config)#exit

3500XL#copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

[OK]

3500XL#

التحقق من التكوين

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها للتأكد من أن التكوين يعمل بشكل صحيح.

يتم دعم بعض أوامر العرض بواسطة أداة مترجم الإخراج (العملاء المسجلون فقط)، والتي تتيح لك عرض تحليل إخراج أمر العرض.

في المخرجات أدناه، يمكنك أن ترى:

- ال switchport مكنت.

- ثبتت ال administrative and operation أسلوب إلى شنطة.

- تم تعيين تضمين trunking على 802.1q.

- تم تعيين عملية كبسلة التوصيل العملياتي على dot1q.

- ال VLAN طبيعي VLAN 1.

- الشبكات المحلية الظاهرية (VLANs) النشطة هي من 1 إلى 4.

إخراج الأمر هذا من الأمر show interface fastEthernet 0/1 switchport.

cat2924#show interface fastEthernet 0/1 switchport

Name: Fa2/1

Switchport: Enabled

Administrative mode: trunk

Operational Mode: trunk

Administrative Trunking Encapsulation: dot1q

Operational Trunking Encapsulation: dot1q

Negotiation of Trunking: Disabled

Access Mode VLAN: 0 ((Inactive))

Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)

Trunking VLANs Enabled: ALL

Trunking VLANs Active: 1-4

Pruning VLANs Enabled: 2-1001

cat2924#

Priority for untagged frames: 0

Override vlan tag priority: FALSE

Voice VLAN: none

Appliance trust: none

3500XL#

أستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها

لا توجد خطوات لاستكشاف أخطاء هذا الجزء من التكوين وإصلاحها.

شكلت ال VTP عملية إعداد على ال 3500 PWR XL

ال 3500 PWR XL نادل في هذه الشبكة. استعملت الأمر يظهر هنا أن setup ال VTP عملية إعداد.

3500 PWR XL VTP

3500XL#vlan database

3500XL(vlan)#vtp server

Device mode already VTP SERVER.

3500XL(vlan)#vtp domain tacweb

Changing VTP domain name from tt to tacweb

3500XL(vlan)#vtp password 1P6c3J9z

Setting device VLAN database password to 1P6c3J9z

3500XL(vlan)#exit

APPLY completed.

Exiting....

3500XL#

التحقق من التكوين

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها للتأكد من أن التكوين لديك قيد التشغيل.

يتم دعم بعض أوامر العرض بواسطة أداة مترجم الإخراج (العملاء المسجلون فقط)، والتي تتيح لك عرض تحليل إخراج أمر العرض.

في المخرجات أدناه، يمكنك أن ترى:

- هناك ثماني شبكات VLAN معروفة.

- ال VTP أسلوب نادل.

- ال VTP مجال tacweb.

هذا عينة أمر ينتج من العرض vtp وضع أمر.

3500XL#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 2

Maximum VLANs supported locally : 254

Number of existing VLANs        : 8

VTP Operating Mode              : Server

VTP Domain Name                 : tacweb

VTP Pruning Mode                : Disabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0x25 0x8F 0xFF 0x30 0xEF 0xB1 0xA2 0x57

Configuration last modified by 10.21.9.1 at 4-9-93 18:53:07

3500XL#

أستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها

لا توجد خطوات تم توفيرها لاستكشاف أخطاء هذا الجزء من التكوين وإصلاحها.

تكوين عبارة IP الافتراضية على 3500 PWR XL

ال 3500 PWR XL نادل في هذه الشبكة. أستخدم الأوامر الموضحة هنا لإعداد بوابة IP الافتراضية.

بوابة IP الافتراضية 3500 PWR XL

3500XL>en

Password:3500XL#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

3500XL(config)#ip default-gateway 10.21.9.61

3500XL(config)#exit

3500XL#copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

[OK]

3500XL#

التحقق من التكوين

لا توجد خطوات تم توفيرها للتحقق من هذا الجزء من التكوين.

أستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها

لا توجد خطوات تم توفيرها لاستكشاف أخطاء هذا الجزء من التكوين وإصلاحها.

تكوين ICS 7750 SSP ل 802.1Q trunking

تنشئ هذه المهمة منفذين على ICS 7750 SSP كمنافذ خط اتصال 802.1Q. المنافذ التي تقوم بتكوينها هي المنافذ التي تقوم بتوصيل SSP بمحول Catalyst الخارجي و SSP بواجهة إيثرنت MRP الداخلية. يوجد بروتوكول MRP في الفتحة 1 من هيكل ICS 7750. الفتحة 1 هي المنفذ 0/3 على SSP. أستخدم الأوامر الموضحة هنا لإعداد هذا الإعداد.

تكوين خط اتصال ICS 7750 SSP 802.1Q

SSP>enable

SSP#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

SSP(config)#interface FastEthernet0/1

SSP(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

SSP(config-if)#switchport mode trunk

SSP(config-if)#switchport trunk allowed vlan all

SSP(config-if)#interface FastEthernet0/3

SSP(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q

SSP(config-if)# switchport mode trunk

SSP(config-if)#switchport trunk allowed vlan all

SSP(config-if)#exit

SSP(config)#exit

SSP#copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

[OK]

SSP#

ملاحظة: MRP في هذا التكوين هو الفتحة الموجودة في أقصى اليسار وأنت تواجه واجهة هيكل ICS 7750. تكون أرقام فتحات البطاقة من 3 إلى 8 من اليسار إلى اليمين. هذا هو السبب في أن الواجهات المستخدمة في هذا التكوين هي FastEthernet 0/1 و 0/3.

التحقق من التكوين

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها للتأكد من أن التكوين لديك قيد التشغيل.

يتم دعم بعض أوامر العرض بواسطة أداة مترجم الإخراج (العملاء المسجلون فقط)، والتي تتيح لك عرض تحليل إخراج أمر العرض.

في هذا المخرج هنا يمكنك أن ترى:

- ال switchport مكنت.

- ثبتت ال administrative and operation أسلوب إلى شنطة.

- ثبتت ال trunking عملية كبسلة إلى 802.1q.

- تم تعيين عملية كبسلة التوصيل العملياتي على dot1q.

- ال VLAN أهلي طبيعي VLAN: 1.

- شبكات VLAN النشطة هي 1-4.

وهذا نموذج من إخراج الأمر من الأمر show interface fastEthernet mod_num/port_num switchport.

SSP#show interface fastEthernet 0/1 switchport

Name: Fa0/1

Switchport: Enabled

Administrative mode: trunk

Operational Mode: trunk

Administrative Trunking Encapsulation: dot1q

Operational Trunking Encapsulation: dot1q

Negotiation of Trunking: Disabled

Access Mode VLAN: 0 ((Inactive))

Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)

Trunking VLANs Enabled: ALL

Trunking VLANs Active: 1-4

Pruning VLANs Enabled: 2-1001

SSP#

Priority for untagged frames: 0

Override vlan tag priority: FALSE

Voice VLAN: none

Appliance trust: none

SSP#

هذا مثال آخر من العرض قارن fastEthernet mod_num/port_num switchport أمر.

SSP#show interface fastEthernet 0/3 switchport

Name: Fa0/3

Switchport: Enabled

Administrative mode: trunk

Operational Mode: trunk

Administrative Trunking Encapsulation: dot1q

Operational Trunking Encapsulation: dot1q

Negotiation of Trunking: Disabled

Access Mode VLAN: 0 ((Inactive))

Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)

Trunking VLANs Enabled: ALL

Trunking VLANs Active: 1-4

Pruning VLANs Enabled: 2-1001

Priority for untagged frames: 0

Override vlan tag priority: FALSE

Voice VLAN: none

Appliance trust: none

SSP#

أستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها

لا توجد خطوات تم توفيرها لاستكشاف أخطاء هذا الجزء من التكوين وإصلاحها.

شكلت ال VTP عملية إعداد على ال ICS 7750 SSP

ال SSP VTP زبون في هذا شبكة. أستخدم الأوامر الموضحة هنا لإعداد هذا الإعداد.

تحذير: يمكن أن يدعم بروتوكول SSP 256 شبكة محلية ظاهرية (VLAN) فقط. إن يتلقى شبكتك أكثر من 256 VLANs أنت تحتاج أن يمكن VLAN يقلص عدد VLANs أن يرى SSP في VTP إعلان. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى فهم بروتوكول إنشاء خط اتصال شبكات VLAN (VTP) وتكوينه.

ICS 7750 SSP VTP

SSP>enable

SSP#vlan database

SSP(vlan)#vtp client

Setting device to VTP CLIENT mode.

SSP(vlan)#vtp domain tacweb

Changing VTP domain name from hhgttg to tacweb

SSP(vlan)#vtp password 1P6c3J9z

Setting device VLAN database password to 1P6c3J9z

SSP(vlan)#exit

!--- This message appears. Although the message is normal, it is not !--- completely accurate. It is possible to change some VTP parameters on a VTP Client. !--- In this case the VTP domain name and password were changed. If this switch !--- never had a domain name configured, it would have learned it from its upstream VTP !--- partner. There is no harm in entering the domain name manually.

In CLIENT state, no apply attempted.Exiting....

SSP#

التحقق من التكوين

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها للتأكد من أن التكوين لديك قيد التشغيل.

يتم دعم بعض أوامر العرض بواسطة أداة مترجم الإخراج (العملاء المسجلون فقط)، والتي تتيح لك عرض تحليل إخراج أمر العرض.

في المخرجات هنا يمكنك أن ترى:

- هناك ثماني شبكات VLAN معروفة.

- ال VTP أسلوب زبون.

- ال VTP مجال tacweb.

هذا نموذج لمخرجات الأمر من الأمر show vtp status.

SSP#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 2

Maximum VLANs supported locally : 254

Number of existing VLANs        : 8

VTP Operating Mode              : Client

VTP Domain Name                 : tacweb

VTP Pruning Mode                : Disabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Enabled

MD5 digest                      : 0x25 0x8F 0xFF 0x30 0xEF 0xB1 0xA2 0x57

Configuration last modified by 10.21.9.1 at 4-9-93 18:53:07

SSP#

في المخرجات هنا يمكنك أن ترى:

- ميناء 2، 4، 5، 6، 7، و 8 في VLAN 1 (ميناء 1 و 3 يكونون شنطة ميناء).

- كل VLANs نشط.

ملاحظة: شبكات VLAN أرقام 1002 و 1003 و 1004 و 1005 هي شبكات VLAN الافتراضية. هذا هو السبب العرض vtp وضع يبدي أمر ثمانية VLANs: VLAN 1 (تقصير)؛. شبكات VLAN رقم 2-4 التي أضفتها وتظل الشبكات المحلية الظاهرية (VLANs) الأربع افتراضية.

وهذا نموذج لمخرجات الأمر من الأمر show vlan brief.

SSP#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa0/2, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6,

Fa0/7, Fa0/8

2    vlan2                            active

3    vlan3                            active

4    vlan4                            active

1002 fddi-default                     active

1003 token-ring-default               active

1004 fddinet-default                  active

1005 trnet-default                    active

SSP#

في هذا الإخراج، يمكنك أن ترى أن بروتوكول SSP يعرف حول شبكات VLAN من 2 إلى 4.

هناك طريقة إضافي أن يدقق أن VTP يكون نشط. واحد طريقة أن يغير الإسم من VLAN على ال VTP نادل ويدقق أن ال VLAN إسم تغير يكون نشرت إلى ال VTP زبون. ال VTP تشكيل مراجعة رقم أيضا ينبغي زيادة بمقدار واحد.

أستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها

لا توجد خطوات تم توفيرها لاستكشاف أخطاء هذا الجزء من التكوين وإصلاحها.

شكلت 802.1q VLANs على ال ICS 7750 MRP

MRP هو الموجه بين شبكات VLAN لهذه الشبكة. أستخدم الأوامر الموضحة هنا لإعداد هذا الإعداد.

ICS 7750 MRP 802.1q

MRP>enable

Password:

MRP#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

MRP(config)#interface FastEthernet0/0

MRP(config-if)#ip address 10.21.9.61 255.255.255.0

!--- Interface 0/0 is the Native VLAN interface that uses untagged frames. !--- Do not configure 802.1q encapsulation on it.

MRP(config-if)#interface FastEthernet0/0.1

MRP(config-if)#encapsulation dot1Q 2

MRP(config-if)#ip address 10.21.8.61 255.255.255.0

MRP(config-if)#no cdp enable

MRP(config-if)#interface FastEthernet0/0.2

MRP(config-if)#encapsulation dot1Q 3

MRP(config-if)#ip address 10.21.7.61 255.255.255.0

MRP(config-if)#no cdp enable

MRP(config-if)#interface FastEthernet0/0.3

MRP(config-if)#encapsulation dot1Q 4

MRP(config-if)#ip address 10.25.14.196 255.255.255.248

MRP(config-if)#no cdp enable

MRP(config-if)#exit

MRP(config)#exit

MRP#

التحقق من التكوين

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها للتأكد من أن التكوين لديك قيد التشغيل.

يتم دعم بعض أوامر العرض بواسطة أداة مترجم الإخراج (العملاء المسجلون فقط)، والتي تتيح لك عرض تحليل إخراج أمر العرض.

هذا نموذج لمخرجات الأمر من الأمر show vlan.

MRP#show vlans

Virtual LAN ID: 1 (IEEE 802.1Q Encapsulation)

vLAN Trunk Interface: FastEthernet0/0

This is configured as Native VLAN for the following interface(s) :

FastEthernet0/0

Protocols Configured: Address:   Received: Transmitted:

IP              10.21.9.61 3664824   3660021

Virtual LAN ID: 2 (IEEE 802.1Q Encapsulation)

vLAN Trunk Interface: FastEthernet0/0.1

Protocols Configured: Address:   Received: Transmitted:

IP              10.21.8.61 3020581   3116540

Virtual LAN ID: 3 (IEEE 802.1Q Encapsulation)

vLAN Trunk Interface: FastEthernet0/0.2

Protocols Configured: Address:   Received: Transmitted:

IP              10.21.7.61 100073    82743

Virtual LAN ID: 4 (IEEE 802.1Q Encapsulation)

vLAN Trunk Interface: FastEthernet0/0.3

Protocols Configured: Address:     Received: Transmitted:

IP              10.25.14.196 157686    34398

MRP#

أستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها

لا توجد خطوات تم توفيرها لاستكشاف أخطاء هذا الجزء من التكوين وإصلاحها.

تكوين توجيه IP الافتراضي على ICS 7750 MRP

قم بتكوين معلمات توجيه IP لإعداد MRP كبوابة افتراضية قابلة للتطبيق لشبكات IP البعيدة التي يمكن للأنظمة الطرفية على الشبكة المحلية إستخدامها.

يوجد شرح شامل لتوجيه IP، والعبارات الافتراضية، والعبارات الخاصة بالمحاولة الأخيرة خارج نطاق هذا المستند. الخيار المقدم في هذا المستند هو واحد فقط من الحلول الممكنة لضمان اتصال توجيه IP كاف. لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، ارجع إلى تكوين عبارة للملاذ الأخير باستخدام أوامر IP.

في تصميم الشبكة هذا، تستخدم الأنظمة الطرفية على الشبكة المحلية عنوان IP الخاص ب MRP لشبكة VLAN التي يتم الاتصال بها كبوابة افتراضية لها. على سبيل المثال، سيتم تكوين جهاز على شبكة VLAN 3 على 10.21.7.61 كبوابة افتراضية له. إذا كانت حركة مرور IP موجهة لشبكات IP البعيدة، يقوم MRP بإعادة توجيه حركة مرور البيانات إلى الموجه الآخر في الرسم التخطيطي للشبكة عبر شبكة VLAN رقم 4.

أستخدم الأوامر الموضحة هنا لإعداد هذا الإعداد.

الشبكة الافتراضية ICS 7750 MRP، عبارة المحاولة الأخيرة

MRP>enable

Password:

MRP#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

MRP(config)#

MRP(config)#ip classless

MRP(config)#ip default-network 0.0.0.0

MRP(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.25.14.193

MRP(config-if)#exit

MRP(config)#exit

MRP#

التحقق من التكوين

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها للتأكد من أن التكوين لديك قيد التشغيل.

يتم دعم بعض أوامر العرض بواسطة أداة مترجم الإخراج (العملاء المسجلون فقط)، والتي تتيح لك عرض تحليل إخراج أمر العرض.

هذا نموذج لمخرجات الأمر من الأمر show ip route.

MRP#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.25.14.193 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks

C       10.21.9.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

C       10.21.8.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.1

C       10.21.7.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.3

C       10.25.14.192/29 is directly connected, FastEthernet0/0.2

S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 10.25.14.193

MRP#

في الإخراج أعلاه، يمكنك أن ترى أن بوابة المحاولة الأخيرة هي 10.25.14.193 إلى الشبكة 0.0.0.0 وأن MRP لديه مسار إلى 0.0.0.0 من خلال عنوان IP 10.25.14.193. هذا هو عنوان IP الخاص بالموجه الآخر في الرسم التخطيطي للشبكة.

هذا نموذج لمخرجات الأمر من الأمر ping ip_address.

3500XL#ping 10.21.9.61

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.21.9.61, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/5 ms

3500XL#ping 10.21.8.61

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.21.8.61, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/5 ms

3500XL#ping 10.21.7.61

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.21.7.61, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 5/5/6 ms

3500XL#ping 10.25.14.196

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.25.14.196, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/3/5 ms

3500XL#

3500XL#ping 10.25.14.193

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.25.14.196, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/3/5 ms

3500XL#

في الإخراج أعلاه، يمكنك أن ترى أن المحول 3500 قادر على إختبار اتصال كل من عناوين الشبكة الفرعية التي تم تعيينها على شبكات VLAN على بروتوكول MRP. 10.21.9.61 هو شبكة VLAN الأصلية (VLAN 1) التي تستخدم الإطارات غير المميزة.

أستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها

لا توجد خطوات تم توفيرها لاستكشاف أخطاء هذا الجزء من التكوين وإصلاحها.

إستخدام ICSConfig على SM SPE لتكوين البوابة الافتراضية للبطاقات في الهيكل

في هذه المهمة يجب التحقق، وإذا تطلب الأمر، قم بتغيير البوابة الافتراضية للبطاقات الموجودة في الهيكل.

1. قم بالوصول إلى Internet Explorer على SM SPE أو جهاز آخر لديه اتصال ب SM SPE.

2. ابدأ ICSConfig وأدخل عنوان الربط http://ip_address/icsconfig.

تبدأ عملية CheckDiscovery.

3. عندما تنتهي عملية CheckDiscovery، سيطلب منك النقر فوق متابعة باستخدام ICSConfig.

4. عندما تظهر قائمة تكوين النظام ICS 7700، انقر على إعداد نظام ICS 7700.

5. تظهر شاشة الملخص وتظهر الإعدادات الحالية. قم بالتمرير إلى القسم المسمى Network Configuration-DNS والبوابة.

في هذه الحالة، تم إعداد البوابة الافتراضية بالفعل بشكل صحيح. يظهر لك باقي هذه المهمة كيفية تغيير هذا الإعداد إذا كنت بحاجة إلى ذلك.

إذا كان النظام الخاص بك قد تم إعداده بالفعل بشكل صحيح، فلن تحتاج إلى إكمال هذه المهمة. انقر فوق إلغاء الأمر وأغلق جميع الإطارات المفتوحة.

إذا كنت بحاجة إلى تغيير هذا الإعداد، استمر في هذه المهمة. انقر على إرتباط تشكيل الشبكة-DNS والبوابة.

6. عندما يظهر القائمة أن يغير التقصير مدخل، دخلت العنوان صحيح وطقطقة إستمرار.

7. عندما تظهر شاشة الملخص مرة أخرى، انقر التالي.

8. عند ظهور الشاشة "جاهز للإرسال"، انقر فوق إرسال.

9. انتظر حتى تكتمل شاشة الإعداد قيد التقدم.

10. عندما يطلب منك، انقر على إغلاق النافذة.

التحقق من التكوين

لا توجد خطوات تحقق محددة لهذه المهمة. انتقل إلى قسم التحقق أدناه.

أستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها

لا توجد خطوات خاصة لاستكشاف أخطاء هذه المهمة وإصلاحها. انتقل إلى قسم التحقق أدناه.

التحقق من الصحة

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها للتأكد من أن التكوين يعمل بشكل صحيح.

يتم دعم بعض أوامر العرض بواسطة أداة مترجم الإخراج (العملاء المسجلون فقط)، والتي تتيح لك عرض تحليل إخراج أمر العرض.

يمكنك التحقق من إمكانية وصول بطاقات SPE إلى الأنظمة الطرفية على شبكات VLAN من 2 إلى 4 بمساعدة الأمر ping من موجه أمر رفض الخدمة (DOS) إلى إختبار اتصال عناوين IP على MRP للشبكات المحلية الظاهرية (VLANs) الأخرى.

1. حدد بدء>تشغيل>cmd [enter] في وحدة التحكم بأي من SPEs.

2. يؤز العنوان على ال MRP.

ملاحظة: نظرا لأن شبكات SPE موجودة على شبكة VLAN رقم 1 (الشبكة الفرعية 10.21.9.0)، فأنت لا تحتاج إلى إختبار اتصال واجهة MRP لشبكة VLAN هذه. تم تضمين هذه الخطوة أدناه لإظهار إمكانية وصول SPE إلى جميع الشبكات الفرعية في هذا التكوين.

C:\>ping 10.21.9.61

Pinging 10.21.9.61 with 32 bytes of data:

Reply from 10.21.9.61: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 10.21.9.61: bytes=32 time=10ms TTL=255

Reply from 10.21.9.61: bytes=32 time=10ms TTL=255

Reply from 10.21.9.61: bytes=32 time=10ms TTL=255

Ping statistics for 10.21.9.61:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 7ms

C:\>ping 10.21.8.61

Pinging 10.21.8.61 with 32 bytes of data:

Reply from 10.21.8.61: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 10.21.8.61: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 10.21.8.61: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 10.21.8.61: bytes=32 time<10ms TTL=255

Ping statistics for 10.21.8.61:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.21.7.61

Pinging 10.21.7.61 with 32 bytes of data:

Reply from 10.21.7.61: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 10.21.7.61: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 10.21.7.61: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 10.21.7.61: bytes=32 time<10ms TTL=255

Ping statistics for 10.21.7.61:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.25.14.196

Pinging 10.25.14.196 with 32 bytes of data:

Reply from 10.25.14.196: bytes=32 time=10ms TTL=255

Reply from 10.25.14.196: bytes=32 time=10ms TTL=255

Reply from 10.25.14.196: bytes=32 time=10ms TTL=255

Reply from 10.25.14.196: bytes=32 time=10ms TTL=255

Ping statistics for 10.25.14.196:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 10ms, Maximum = 10ms, Average = 10ms

C:\>ping 10.25.14.193

Pinging 10.25.14.193 with 32 bytes of data:

Reply from 10.25.14.193: bytes=32 time<10ms TTL=128

Reply from 10.25.14.193: bytes=32 time<10ms TTL=128

Reply from 10.25.14.193: bytes=32 time<10ms TTL=128

Reply from 10.25.14.193: bytes=32 time<10ms TTL=128

Ping statistics for 10.25.14.193:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

أكثر سبب شائع لمشكلات التوجيه بين شبكات VLAN هو أخطاء التكوين.

من الممكن أيضا أن هناك مسارات IP ثابتة على SPEs التي تتخطى إعداد البوابة الافتراضية. أستخدم الأمر c:\> netstat -rn في مطالبة DOS على SPEs للتحقق من جدول التوجيه الحالي. قم بحذف أي مسارات تعارض ثم حاول إجراء الاختبار مرة أخرى. إذا أصبحت الطرق معترضة فعليك أن تحدد طريقة إنشائها وتمنعها من الحدوث مرة أخرى..

معلومات ذات صلة

- ملاحظات الإصدار الخاصة ببرنامج النظام الإصدار 2.5.0 على Cisco ICS 7750

- ملاحظات الإصدار الخاصة ببرنامج النظام الإصدار 2.6.0 على Cisco ICS 7750

- صفحة دعم بروتوكول شبكات LAN الظاهرية/توصيل شبكات LAN الظاهرية (VLAN/VTP)

- دعم تقنية الصوت

- دعم منتجات الاتصالات الصوتية والاتصالات الموحّدة

- استكشاف أخطاء خدمة IP الهاتفية من Cisco وإصلاحها

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems