المحتويات

المقدمة

كيف يمكنني تشغيل syslog على جهاز SPA؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

هذه المقالة هي واحدة في سلسلة مقالات للمساعدة في إعداد منتجات Cisco Small Business واستكشاف أخطائها وإصلاحها وصيانتها.

س. كيف أنا تشغيل syslog على SPA أداة؟

ج.

الخطوة 1:

لتكوين SPA لالتقاط رسائل SIP، أكمل الخطوات التالية:

يمكن لشركاء Linksys تنزيل أداة خادم syslog (logSRV.exe) من اتصال شريك Linksys.

للوصول إلى بائعي القيمة المضافة (VARs):

أنا. راجع أدوات مساعدة المنتج.

2. انقر على نظام Linksys الصوتي.

iii. طقطقت على SPA Utilities.

iv. طقطقت ال syslog نادل ل SPA أداة.

الآن، للذهاب إلى SPs:

- راجع الأدوات التقنية

- طقطقت ال SPA مساعدة

- أخيرا، طقطقت ال syslog نادل ل SPA أداة.

- احفظ هذا الملف على الكمبيوتر ثم قم بتشغيله.

- ستظهر شاشة مماثلة لنافذة مطالبة DOS.

- أترك هذه الشاشة مفتوحة وانتقل إلى الخطوة التالية.

الخطوة 2:

الوصول إلى صفحة إعداد SPA2002 المستندة إلى الويب. للحصول على تعليمات، انقر فوق Response Link.

الخطوة 3:

انقر فوق تسجيل دخول المسؤول ثم انقر فوق النظام. تحت تكوين الشبكة الاختياري، أكمل الحقول التالية:

- Syslog Server: (عنوان IP للكمبيوتر الذي يشغل تطبيق syslog)

- خادم تصحيح الأخطاء: (عنوان IP للكمبيوتر الذي يشغل تطبيق syslog)

- مستوى تصحيح الأخطاء: 3

الخطوة 4:

ثم انقر فوق السطر 1 أو السطر 2 (حسب أي سطر تستخدم)، وتحت خيار تصحيح أخطاء SIP، حدد full.

الخطوة 5:

طقطقة .

الخطوة 6:

يجب أن ترى حركة المرور الآن.

الخطوة 7:

in order to التقطت الخطأ، ال syslog يركض وفقط أنعشت أنت سيناريو up to النقطة حيث أنت تعرف المشكلة يقع. عند الانتهاء من التقاط كافة رسائل SIP، أغلق النافذة.

الخطوة 8:

انتقل إلى الموقع الذي يتم فيه حفظ تطبيق syslog. يجب أن يكون هناك ملف (notepad) يحتوي على رسائل syslog التي قمت بتشغيلها فقط syslog514.log

الخطوة 9:

بعد حفظ ملف syslog على الكمبيوتر، قم بالوصول إليه عبر مطالبة dos ثم قم بتنفيذ الأمر باستخدام المنفذ المطلوب، يجب أن تبدو الصياغة كما يلي:

C:\Documents و Settings\>SRV -p 515

الاستخدام: [-p port] [-o filename] [-t] [-h]

أين:

-p يعين ميناء الإنصات، تقصير "514"

-o اسم الملف تعيين اسم ملف المخرجات، الافتراضي syslog.port.log

-t يدير الطابع الزمني المحلي ويحلل رأس syslog

-h هذه مساعدة

ملاحظة: باستخدام هذا الخيار، سيكون من الممكن تشغيل عدة syslog على جهاز كمبيوتر واحد لمراقبة أجهزة SPA المتعددة.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems