المحتويات

المقدمة

المشكلة

الحل

المقدمة

يصف هذا المستند مشكلة تتم مواجهتها عند إستخدام الأمر ip igmp join-group لإجبار محولات Cisco Nexus 7000 Series على الانضمام إلى مجموعة البث المتعدد. كما يتم توفير حل للمشكلة.

المشكلة

يتم إستخدام الأمر ip igmp join-group لإجبار محول Nexus 7000 Series على الانضمام إلى مجموعة البث المتعدد. يقوم المحول بإنشاء بروتوكول إدارة مجموعة الإنترنت (IGMP)-join للمجموعة المحددة، ويتم إرسال أي حزم بث متعدد موجهة إلى المجموعة إلى وحدة المعالجة المركزية.

مع أنظمة تشغيل Nexus الأقدم من الإصدار 5.2، إذا كانت هناك أجهزة إستقبال متصلة بمحول سلسلة Nexus 7000 التي تطلب المجموعة، فسيتم إرسال نسخة من الحزمة أيضا إلى المستقبل. في الإصدار 5.2 والإصدارات الأحدث، بسبب خطأ برنامج مع بروتوكول فصل المعرف/محدد الموقع (LISP)، لا يقوم المحول ببرمجة أي قوائم واجهة صادرة (OILs) في الجهاز. حتى في حالة وجود مستقبلات تتطلب الدفق، لا يتم إرسال حزم إليها.

إن يفحص أنت ال multicast تحشد طاولة، أنت يستطيع رأيت ال زيتي برمجت أمر إنتاج:

(*, 239.1.1.1/32), uptime: 00:00:05, igmp pim ip

Incoming interface: Null, RPF nbr: 0.0.0.0

Outgoing interface list: (count: 1)

Vlan48, uptime: 00:00:05, igmp

ومع ذلك، عندما تقوم بفحص القيم المبرمجة للأجهزة الداخلية، فإنك ترى أنه لا يوجد نفط مبرمج:

show forwarding multicast route group 239.1.1.1

slot  3

=======

(*, 239.1.1.1/32), RPF Interface: NULL, flags: GPr

Received Packets: 0 Bytes: 0

Number of Outgoing Interfaces: 0

Null Outgoing Interface List

الحل

لا يتم إدخال أمر ip igmp join-group للاستخدام في الإنتاج. يتم إستخدامه لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها حيث تكون هناك حاجة لإنشاء وصلة IGMP ولا تتوفر أي أجهزة إستقبال. أستخدم الأمر ip igmp static-oif بدلا من ذلك.

إذا لم يكن LISP نشطا على المحول، فيمكنك إدخال الأمر ip routing multicast enforcement-rpf لإجبار الأمر ip igmp join-group على العمل بنفس الطريقة التي كان يعمل بها مع أنظمة التشغيل Nexus قبل الإصدار 5.2، مما يعني أنه تمت برمجة النفط. مع وجود الحل البديل، يمكنك أن ترى أن الزيت مبرمج في الجهاز:

show forwarding multicast route group 239.1.1.1

slot  3

=======

(*, 239.1.1.1/32), RPF Interface: NULL, flags: GP

Received Packets: 0 Bytes: 0

Number of Outgoing Interfaces: 1

Outgoing Interface List Index: 2

Vlan48 Outgoing Packets:0 Bytes:0