المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

معلومات أساسية

حول GLBP

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند كيفية تكوين بروتوكول موازنة حمل العبارة (GLBP) على محولات Nexus 7000 Series Switches لمشاركة حمل البوابة الافتراضية على شبكة LAN.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

تأكد من استيفاء المتطلبات التالية قبل أن تحاول إجراء هذا التكوين:

- لديهم معرفة أساسية بالتكوين على سلسلة مبدلات Nexus 7000

- امتلاك فهم أساسي لبروتوكول موازنة حمل العبارة (GLBP)

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى أجهزة NX-OS من السلسلة Nexus 7000.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

معلومات أساسية

حول GLBP

- يوفر GLBP النسخ الاحتياطي للعبارة لمضيفي IP من خلال مشاركة عنوان IP الظاهري وعنوان التحكم في الوصول إلى الوسائط الظاهرية (MAC) بين البوابات المعنية في مجموعة GLBP.

- يسمح GLBP لبوابات مشاركة حمل البوابة الافتراضية على شبكة IEEE 802.3 LAN.

- عند مقارنتها ببروتوكول الموجه الاحتياطي الفعال (HSRP) وبروتوكول تكرار الموجه الظاهري (VRRP)، تقوم GLBP بتنفيذ وظيفة إضافية لموازنة الأحمال لا توفرها البروتوكولات الأخرى.

- يوازن حمل GLBP عبر موجهات متعددة (بوابات) مع إستخدام عنوان IP ظاهري واحد وعناوين MAC متعددة افتراضية، كما يوفر بوابات متكررة تصبح نشطة في حالة فشل أي من بوابات إعادة التوجيه الموجودة.

- يشارك GLBP حمل إعادة التوجيه بين جميع الموجهات في مجموعة GLBP.

- يتصل أعضاء GLBP فيما بينهم باستخدام رسائل الترحيب الدورية.

التكوين

- في هذا قسم، قدمت أنت مع المعلومة أن يشكل GLBP على إثنان nexus 7000 sery مفتاح.

- أول تمكين عام ال GLBP سمة على كلا المفتاح.

- أنت يستطيع فقط شكلت GLBP على طبقة 3 قارن.

- يجب أن يكون عنوان IP الظاهري ل GLBP في الشبكة الفرعية نفسها الخاصة بعنوان IP للواجهة.

- يجب تكوين جميع خيارات التخصيص ل GLBP على جميع بوابات أعضاء GLBP قبل تمكين مجموعة GLBP مع تكوين عنوان IP ظاهري.

ملاحظة: أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط) للحصول على مزيد من المعلومات حول الأوامر المستخدمة في هذا القسم.

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة التالي:

التكوينات

يستخدم هذا المستند التكوينات التالية:

- المحول Nexus 7000 Switch 1

- المحول Nexus 7000 Switch 2

المحول Nexus 7000 Switch 1

Nexus1#configure terminal

!--- Enables GLBP.

Nexus1(config)#feature glbp

Nexus1(config)#interface Vlan2

Nexus1(config-if)#ip address 10.193.33.252/24

!--- Creates a GLBP group.

Nexus1(config-if)#glbp 2

!--- Configures the hello and hold times.

Nexus1(config-if-glbp)#timers 1 4

!--- Configures the redirect and timeout timers.

Nexus1(config-if-glbp)#timers redirect 600 7200

!--- Sets the priority level.

Nexus1(config-if-glbp)#priority 10

Nexus1(config-if-glbp)#preempt delay minimum 60

!--- Sets the GLBP load-balancing method.

Nexus1(config-if-glbp)#load-balancing host-dependent

Nexus1(config-if-glbp)#forwarder preempt delay minimum 50

!--- Enables GLBP on an interface.

Nexus1(config-if-glbp)#ip 10.193.33.3

Nexus1(config-if-glbp)#exit

!--- Save the configurations in the device.

Nexus1(config)#copy running-config startup-config

Nexus1(config)#exit

المحول Nexus 7000 Switch 2

Nexus2#configure terminal

!--- Enables GLBP.

Nexus2(config)#feature glbp

Nexus2(config)#interface Vlan2

Nexus2(config-if)#ip address 10.193.33.251/24

!--- Creates a GLBP group.

Nexus2(config-if)#glbp 2

!--- Configures the hello and hold times.

Nexus2(config-if-glbp)#timers 1 4

!--- Configures the redirect and timeout timers.

Nexus2(config-if-glbp)#timers redirect 600 7200

!--- Sets the priority level.

Nexus2(config-if-glbp)#priority 110

Nexus2(config-if-glbp)#preempt delay minimum 60

!--- Sets the GLBP load-balancing method.

Nexus2(config-if-glbp)#load-balancing host-dependent

Nexus2(config-if-glbp)#forwarder preempt delay minimum 50

!--- Enables GLBP on an interface.

Nexus2(config-if-glbp)#ip 10.193.33.3

Nexus2(config-if-glbp)#exit

!--- Save the configurations in the device.

Nexus2(config)#copy running-config startup-config

Nexus2(config)#exit

التحقق من الصحة

استخدم هذا القسم لتأكيد عمل التكوين بشكل صحيح.

تدعم أداة مترجم الإخراج (للعملاءالمسجلين فقط) بعض أوامر show. استخدم أداة مترجم الإخراج (OIT) لعرض تحليل مُخرَج الأمر show .

أستخدم الأمر show glbp لعرض إعدادات GLBP وحالتها.

على سبيل المثال:

Nexus1(config-if-glbp)#show glbp

Extended-hold (NSF) is Disabled

Vlan2 - Group 2

State is Init  (Interface is up)

1 state change(s), last state change(s) 00:01:11

Virtual IP address is 10.193.33.3

Hello time 1 sec, hold time 4 sec

Redirect time 600 sec, forwarder time-out 7200 sec

Preemption enabled, min delay 60 sec

Active is unknown

Standby is unknown

Priority 110 (configured)

Weighting 100 (default 100), thresholds: lower 1, upper 100

Load balancing: host-dependent

Group members:

0026.980C.2AC1 (10.193.33.252) local

There are no forwarders

أستخدم الأمر show running-config interface vlan2 لعرض معلومات حول التكوين الجاري تشغيله لواجهة شبكة VLAN رقم 2.

على سبيل المثال:

Nexus1(config-if-glbp)#show running-config interface Vlan2

version 5.1(2)

interface Vlan2

no ip redirects

ip address 10.193.33.252/24

glbp 2

ip 10.193.33.3

timers 1 4

timers redirect 600 7200

priority 110

preempt

preempt delay minimum 60

load-balancing host-dependent

forwarder preempt delay minimum 50

هذا بعض من ال GLBP تدقيق أمر:

- show glbp group-number

- إظهار قدرة GLBP

- show glbp interface -type slot/port

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.

معلومات ذات صلة

- صفحة دعم المحولات من السلسلة Cisco Nexus 7000

- دعم منتجات المحولات

- دعم تقنية تحويل شبكات LAN

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems