المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

الأجهزة القابلة للتطبيق

المحاذير والحدود

المجموع الاختباري MD5 و SHA512 لتغييرات ملف الصورة الثنائية لنظام التشغيل NX بعد تنفيذ إجراء الصورة المضغوطة NX-OS

يفشل إجراء الصورة المضغوطة لملف الصورة الثنائي NX-OS عبر SCP عبر واجهة النطاق

إجراء الصور المضغوطة لملف الصور الثنائي NX-OS من خلال SCP يفشل بنسبة 29٪

التصق المحول Nexus Switch في حلقة التمهيد بعد الترقية إلى برنامج NX-OS الإصدار في إصدار رئيسي 9.3(x) مع صورة مضغوطة

مجموعات الصور المضغوطة NX-OS

صور برنامج NX-OS المضغوطة على موقع تنزيل برامج Cisco على الويب

إجراء الصورة المضغوطة NX-OS

إجراء الصورة المضغوطة لملف الصورة الثنائي NX-OS على Bootflash

إجراء الصورة المضغوطة لملف الصورة الثنائي NX-OS على USB

إجراء الصورة المضغوطة لملف الصورة الثنائي NX-OS عبر SCP

إستخدام مضيف Linux كخادم SCP

إستخدام جهاز Nexus كخادم SCP

معلومات إضافية

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند الخطوات المستخدمة لتقليل حجم ملف صورة NX-OS الثنائية على محولات Cisco Nexus 3000 و 3100 و 3500 Series من خلال إجراء الصورة المضغوطة. كما يصف أيضا التكتيكات التي يمكنك إستخدامها لتنفيذ هذا الإجراء في مجموعة متنوعة من البيئات المختلفة مع إمكانية الوصول إلى موارد مختلفة.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

cisco يوصي أن يفهم أنت الأساسي من نسخة مبرد في cisco NX-OS يستعمل مبرتوكولات نقل مبرد (مثل TFTP [بروتوكول نقل ملفات عادي]، FTP [بروتوكول نقل ملفات]، SCP [بروتوكول النسخ الآمن]، SFTP [بروتوكول نقل الملفات الآمن]، إلى آخره.) للحصول على معلومات حول هذه الميزة، ارجع إلى أحد هذه المستندات القابلة للتطبيق:

- دليل التكوين الأساسي لنظام التشغيل Cisco Nexus 3000 Series NX-OS، الإصدار 9.3(x)

- دليل التكوين الأساسي لنظام التشغيل Cisco Nexus 3000 Series NX-OS، الإصدار 9.2(x)

- دليل التكوين الأساسي لنظام التشغيل Cisco Nexus 3000 Series NX-OS، الإصدار 7.x

- دليل التكوين الأساسي للمحول Cisco Nexus 3548 Switch NX-OS، الإصدار 9.3(x)

- دليل التكوين الأساسي للمحول Cisco Nexus 3548 Switch NX-OS، الإصدار 9.2(x)

- دليل التكوين الأساسي للمحول Cisco Nexus 3548 Switch NX-OS، الإصدار 7.x

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى محولات Cisco Nexus 3000 و 3100 و 3500 Series Switches المدرجة في قسم "الأجهزة القابلة للتطبيق" في هذا المستند. تم أخذ إخراج الجهاز الموجود في هذا المستند من جهاز Nexus 3064PQ-10GE يشغل برنامج NX-OS الإصدار 7.0(3)I7(8).

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

تحتوي الطرز الأولى من محولات Cisco Nexus 3000 و 3100 و 3500 Series switches على 1.4 إلى 1.6 جيجابايت من مساحة التخزين المخصصة ل Bootflash. مع مرور الوقت، زاد حجم ملف ملفات الصور الثنائية لنظام التشغيل NX بشكل مضطرد ليصبح أكثر من 1 جيجا بايت. ونتيجة لذلك، من الصعب على محولات Nexus 3000 و 3100 و 3500 series تخزين أكثر من صورة ثنائية كاملة NX-OS في نفس الوقت. وبالتالي، لا يمكن للمسؤولين اتباع إجراء ترقية برامج NX-OS القياسية على المحولات من السلسلة Nexus 3000 و 3100 و 3500 التي يتم إستخدامها لأنظمة Nexus الأساسية الأخرى، مثل Nexus 5000 و 6000 و 7000 و 9000 Series Switches.

وبدءا من برنامج NX-OS الإصدار 7.0(3)I3(1)، يمكن تقليل حجم ملف ملفات الصور الثنائية لنظام التشغيل NX من خلال إجراء الصور المضغوطة. هذا إجراء غير معطل لا يؤثر على مستوى التحكم في المحول أو القدرة على إعادة توجيه حركة مرور مستوى البيانات. يمكن تنفيذ هذا الإجراء على ملفات الصور الثنائية لنظام التشغيل NX في هذه السيناريوهات:

1. عند وجود ملفات الصور الثنائية لنظام التشغيل NX على ذاكرة التمهيد المؤقتة (bootflash) الخاصة بجهاز Nexus.

2. عند وجود ملفات الصور الثنائية لنظام التشغيل NX على محرك أقراص محمول USB مرفق بجهاز Nexus.

3. عندما يتم نسخ ملفات الصور الثنائية لنظام التشغيل NX إلى ذاكرة التمهيد الخاصة بجهاز Nexus باستخدام بروتوكول النسخ الآمن (SCP).

يقدم هذا المستند الخطوات المستخدمة لتقليل حجم ملف صورة NX-OS الثنائية من خلال إجراء الصورة المضغوطة لكل من السيناريوهات المذكورة أعلاه.

الأجهزة القابلة للتطبيق

ينطبق الإجراء الوارد في هذا المستند على هذا الجهاز فقط:

- أجهزة Nexus 3000

- n3k-c3048TP-1GE

- N3K-C3064PQ-10GE

- N3K-C3064PQ-10GX

- N3K-C3064TQ-10GT

- أجهزة Nexus 3100

- n3k-c3132Q-40GE

- N3K-C3132Q-40GX

- n3k-c3164q-40GE

- N3K-C3172PQ-10GE

- n3k-c3172TQ-10GT

- N3K-C3172TQ-32T

- أجهزة Nexus 3500

- N3K-C3524P-10G

- N3K-C3548P-10G

- N3K-C3524P-10GX

- N3K-C3548P-10GX

ملاحظة: لا ينطبق هذا الإجراء على أجهزة Nexus 3172 -XL (أي أجهزة N3K-C3172PQ-XL و N3K-C3172TQ-XL) أو أجهزة 3500 -XL (أي أجهزة N3K-C3524P-XL و N3K-C3548P-XL). تحتوي هذه الأجهزة على مساحة كافية لذاكرة التمهيد المؤقتة (bootflash) والتي لا تحتاج إلى ملفات صور NX-OS الثنائية ليتم ضبطها من خلال إجراء الصورة المضغوطة.

المحاذير والحدود

يحتوي إجراء الصورة المضغوطة NX-OS على بعض المحاذير والحدود التي يجب أن تكون على علم بها.

المجموع الاختباري MD5 و SHA512 لتغييرات ملف الصورة الثنائية لنظام التشغيل NX بعد تنفيذ إجراء الصورة المضغوطة NX-OS

كجزء من تنفيذ إجراء الصور المضغوطة NX-OS، سيتم تقليل حجم ملف الصور الثنائية لنظام التشغيل NX بشكل كبير. نتيجة لتغيير حجم الملف، لن يتطابق المجموع الاختباري MD5 و SHA512 الخاص بملف الصورة الثنائية ل NX-OS المضغوط مع المجموع الاختباري MD5 و SHA512 المنشور على موقع تنزيل برامج Cisco على الويب. هذا تصرف متوقع ولا يشير إلى وجود مشكلة في إجراء الصورة المضغوطة NX-OS.

يفشل إجراء الصورة المضغوطة لملف الصورة الثنائي NX-OS عبر SCP عبر واجهة النطاق

قد تواجه خطأ عند تنفيذ إجراء الصورة المضغوطة NX-OS عبر SCP على ملف الصورة الثنائي NX-OS عبر واجهة داخل النطاق (مثل من خلال SVI أو منفذ اللوحة الأمامية الموجه) أثناء تشغيل أحد إصدارات برنامج NX-OS التالية:

- 7.0(3)I5(2)

- 7.0(3)I6(1)

- 7.0(3)I6(2)

- 7.0(3)I7(1)

يتم عرض مثال على هذا الخطأ هنا:

switch# copy scp://username@192.0.2.100/nxos.7.0.3.I7.8.bin bootflash: compact

Enter vrf (If no input, current vrf 'default' is considered):

ssh_exchange_identification: Connection closed by remote host

Scp Compact of /bootflash/nxos.7.0.3.I7.8.bin failed

Error doing scp

Copy failed. Removing file nxos.7.0.3.I7.8.bin

وهذا يرجع إلى خلل البرنامج CSCvg51567، حيث يتم تنفيذ إجراء الصورة المضغوطة NX-OS عبر SCP عبر أي VRF بخلاف إدارة VRF الذي تم تعيين واجهة mgmt0 إليه. في إصدارات برنامج NX-OS أعلاه، يجب تنفيذ إجراء الصورة المضغوطة NX-OS عبر SCP عبر واجهة Mgmt0 داخل إدارة VRF.

إجراء الصور المضغوطة لملف الصور الثنائي NX-OS من خلال SCP يفشل بنسبة 29٪

قد تواجه خطأ عند تنفيذ إجراء الصورة المضغوطة NX-OS عبر SCP على ملف صورة ثنائي NX-OS في الإصدار الرئيسي ل NX-OS 9.3(x) (مثل 9.3(1) و 9.3(2) و 9.3(3) وما إلى ذلك) عند تشغيل برنامج NX-OS قبل الإصدار 7.0(3)I7(7) (مثل 7.0(3)I7(3) و 7.0(3)I7(4) و 7.0(3)I7(5a) و 9.2(4) (مثل 9.4) 2 (1) و 9.2 (2) و 9.2 (3). يتم عرض مثال على هذا الخطأ هنا:

switch# copy scp://username@192.0.2.100/nxos.9.3.3.bin bootflash: compact vrf management

Outbound-ReKey for 192.0.2.100:22

Inbound-ReKey for 192.0.2.100:22

username@192.0.2.100's password:

nxos.9.3.3.bin 29% 477MB 4.9MB/s 03:49 ETA

lost connection

Scp Compact of /bootflash/nxos.9.3.3.bin failed

Error doing scp

وهذا نتيجة لتقييد معروف موثق في CSCvt11426. لا يتم دعم تنفيذ إجراء الصورة المضغوطة NX-OS على ملف الصورة الثنائية NX-OS في الإصدار الرئيسي NX-OS 9.3(x) (مثل 9.3(1) و 9.3(2) و 9.3(3) وما إلى ذلك) حتى برنامج NX-OS الإصدار 7.0(3)I7(7) أو 9.2(4).

للتعامل مع هذه المشكلة، يجب عليك الترقية إلى برنامج NX-OS الإصدار 7.0(3)I7(7) أو 9.2(4) (والذي سيتضمن على الأرجح تنفيذ إجراء الصورة المضغوطة NX-OS على ملفات الصور الثنائية ذات الصلة NX-OS) قبل محاولة الترقية إلى إصدار برنامج NX-OS في الإصدار الرئيسي 9.3(x) (مثل 9.3(1) و 9.3(2) و 9.3(3)، وما إلى ذلك).

التصق المحول Nexus Switch في حلقة التمهيد بعد الترقية إلى برنامج NX-OS الإصدار في إصدار رئيسي 9.3(x) مع صورة مضغوطة

قد يتم باستمرار تمهيد محول Nexus الذي تمت ترقيته إلى إصدار برنامج NX-OS في الإصدار الرئيسي 9.3(x) (مثل 9.3(1) و 9.3(2) و 9.3(3)، وما إلى ذلك) بعد تنفيذ إجراء الصورة المضغوطة NX-OS بعد إعادة تحميل المحول كجزء من الترقية التخريبية القياسية. أنت يستطيع رأيت التالي خطأ رسالة ظهرت على الوحدة طرفية للتحكم من المفتاح:

Image valid

MD5Sum mismatch

File does not exist, boot failed.

وهذا نتيجة لتقييد معروف موثق في CSCvs23686. لا يتم دعم تنفيذ إجراء الصورة المضغوطة NX-OS على ملف الصورة الثنائية NX-OS في الإصدار الرئيسي NX-OS 9.3(x) (مثل 9.3(1) و 9.3(2) و 9.3(3) وما إلى ذلك) حتى برنامج NX-OS الإصدار 7.0(3)I7(7) أو 9.2(4).

للتعامل مع هذه المشكلة، يجب عليك الترقية إلى برنامج NX-OS الإصدار 7.0(3)I7(7) أو 9.2(4) (والذي سيتضمن على الأرجح تنفيذ إجراء الصورة المضغوطة NX-OS على ملفات الصور الثنائية ذات الصلة NX-OS) قبل محاولة الترقية إلى إصدار برنامج NX-OS في الإصدار الرئيسي 9.3(x) (مثل 9.3(1) و 9.3(2) و 9.3(3)، وما إلى ذلك).

مجموعات الصور المضغوطة NX-OS

ينطبق إجراء الصورة المضغوطة ل NX-OS الوارد وصفه في هذا المستند على ثلاث مجموعات منصات عمل منفصلة:

- أجهزة Nexus 3000 (N3K-C3048، N3K-C3064، وما إلى ذلك)

- أجهزة Nexus 3100 (N3K-C3132، N3K-C3172، وما إلى ذلك)

- أجهزة Nexus 3500 (N3K-C3524، N3K-C3548، وما إلى ذلك)

يمكن إعادة إستخدام ملف الصورة الثنائية لنظام التشغيل NX-OS المضغوط بين الأجهزة الأخرى ضمن مجموعة النظام الأساسي نفسها. ومع ذلك، لا يمكن إستخدام ملف صورة ثنائي NX-OS مضغوط على الأجهزة التي تنتمي إلى مجموعة أنظمة أساسية مختلفة.

على سبيل المثال، ضع في الاعتبار سيناريو يكون لديك فيه أربعة أجهزة من Nexus 3000 من هذه الطرز:

- n3k-c3048TP-1GE

- N3K-C3064PQ-10GE

- N3K-C3172PQ-40GX

- N3K-C3548P-10G

يمكن نقل ملف صورة ثنائي NX-OS مضغوط على N3K-C3048TP-1GE مباشرة إلى ذاكرة التمهيد الخاصة ب N3K-C3064PQ-10GE من خلال بروتوكول نقل الملفات الذي تختاره (شريطة توفر مساحة كافية على N3K-C3064PQ-10GE، بطبيعة الحال). علاوة على ذلك، يمكن ترقية N3K-C3064PQ-10GE باستخدام ملف الصورة الثنائي NX-OS هذا المدمج من خلال طريقة مدعومة. ومع ذلك، لا يمكن إستخدام ملف الصورة الثنائي هذا المضغوط نفسه NX-OS لترقية أجهزة N3K-C3172PQ-40GX و N3K-C3548P-10G. يجب تنفيذ إجراء الصورة المضغوطة NX-OS على كل من أجهزة N3K-C3172PQ-40GX و N3K-C3548P-10G على حدة.

يمكن إستخدام هذا التوافق بين أجهزة Nexus ضمن مجموعة الأنظمة الأساسية نفسها لتحسين ترقية برنامج NX-OS لعدد كبير من الأجهزة. على سبيل المثال، إذا كان لديك أجهزة 100 N3K-C3048TP-1GE، فيمكنك إستخدام إجراء الصورة المضغوطة NX-OS على جهاز واحد، ثم نقل ملف الصورة الثنائية NX-OS المضغوطة إلى الأجهزة ال 99 الناتجة. لا حاجة لتنفيذ إجراء الصورة المضغوطة NX-OS على جميع الأجهزة طراز 100.

صور برنامج NX-OS المضغوطة على موقع تنزيل برامج Cisco على الويب

بدءا من 18 يناير 2021، تتوفر صور برامج NX-OS المضغوطة للتنزيل على موقع تنزيل برامج Cisco على الويب لعدد قليل من إصدارات برامج NX-OS. تحتوي هذه الصور المضغوطة على المجموع الاختباري MD5/SHA512 المنشور الذي يمكن إستخدامه للتحقق من سلامة ملف الصورة الثنائية لنظام التشغيل NX. يمكن تنزيل صور برنامج NX-OS المضغوطة من موقع تنزيل برامج Cisco على الويب للإصدارات التالية من برنامج NX-OS:

- 9.3(4) وما بعده

- 9.2(4)

- الإصدار 7.0(3)I7(8) والإصدارات الأحدث

ملاحظة: إذا أمكن، يجب عليك تنزيل صور برامج NX-OS المضغوطة من موقع تنزيل برامج Cisco على الويب بدلا من إستخدام إجراء الصورة المضغوطة المحدد بواسطة هذا المستند. يجب إستخدام إجراء الصور المضغوطة المحدد في هذا المستند فقط في السيناريوهات التي لا تتوفر فيها صور برنامج NX-OS للتنزيل على موقع تنزيل برامج Cisco على الويب.

ملاحظة: قد لا يتطابق المجموع الاختباري MD5/SHA512 المنشور على موقع تنزيل برامج Cisco على الويب لصورة برنامج NX-OS مضغوطة مع المجموع الاختباري MD5/SHA512 لصورة مضغوطة تم إنشاؤها من خلال إجراء الصورة المضغوطة NX-OS المحدد في هذا المستند.

إجراء الصورة المضغوطة NX-OS

إجراء الصورة المضغوطة لملف الصورة الثنائي NX-OS على Bootflash

بعد الترقية إلى برنامج NX-OS الإصدار 7.0(3)I3(1) أو إصدار أعلى، يمكنك تنفيذ إجراء Compact Image على ملف صورة ثنائي NX-OS مخزن على ذاكرة التمهيد المؤقتة لجهاز Nexus باستخدام الأمر install all nxos bootflash:{nxos-binary-image-file.bin} compact. ويتم تنفيذ ذلك عادة على ملف الصورة الثنائية لنظام التشغيل NX-OS المتوافق مع إصدار برنامج NX-OS الذي يتم تشغيله حاليا على جهاز Nexus نفسه. عادة ما يتم تنفيذ هذا الإجراء مباشرة بعد الترقية من إصدار برنامج NX-OS الذي لا يدعم إجراء الصورة المضغوطة (مثل NX-OS 6.0(2)U6(3a)) إلى صورة لا تدعم إجراء الصورة المضغوطة (مثل NX-OS 7.0(3)I7(8)).

يوضح المثال التالي إستخدام هذا الأمر على جهاز Nexus 3064PQ-10GE الذي تمت ترقيته مؤخرا من NX-OS 6.0(2)U6(3a) إلى NX-OS 7.0(3)I7(8). على الرغم من أنك تقوم بتشغيل برنامج NX-OS الإصدار 7.0(3)I7(8) بنشاط، فيمكنك إستخدام إجراء Compact Image على ملف الصورة الثنائي NX-OS 7.0(3)I7(8) المخزن على ذاكرة التمهيد الخاصة بالجهاز. لا يتم دعم إجراء الصور المضغوطة حتى NX-OS 7.0(3)I3(1)، لذلك لا يمكنك ضغط ملف الصورة الثنائي NX-OS 7.0(3)I7(8) أثناء تشغيل NX-OS 6.0(2)U6(3a).

N3K-C3064PQ# show module

<snip>

Mod Ports             Module-Type                       Model          Status

--- ----- ------------------------------------- --------------------- ---------

1    64   48x10GE + 16x10G/4x40G Supervisor     N3K-C3064PQ-10GE      active *

Mod  Sw                Hw     Slot

---  ----------------  ------ ----

1    7.0(3)I7(8)       1.0    NA

N3K-C3064PQ# show system reset-reason

<snip>

----- reset reason for module 1 (from Supervisor in slot 1) ---

1) At 571567 usecs after Mon Jun 15 19:40:15 2020

Reason: Disruptive upgrade

Service:

Version: 6.0(2)U6(3a)

لا تزال ملفات كيكستارت NX-OS وصور النظام ل 6.0(2)U6(3a) موجودة على ذاكرة التمهيد المؤقتة (bootflash)، بالإضافة إلى ملف الصور الثنائي Full NX-OS 7.0(3)I7(8).

N3K-C3064PQ# dir bootflash:

30261    Apr 03 16:28:46 2017  .n3k_pre_single_img_upd_config

4096    Jun 15 15:05:04 2020  .rpmstore/

4096    Feb 08 16:38:11 2017  .swtam/

362528    Jun 15 19:59:44 2020  20200615_195315_poap_29012_init.log

945    Jun 15 19:11:16 2020  bios_daemon.dbg

0    Jun 15 19:43:24 2020  bootflash_sync_list

4096    Jun 15 19:43:36 2020  logflash/

37853184    Jun 15 19:01:36 2020  n3000-uk9-kickstart.6.0.2.U6.3a.bin

206762702    Jun 15 19:02:43 2020  n3000-uk9.6.0.2.U6.3a.bin

982681088    Jun 15 19:27:34 2020  nxos.7.0.3.I7.8.bin

324    Jun 15 19:51:08 2020  patch_control.log

58    Jun 15 19:51:08 2020  patch_debug.log

0    Jun 15 19:48:16 2020  platform-sdk.cmd

4096    Jun 15 19:53:15 2020  scripts/

1024    Jun 15 19:51:23 2020  sprom_2_0_1

1024    Jun 15 19:51:23 2020  sprom_3_0_0

1024    Jun 15 19:14:08 2020  sprom_cstruct_2_0_0

1024    Jun 15 19:14:40 2020  sprom_cstruct_3_0_0

4096    Jun 15 19:14:22 2020  vdc_2/

4096    Jun 15 19:14:22 2020  vdc_3/

4096    Jun 15 19:14:22 2020  vdc_4/

4096    Mar 30 22:31:55 2017  virt_strg_pool_bf_vdc_1/

4096    Mar 30 22:31:54 2017  virtual-instance/

3568    Jun 15 19:45:19 2020  vlan.dat

Usage for bootflash://sup-local

1324871680 bytes used

323751936 bytes free

1648623616 bytes total

بعد حذف ملفات كيكستارت NX-OS وصورة النظام ل 6.0(2)U6(3a)، يتم ترك حوالي 568 ميغابايت من المساحة الحرة على ذاكرة التمهيد المؤقتة للجهاز.

N3K-C3064PQ# delete bootflash:n3000-uk9-kickstart.6.0.2.U6.3a.bin no-prompt

N3K-C3064PQ# delete bootflash:n3000-uk9.6.0.2.U6.3a.bin no-prompt

N3K-C3064PQ# dir bootflash:

30261    Apr 03 16:28:46 2017  .n3k_pre_single_img_upd_config

4096    Jun 15 15:05:04 2020  .rpmstore/

4096    Feb 08 16:38:11 2017  .swtam/

362528    Jun 15 19:59:44 2020  20200615_195315_poap_29012_init.log

945    Jun 15 19:11:16 2020  bios_daemon.dbg

0    Jun 15 19:43:24 2020  bootflash_sync_list

4096    Jun 15 19:43:36 2020  logflash/

982681088    Jun 15 19:27:34 2020  nxos.7.0.3.I7.8.bin

324    Jun 15 19:51:08 2020  patch_control.log

58    Jun 15 19:51:08 2020  patch_debug.log

0    Jun 15 19:48:16 2020  platform-sdk.cmd

4096    Jun 15 19:53:15 2020  scripts/

1024    Jun 15 19:51:23 2020  sprom_2_0_1

1024    Jun 15 19:51:23 2020  sprom_3_0_0

1024    Jun 15 19:14:08 2020  sprom_cstruct_2_0_0

1024    Jun 15 19:14:40 2020  sprom_cstruct_3_0_0

4096    Jun 15 19:14:22 2020  vdc_2/

4096    Jun 15 19:14:22 2020  vdc_3/

4096    Jun 15 19:14:22 2020  vdc_4/

4096    Mar 30 22:31:55 2017  virt_strg_pool_bf_vdc_1/

4096    Mar 30 22:31:54 2017  virtual-instance/

3568    Jun 15 19:45:19 2020  vlan.dat

Usage for bootflash://sup-local

1079996416 bytes used

568627200 bytes free

1648623616 bytes total

مع توفر مساحة حرة تبلغ 568 ميجابايت فقط، لا توجد مساحة حرة كافية لتخزين ملف صورة NX-OS ثنائي آخر وإكمال عملية الترقية. يمكن تنفيذ إجراء Compact Image باستخدام الأمر المذكور أعلاه تثبيت كافة ملفات الصور الصغيرة nxos bootflash:nxos.7.0.3.I7.8.bin compact لتقليل حجم الملف الخاص بملف الصورة الثنائية لنظام التشغيل NX-OS 7.0(3)I7(8).

N3K-C3064PQ# install all nxos bootflash:nxos.7.0.3.I7.8.bin compact

Installer will perform compatibility check first. Please wait.

Compacting currently loaded image bootflash:/nxos.7.0.3.I7.8.bin

.......................................

Compact bootflash:/nxos.7.0.3.I7.8.bin done

بعد اكتمال إجراء الصور المضغوطة، يكون حجم ملف الصورة NX-OS 7.0(3)I7(8) أصغر بشكل ملحوظ. ونتيجة لذلك، تغير مقدار المساحة الخالية على ذاكرة التمهيد المؤقتة للجهاز من 568 ميغابايت إلى 1.079 غيغابايت.

N3K-C3064PQ# dir bootflash:

30261    Apr 03 16:28:46 2017  .n3k_pre_single_img_upd_config

4096    Jun 15 23:21:43 2020  .rpmstore/

4096    Feb 08 16:38:11 2017  .swtam/

362528    Jun 15 19:59:44 2020  20200615_195315_poap_29012_init.log

1890    Jun 15 22:30:33 2020  bios_daemon.dbg

0    Jun 15 19:43:24 2020  bootflash_sync_list

4096    Jun 15 19:43:36 2020  logflash/

4096    Jun 15 23:12:44 2020  lost+found/

471871960    Jun 15 23:32:10 2020  nxos.7.0.3.I7.8.bin

486    Jun 15 23:21:24 2020  patch_control.log

87    Jun 15 23:21:24 2020  patch_debug.log

0    Jun 15 19:48:16 2020  platform-sdk.cmd

4096    Jun 15 19:53:15 2020  scripts/

1024    Jun 15 22:32:48 2020  sprom_2_0_1

1024    Jun 15 22:32:48 2020  sprom_3_0_0

1024    Jun 15 19:14:08 2020  sprom_cstruct_2_0_0

1024    Jun 15 19:14:40 2020  sprom_cstruct_3_0_0

4096    Jun 15 19:14:22 2020  vdc_2/

4096    Jun 15 19:14:22 2020  vdc_3/

4096    Jun 15 19:14:22 2020  vdc_4/

4096    Mar 30 22:31:55 2017  virt_strg_pool_bf_vdc_1/

4096    Mar 30 22:31:54 2017  virtual-instance/

3568    Jun 15 19:45:19 2020  vlan.dat

Usage for bootflash://sup-local

569184256 bytes used

1079439360 bytes free

1648623616 bytes total

إجراء الصورة المضغوطة لملف الصورة الثنائي NX-OS على USB

بعد الترقية إلى برنامج NX-OS الإصدار 7.0(3)I3(1) أو إصدار أعلى، يمكنك تنفيذ إجراء Compact Image على ملف صورة NX-OS ثنائي مخزن على محرك أقراص فلاش USB مدمج في جهاز Nexus. يمكن تنفيذ هذا الإجراء باستخدام الأمر install all nxos {usb-slot}:{nxos-binary-image-file.bin} compact. يتم تنفيذ هذا الإجراء بشكل نموذجي عند استيفاء كلا الشرطين التاليين:

1. لا توجد مساحة حرة كافية على ذاكرة التمهيد المؤقتة (bootflash) لنسخ ملف الصورة الثنائي NX-OS الهدف الكامل إلى ذاكرة التمهيد المؤقتة (bootflash).

2. لا يمكنك تنفيذ إجراء الصورة المضغوطة عبر SCP لسبب ما (على سبيل المثال، ليس لديك خادم SCP لتستخدمه، والمحول في بيئة معزولة، وما إلى ذلك).

يوضح هذا المثال إستخدام هذا الأمر على جهاز Nexus 3064PQ-10GE الذي يشغل NX-OS 7.0(3)I7(8) والذي يحتاج إلى الترقية إلى NX-OS 9.3(4).

N3K-C3064PQ# show module

<snip>

Mod Ports             Module-Type                       Model          Status

--- ----- ------------------------------------- --------------------- ---------

1    64   48x10GE + 16x10G/4x40G Supervisor     N3K-C3064PQ-10GE      active *

Mod  Sw                Hw     Slot

---  ----------------  ------ ----

1    7.0(3)I7(8)       1.0    NA

تم بالفعل ضغط ملف الصورة الثنائي NX-OS 7.0(3)I7(8) الموجود وفقا للتعليمات الواردة في إجراء الصورة المضغوطة لملف الصورة الثنائية NX-OS الموجود في قسم Bootflash من هذا المستند. ونتيجة لذلك، هناك حوالي 1.07 غيغابايت من المساحة الحرة على ذاكرة التمهيد الخاصة بجهاز Nexus.

N3K-C3064PQ# dir bootflash:

30261    Apr 03 16:28:46 2017  .n3k_pre_single_img_upd_config

4096    Jun 15 23:21:43 2020  .rpmstore/

4096    Feb 08 16:38:11 2017  .swtam/

362528    Jun 15 19:59:44 2020  20200615_195315_poap_29012_init.log

1890    Jun 15 22:30:33 2020  bios_daemon.dbg

0    Jun 15 19:43:24 2020  bootflash_sync_list

4096    Jun 15 19:43:36 2020  logflash/

4096    Jun 15 23:12:44 2020  lost+found/

471871960    Jun 15 23:32:10 2020  nxos.7.0.3.I7.8.bin

486    Jun 15 23:21:24 2020  patch_control.log

87    Jun 15 23:21:24 2020  patch_debug.log

0    Jun 15 19:48:16 2020  platform-sdk.cmd

4096    Jun 15 19:53:15 2020  scripts/

1024    Jun 15 22:32:48 2020  sprom_2_0_1

1024    Jun 15 22:32:48 2020  sprom_3_0_0

1024    Jun 15 19:14:08 2020  sprom_cstruct_2_0_0

1024    Jun 15 19:14:40 2020  sprom_cstruct_3_0_0

4096    Jun 15 19:14:22 2020  vdc_2/

4096    Jun 15 19:14:22 2020  vdc_3/

4096    Jun 15 19:14:22 2020  vdc_4/

4096    Mar 30 22:31:55 2017  virt_strg_pool_bf_vdc_1/

4096    Mar 30 22:31:54 2017  virtual-instance/

3568    Jun 15 19:45:19 2020  vlan.dat

Usage for bootflash://sup-local

569184256 bytes used

1079439360 bytes free

1648623616 bytes total

ومع ذلك، يبلغ حجم ملف الصورة الثنائي NX-OS 9.3(4) 1.6 غيغابايت. ونتيجة لذلك، لا يمكنك نسخ الصورة الثنائية الكاملة NX-OS 9.3(4) إلى ذاكرة التمهيد الخاصة بهذا الجهاز.

N3K-C3064PQ# copy ftp://administrator@192.0.2.10/nxos.9.3.4.bin bootflash: vrf management

Password:

/bootflash/nxos.9.3.4.bin: Write could not complete, check free space on device

Error during copy

***** Transfer of file aborted *****

Copy failed. Removing file nxos.9.3.4.bin

للعمل على هذا الأمر، يجب نسخ ملف الصورة الثنائية ل NX-OS 9.3(4) الكامل إلى محرك أقراص فلاش USB المدرج في جهاز Nexus. يتم إدراج محرك أقراص USB محمول بسرعة 16 جيجابت في منفذ USB الخاص بالهيكل. يتم نسخ ملف الصورة الثنائي الكامل NX-OS 9.3(4) إلى محرك أقراص فلاش USB عبر FTP.

ملاحظة: يمكن تحديد موقع منفذ USB على الجهاز Nexus 3064PQ-10GE هنا. ارجع إلى دليل تثبيت الأجهزة لأجهزة Nexus 3000 أو 3100 أو 3500 المحددة للحصول على مزيد من التفاصيل حول موقع منفذ USB على جهاز Nexus المحدد لديك.

N3K-C3064PQ# copy ftp://administrator@192.0.2.10/nxos.9.3.4.bin usb1: vrf management

Password:

***** Transfer of file Completed Successfully *****

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

Copy complete.

تأكد من نسخ ملف الصورة الثنائي 1.6 جيجا بايت NX-OS 9.3(4) بالكامل إلى محرك أقراص USB flash دون حدوث مشاكل.

N3K-C3064PQ# dir usb1:

1679871488    Jun 16 00:26:02 2020  nxos.9.3.4.bin

Usage for usb1://sup-local

1679884288 bytes used

13829111808 bytes free

15508996096 bytes total

يمكنك تنفيذ إجراء الصورة المضغوطة باستخدام الأمر nxos usb1:nxos.9.3.4.bin compact المذكور أعلاه لتقليل حجم الملف الخاص بملف الصورة الثنائي NX-OS 9.3(4).

N3K-C3064PQ# install all nxos usb1:nxos.9.3.4.bin compact

Installer will perform compatibility check first. Please wait.

Compacting usb1:/nxos.9.3.4.bin

......................................................

Compact usb1:/nxos.9.3.4.bin done

بعد اكتمال إجراء "الصورة المضغوطة"، يكون حجم ملف الصورة الثنائية ل NX-OS 9.3(4) أصغر بشكل ملحوظ (حوالي 579 ميغابايت).

N3K-C3064PQ# dir usb1:

579377951    Jun 16 00:12:34 2020  nxos.9.3.4.bin

Usage for usb1://sup-local

579387392 bytes used

14929608704 bytes free

15508996096 bytes total

تذكر أن ذاكرة التمهيد توفر حوالي 1.07 غيغابايت من المساحة الحرة. الآن بعد أن تم تقليل حجم ملف الصورة الثنائية لنظام التشغيل NX-OS 9.3(4) إلى 579 ميجابايت، يمكنك نسخ الصورة الثنائية لنظام التشغيل NX-OS 9.3(4) من محرك أقراص فلاش USB إلى ذاكرة التمهيد الخاصة بجهاز Nexus.

N3K-C3064PQ# copy usb1:nxos.9.3.4.bin bootflash:

Copy progress 100% 579377KB

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

Copy complete.

N3K-C3064PQ# dir bootflash:

30261    Apr 03 16:28:46 2017  .n3k_pre_single_img_upd_config

4096    Jun 15 23:21:43 2020  .rpmstore/

4096    Feb 08 16:38:11 2017  .swtam/

362528    Jun 15 19:59:44 2020  20200615_195315_poap_29012_init.log

1890    Jun 15 22:30:33 2020  bios_daemon.dbg

0    Jun 15 19:43:24 2020  bootflash_sync_list

4096    Jun 15 19:43:36 2020  logflash/

4096    Jun 15 23:12:44 2020  lost+found/

471871960    Jun 15 23:32:10 2020  nxos.7.0.3.I7.8.bin

579377951    Jun 16 00:51:35 2020  nxos.9.3.4.bin

486    Jun 15 23:21:24 2020  patch_control.log

87    Jun 15 23:21:24 2020  patch_debug.log

0    Jun 15 19:48:16 2020  platform-sdk.cmd

4096    Jun 15 19:53:15 2020  scripts/

1024    Jun 15 22:32:48 2020  sprom_2_0_1

1024    Jun 15 22:32:48 2020  sprom_3_0_0

1024    Jun 15 19:14:08 2020  sprom_cstruct_2_0_0

1024    Jun 15 19:14:40 2020  sprom_cstruct_3_0_0

4096    Jun 15 19:14:22 2020  vdc_2/

4096    Jun 15 19:14:22 2020  vdc_3/

4096    Jun 15 19:14:22 2020  vdc_4/

4096    Mar 30 22:31:55 2017  virt_strg_pool_bf_vdc_1/

4096    Mar 30 22:31:54 2017  virtual-instance/

3568    Jun 15 19:45:19 2020  vlan.dat

Usage for bootflash://sup-local

1149136896 bytes used

499486720 bytes free

1648623616 bytes total

يمكنك الآن متابعة ترقية برنامج NX-OS من برنامج NX-OS الإصدار 7.0(3)I7(8) إلى برنامج NX-OS الإصدار 9.3(4) باستخدام طريقة مدعومة. ارجع إلى ملاحظات إصدار برنامج NX-OS الهدف (مثل ملاحظات إصدار NX-OS من السلسلة Cisco Nexus 3000 Series، الإصدار 9.3(4) المستند) للحصول على مزيد من المعلومات حول منهجيات الترقية المدعومة.

إجراء الصورة المضغوطة لملف الصورة الثنائي NX-OS عبر SCP

بعد الترقية إلى برنامج NX-OS الإصدار 7.0(3)I5(2) أو إصدار أعلى، يمكنك تنفيذ إجراء Compact Image على ملف صورة NX-OS ثنائي يتم نسخه بشكل نشط إلى ذاكرة التمهيد الخاصة بجهاز Nexus أو محرك أقراص فلاش USB متصل عبر SCP. يمكن تنفيذ هذا الإجراء باستخدام الأمر copy scp: bootflash:compact. يتم تنفيذ هذا الإجراء بشكل نموذجي عند استيفاء الشروط التالية:

- لا توجد مساحة حرة كافية على ذاكرة التمهيد المؤقتة (bootflash) لنسخ ملف الصورة الثنائي NX-OS الهدف الكامل إلى ذاكرة التمهيد المؤقتة (bootflash).

- لا يمكنك تنفيذ إجراء الصورة المضغوطة عبر USB لسبب ما (على سبيل المثال، تحتاج إلى ترقية محولات متعددة في نفس الوقت، وليس لديك حق الوصول المباشر إلى الجهاز، وما إلى ذلك).

ملاحظة: بروتوكول نقل ملفات SCP فقط هو المعتمد لهذا الإجراء. لا تدعم بروتوكولات نقل الملفات الأخرى (مثل TFTP و FTP و SFTP) هذا الإجراء.

إستخدام مضيف Linux كخادم SCP

بشكل افتراضي، يمكن لأي مضيف Linux يمكن الوصول إليه من خلال SSH أن يعمل أيضا كخادم SCP. إذا كنت قادرا على نقل ملف الصورة الثنائية لنظام التشغيل NX الهدف الكامل إلى مضيف SSH-OS الذي يمكن الوصول إليه من Linux والذي يمكن الوصول إليه أيضا بواسطة جهاز Nexus الذي ترغب في ترقيته باستخدام بروتوكول نقل ملفات من إختيارك، فيمكن ل Nexus إستخدام إجراء Compact Image عبر SCP لتقليل حجم ملف الصورة الثنائية لنظام التشغيل NX الهدف عندما تقوم بنسخه إلى ذاكرة التمهيد الخاصة بالجهاز أو محرك أقراص فلاش USB متصل.

عندما تقوم بإنشاء copy scp: bootflash: أمر compact للاستخدام ضد مضيف Linux يعمل كخادم SCP، أستخدم مسار الملف المطلق لموقع ملف الصورة الثنائي NX-OS الهدف. على سبيل المثال، ضع في اعتبارك خادم له هذه الخصائص:

- خادم IP: 192.0.2.10

- اسم مستخدم الخادم: المسؤول

- NX-OS Binary Image Absolute: /home/administrator/nxos.9.3.4.bin

- VRF: الإدارة

تم إنشاء هذا الأمر لهذه الخصائص:

N3K-C3064PQ# copy scp://administrator@192.0.2.10/home/administrator/nxos.9.3.4.bin bootflash:

compact vrf management

إستخدام جهاز Nexus كخادم SCP

يمكن تكوين أجهزة Nexus التي تشغل إصدارات برنامج NX-OS الحديثة للعمل كخادم SCP من خلال أمر التكوين العام feature scp-server. يمكنك نقل ملف الصورة الثنائية لنظام التشغيل NX-OS الكامل إلى جهاز Nexus باستخدام بروتوكول نقل الملفات الذي تختاره وتنشيط ميزة خادم SCP واستخدام إجراء "الصورة المضغوطة" عبر SCP لتقليل حجم ملف الصورة الثنائية لنظام التشغيل NX الهدف عندما تقوم بنقله إلى محرك أقراص Bootflash أو محرك أقراص فلاش USB المتصل الخاص بجهاز Nexus الذي ترغب في ترقيته.

يتم عرض مثال يوضح تكوين هذه الميزة هنا:

N3K# configure terminal

N3K(config)# feature scp-server

N3K(config)# end

N3K#

يتم دعم ميزة خادم SCP على جميع أنظمة Nexus الأساسية التي تبدأ بإصدارات برنامج NX-OS المدرجة في الجدول هنا.

منصة Nexus

برنامج NX-OS إصدار

Nexus 3000/3100

6.0(2)U1(1)

Nexus 3524/3548

6.0(2)A1(1)

Nexus 5000/6000

6.0(2)N1(1)

Nexus 7000/7700

5.1(1)

Nexus 9000

6.1(2)I1(1)

يوضح المثال التالي إستخدام إجراء الصورة المضغوطة عبر SCP على جهاز Nexus 3064PQ-10GE الذي يشغل NX-OS 7.0(3)I7(8) الذي تمت ترقيته إلى NX-OS 9.3(4).

N3K-C3064PQ# show module

<snip>

Mod Ports             Module-Type                       Model          Status

--- ----- ------------------------------------- --------------------- ---------

1    64   48x10GE + 16x10G/4x40G Supervisor     N3K-C3064PQ-10GE      active *

Mod  Sw                Hw     Slot

---  ----------------  ------ ----

1    7.0(3)I7(8)       1.0    NA

تم بالفعل ضغط ملف الصورة الثنائي NX-OS 7.0(3)I7(8) الموجود وفقا للتعليمات الواردة في إجراء الصورة المضغوطة لملف الصورة الثنائية NX-OS الموجود في قسم Bootflash من هذا المستند. ونتيجة لذلك، هناك حوالي 1.07 غيغابايت من المساحة الحرة على ذاكرة التمهيد الخاصة بجهاز Nexus.

N3K-C3064PQ# dir bootflash:

30261    Apr 03 16:28:46 2017  .n3k_pre_single_img_upd_config

4096    Jun 15 23:21:43 2020  .rpmstore/

4096    Feb 08 16:38:11 2017  .swtam/

362528    Jun 15 19:59:44 2020  20200615_195315_poap_29012_init.log

1890    Jun 15 22:30:33 2020  bios_daemon.dbg

0    Jun 15 19:43:24 2020  bootflash_sync_list

4096    Jun 15 19:43:36 2020  logflash/

4096    Jun 15 23:12:44 2020  lost+found/

471871960    Jun 15 23:32:10 2020  nxos.7.0.3.I7.8.bin

486    Jun 15 23:21:24 2020  patch_control.log

87    Jun 15 23:21:24 2020  patch_debug.log

0    Jun 15 19:48:16 2020  platform-sdk.cmd

4096    Jun 15 19:53:15 2020  scripts/

1024    Jun 15 22:32:48 2020  sprom_2_0_1

1024    Jun 15 22:32:48 2020  sprom_3_0_0

1024    Jun 15 19:14:08 2020  sprom_cstruct_2_0_0

1024    Jun 15 19:14:40 2020  sprom_cstruct_3_0_0

4096    Jun 15 19:14:22 2020  vdc_2/

4096    Jun 15 19:14:22 2020  vdc_3/

4096    Jun 15 19:14:22 2020  vdc_4/

4096    Mar 30 22:31:55 2017  virt_strg_pool_bf_vdc_1/

4096    Mar 30 22:31:54 2017  virtual-instance/

3568    Jun 15 19:45:19 2020  vlan.dat

Usage for bootflash://sup-local

569184256 bytes used

1079439360 bytes free

1648623616 bytes total

ومع ذلك، يبلغ حجم ملف الصورة الثنائي NX-OS 9.3(4) 1.6 غيغابايت. ونتيجة لذلك، لا يمكنك نسخ الصورة الثنائية الكاملة NX-OS 9.3(4) إلى ذاكرة التمهيد الخاصة بهذا الجهاز.

N3K-C3064PQ# copy ftp://administrator@192.0.2.10/nxos.9.3.4.bin bootflash: vrf management

Password:

/bootflash/nxos.9.3.4.bin: Write could not complete, check free space on device

Error during copy

***** Transfer of file aborted *****

Copy failed. Removing file nxos.9.3.4.bin

يمكنك تنفيذ إجراء الصور المضغوطة NX-OS عبر SCP باستخدام الأمر المذكور أعلاه copy scp: bootflash: compact. في المثال هنا، يقوم هذا الأمر بنسخ ملف الصورة الثنائية لنظام التشغيل NX-OS 9.3(4) من خادم SCP على 192.0.2.10 من خلال VRF الإدارة باسم مستخدم المسؤول. خادم SCP هذا تحديدا هو مضيف Linux، ويوجد ملف الصورة الثنائية لنظام التشغيل NX-OS 9.3(4) في الملف المطلق /home/administrator/nxos.9.3.4.bin. تحتاج إلى إستبدال هذه المعلمات (اسم المستخدم وكلمة المرور وعنوان IP الخاص بخادم SCP/FQDN والمطلق وغير ذلك) بقيم ذات صلة ببيئتك.

N3K-C3064PQ# copy scp://administrator@192.0.2.10/home/administrator/nxos.9.3.4.bin bootflash: compact vrf management

administrator@192.0.2.10's password:

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

Copy complete.

بعد انتهاء إجراء "الصورة المضغوطة" عبر SCP، يكون حجم ملف الصورة الثنائية ل NX-OS 9.3(4) أصغر بشكل ملحوظ (حوالي 579 ميغابايت).

N3K-C3064PQ# dir bootflash:

30261    Apr 03 16:28:46 2017  .n3k_pre_single_img_upd_config

4096    Jun 15 23:21:43 2020  .rpmstore/

4096    Feb 08 16:38:11 2017  .swtam/

362528    Jun 15 19:59:44 2020  20200615_195315_poap_29012_init.log

1890    Jun 15 22:30:33 2020  bios_daemon.dbg

0    Jun 15 19:43:24 2020  bootflash_sync_list

4096    Jun 15 19:43:36 2020  logflash/

4096    Jun 15 23:12:44 2020  lost+found/

471871960    Jun 15 23:32:10 2020  nxos.7.0.3.I7.8.bin

579377951    Jun 22 19:49:10 2020  nxos.9.3.4.bin

486    Jun 15 23:21:24 2020  patch_control.log

87    Jun 15 23:21:24 2020  patch_debug.log

0    Jun 15 19:48:16 2020  platform-sdk.cmd

4096    Jun 15 19:53:15 2020  scripts/

1024    Jun 15 22:32:48 2020  sprom_2_0_1

1024    Jun 15 22:32:48 2020  sprom_3_0_0

1024    Jun 15 19:14:08 2020  sprom_cstruct_2_0_0

1024    Jun 15 19:14:40 2020  sprom_cstruct_3_0_0

4096    Jun 15 19:14:22 2020  vdc_2/

4096    Jun 15 19:14:22 2020  vdc_3/

4096    Jun 15 19:14:22 2020  vdc_4/

4096    Mar 30 22:31:55 2017  virt_strg_pool_bf_vdc_1/

4096    Mar 30 22:31:54 2017  virtual-instance/

3568    Jun 15 19:45:19 2020  vlan.dat

Usage for bootflash://sup-local

1149136896 bytes used

499486720 bytes free

1648623616 bytes total

يمكنك الآن متابعة ترقية برنامج NX-OS من برنامج NX-OS الإصدار 7.0(3)I7(8) إلى برنامج NX-OS الإصدار 9.3(4) باستخدام طريقة مدعومة. ارجع إلى ملاحظات إصدار برنامج NX-OS الهدف (مثل ملاحظات إصدار NX-OS من السلسلة Cisco Nexus 3000 Series، الإصدار 9.3(4) المستند) للحصول على مزيد من المعلومات حول منهجيات الترقية المدعومة.

معلومات إضافية

إذا لم تكن قادرا على إستخدام أي من الطرق الثلاث المذكورة سابقا لتنفيذ إجراء الصورة المضغوطة NX-OS، فيرجى فتح حالة دعم باستخدام Cisco TAC للحصول على مساعدة إضافية.

معلومات ذات صلة

- مثال إجراء الصور المضغوطة YouTube - Nexus 3000 و 3100 و 3500 NX-OS

- أدلة تثبيت وترقية المحولات من السلسلة Cisco Nexus 3000

- دليل ترقية برنامج Cisco Nexus 3000 Series NX-OS وإسقاطه، الإصدار 9.3(x)

- دليل ترقية برنامج Cisco Nexus 3000 Series NX-OS وإسقاطه، الإصدار 9.2(x)

- دليل ترقية برنامج Cisco Nexus 3000 Series NX-OS وإسقاطه، الإصدار 7.x

- دليل ترقية برنامج Cisco Nexus 3500 Series NX-OS وإسقاطه، الإصدار 9.3(x)

- دليل ترقية برنامج Cisco Nexus 3500 Series NX-OS وإسقاطه، الإصدار 9.2(x)

- دليل ترقية برنامج Cisco Nexus 3500 Series NX-OS وإسقاطه، الإصدار 7.x

- ملاحظات إصدار المحولات Cisco Nexus 3000 Series Switches

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems