المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

ما هو الفرق بين المنافذ المسماة بالأبيض والأصفر على Nexus 2300 Series FEX؟

المقدمة

يصف هذا المستند معلومات نوع المنفذ ل Nexus 2300 Series FEX.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى منصات الأجهزة هذه:

- Cisco Nexus 2348UPQ 10GE

- الطراز Cisco Nexus 2332TQ 10GE

وينطبق الأمر نفسه على Cisco Nexus 2348TQ 10GE و Cisco Nexus 2348TQ-E 10GE FEX.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

ما هو الفرق بين المنافذ المسماة بالأبيض والأصفر على Nexus 2300 Series FEX؟

يوفر النظام الأساسي Cisco Nexus 2300 نوعين من المنافذ: منافذ للمرفق النهائي (واجهات المضيف) ومنافذ الوصلات (واجهات البنية). يمكن إستخدام كل من واجهات البنية ذات اللونين الأصفر والأبيض لتوفير الاتصال بالمحول الأصلي من Cisco Nexus. لا يوجد فرق بين منافذ الوصلات الصفراء المعنونة والبيضاء المعنونة.