المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

معلومات أساسية

المشكلة

الحل

معلومات ذات صلة

المقدمة

يمكن أن تظهر Cisco Catalyst 6500/6000 التي تشغل برنامج Cisco IOS®لإعادة التحميل باستخدام سبب إعادة الضبط هذا:

System returned to ROM by power-on (SP by abort)

قد يؤدي عدم تطابق إعدادات سجل التكوين إلى حدوث هذا النوع من إعادة التحميل. وعلى وجه الخصوص، يمكنك تعيين سجل تكوين معالج محول محرك المشرف (SP) على قيمة لا "تتجاهل الانقطاع"، بينما يكون سجل تكوين معالج توجيه معالج ميزة التحويل متعدد الطبقات (MSFC) (RP) قيمة مناسبة تقوم "بتجاهل الانقطاع". على سبيل المثال، يمكنك تعيين Supervisor Engine SP إلى 0x2 و MSFC RP إلى 0x2102.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

يجب أن يكون لدى قراء هذا المستند معرفة بالمواضيع التالية:

- الفرق بين نظام التشغيل Catalyst (CatOS) وبرنامج Cisco IOS System

أحلت ال "فرق بين CatOS و cisco ios نظام برمجية" قسم من الوثيقة نظام برمجية تحويل من CatOS إلى cisco ios لمادة حفازة 6500/6000 مفتاح

- سجلات تكوين برنامج CatOS و Cisco IOS Software

ارجع إلى هذه المستندات:

- تعديل تكوين تمهيد المحول

- "تكوين سجل تكوين البرامج" قسم من المستند الذي يشكل المحول للمرة الأولى

المكونات المستخدمة

يقيد هذا وثيقة إلى مادة حفازة 6500/6000 مفتاح أن يركض cisco ios برمجية.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

معلومات أساسية

يمكن أن يكون لمادة حفازة 6500/6000 التي تعمل في وضع برنامج Cisco IOS software سجلات تكوين مختلفة ل SP و RP. تتم مزامنة تكوينات التشغيل وبدء التشغيل بين SP و RP أثناء وجودها في وضع برنامج Cisco IOS Software. ومع ذلك، لا يعد سجل التكوين جزءا من تكوين التشغيل أو بدء التشغيل. يكتب سجل التكوين إلى NVRAM في التكوين.

تتسبب إعدادات سجل التكوين التي لا تعمل على "تعطيل الفاصل"، مثل 0x2، في قيام جهاز Cisco IOS بإدخال وضع تشخيص أداة مراقبة ذاكرة القراءة فقط (ROMmon) عندما تتلقى وحدة التحكم إشارة انقطاع. يتم توليد إشارة الإيقاف المؤقت إذا قمت بالضغط على تسلسل مفتاح الإيقاف المؤقت المناسب في برنامج المحاكي الطرفي، أو عبر وسائل أخرى. مثال كسر مفتاح تسلسل Ctrl-Break في HyperTerminal. تحت عمليات تهيئة أجهزة (PC) معينة للغاية، يتم إعادة توجيه تسلسل فاصل إلى وحدة التحكم دون الضغط على أي مفاتيح داخل محاكي طرفي. تتسبب مشكلة عدم وظيفة الجهاز أو قابلية التشغيل البيني عادة في هذا التكرار. وتتضمن الأسباب وجود صفوف بالمنافذ التسلسلية الخاصة وتشويش تردد الراديو (RF).

في وضع CatOS، يكون لدى Supervisor Engine SPs بشكل عام سجل التكوين 0x2. السبب وراء هذا التكوين هو أن "disable break" ليس خيارا في CatOS؛ عندما يكتشف CatOS إشارة فاصل، لا يدخل CatOS ROMmon مع سجل تكوين 0x2.

هذا إنتاج من مادة حفازة 6500 أن يركض CatOS:

6500_CATOS (enable) show boot

BOOT variable = bootflash:,1;

CONFIG_FILE variable = slot0:switch.cfg

Configuration register is 0x2

ignore-config: disabled

auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled

console baud: 9600

boot: image specified by the boot system commands

يكون لموجهات Cisco IOS، التي تتضمن MSFCs، عادة سجلات التكوين المناسبة ل 0x102 أو 0x2102. لا يقوم تكوين 0x2102 "بتعطيل الفاصل".

MSFC# show bootvar

BOOT variable = bootflash:c6msfc2-psv-mz.121-13.E14,1

CONFIG_FILE variable =

BOOTLDR variable =

Configuration register is 0x2102

ضع في الاعتبار التحويل إلى برنامج Cisco IOS Software لنظام Catalyst 6500 والذي قمت بتعيين سجل تكوين Supervisor Engine SP إلى 0x2 وسجل تكوين MSFC RP إلى 0x2102. عند التحويل، تظل سجلات التكوين كما هي حتى إعادة تكوين سجل التكوين عند اكتمال التحويل. في هذه الحالة، إذا تلقت وحدة التحكم إشارة كسر، فيبدو أن النظام يتعطل عند دخوله إلى ROMmon. يظهر النظام الأعراض التي تصفها مقدمة هذا المستند.

هذا مثال على عدم تطابق سجلات التكوين في مادة حفازة 6500/6000 في وضع برنامج Cisco IOS Software:

6500_IOS# show bootvar

BOOT variable = slot0:c6sup12-ps-mz.121-13.E14,1

CONFIG_FILE variable =

BOOTLDR variable =

Configuration register is 0x2102

6500_IOS# remote command switch show bootvar

6500_IOS-sp#

BOOT variable = slot0:c6sup12-ps-mz.121-13.E14,1

CONFIG_FILE variable =

BOOTLDR variable =

Configuration register is 0x2

المشكلة

يدخل Catalyst 6500/6000 مع سجل تكوين SP الذي يسمح بالأعطال، على سبيل المثال 0x2، والذي يستقبل إشارة كسر وحدة تحكم إلى وضع تشخيص ROMmon. يبدو أن النظام يتعطل.

يشير مثال إخراج المحول هذا إلى أن المحول دخل وضع تشخيص ROMmon من إشارة كسر وحدة تحكم معالج المحول:

ملاحظة: سجل تكوين RP هو 0x2102.

6500_IOS# show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) c6sup2_rp Software (c6sup2_rp-PS-M), Version 12.1(13)E14, EARLY DEPLOYMENT

RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2004 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 30-Mar-04 01:56 by pwade

Image text-base: 0x40008C00, data-base: 0x417A6000

ROM: System Bootstrap, Version 12.1(4r)E, RELEASE SOFTWARE (fc1)

BOOTLDR: c6sup2_rp Software (c6sup2_rp-PS-M), Version 12.1(13)E14, EARLY DEPLOYMENT

RELEASE SOFTWARE (fc1)

6500_IOS uptime is 31 minutes

Time since 6500_IOS switched to active is 31 minutes

System returned to ROM by power-on (SP by abort at PC 0x601061A8)

System image file is "slot0:c6sup12-ps-mz.121-13.E14"

cisco Catalyst 6000 (R7000) processor with 227328K/34816K bytes of memory.

Processor board ID SAD053701CF

R7000 CPU at 300Mhz, Implementation 39, Rev 2.1, 256KB L2, 1024KB L3 Cache

Last reset from power-on

X.25 software, Version 3.0.0.

Bridging software.

1 Virtual Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

192 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)

18 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

381K bytes of non-volatile configuration memory.

16384K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 512K).

Configuration register is 0x2102

الحل

الحل هو إعادة تكوين سجل التكوين وإعادة تحميل النظام.

أكمل الخطوات التالية:

1. في وضع التكوين العام، قم بإصدار الأمر config-register 0x2102، وتعيين سجل التكوين على 0x2102 لكل من RP و SP.

6500_IOS# config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

6500_IOS(config)# config-register 0x2102

6500_IOS(config)# end

2. للتحقق من قيمة سجل التكوين في عملية إعادة التحميل التالية، قم بإصدار الأمر show bootvar.

6500_IOS# show bootvar

BOOT variable = slot0:c6sup12-ps-mz.121-13.E14,1

CONFIG_FILE variable =

BOOTLDR variable =

Configuration register is 0x2102

3. للتحقق من تغيير سجل التكوين على SP أيضا، قم بإصدار الأمر remote switch show bootvar.

6500_IOS# remote command switch show bootvar

6500_IOS-sp#

BOOT variable = slot0:c6sup12-ps-mz.121-13.E14,1

CONFIG_FILE variable =

BOOTLDR variable =

Configuration register is 0x2 (will be 0x2102 at next reload)

4. قم بإعادة تحميل المحول لإعداد سجل تكوين SP الجديد ليسري.

6500_IOS# reload

ملاحظة: يمكنك إصدار الأمر copy running-config startup-config عند هذه النقطة لحفظ التكوين. ومع ذلك، فإن هذه الخطوة ليست ضرورية لأن إعداد سجل التكوين ليس جزءا من بدء التشغيل أو التكوين الجاري تشغيله.

معلومات ذات صلة

- صفحات دعم منتجات شبكة LAN

- صفحة دعم تحويل شبكة LAN

- الدعم الفني - Cisco Systems