المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التقاط الحزم

IOS الإصدار 12.2(18)SXF من Cisco

IOS الإصدارات 12.2(33)SXH من Cisco والإصدارات الأحدث

المقدمة

يصف هذا وثيقة كيف أن يستعمل المفتاح أيسر محلل (فسحة بين دعامتين) سمة RP-inband فسحة بين دعامتين in order to على قبض ربط على الممر بين المفتاح معالج (SP) CPU والموجه معالج (RP) CPU على cisco مادة حفازة 6500 sery مفتاح أن يركض مشرف محرك 720.

وعلى الرغم من أن جميع الحزم على هذا المسار لا تصل إلى وحدة المعالجة المركزية، فإن هذه العملية توفر عينة جيدة للتحليل في حالات إستخدام وحدة المعالجة المركزية العالية بسبب حركة المرور التي يتم ضربها إلى وحدة المعالجة المركزية.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

أسست المعلومة في هذا وثيقة على cisco مادة حفازة 6500 sery مفتاح أن يركض مشرف محرك 720.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التقاط الحزم

حدد إصدار Cisco IOS®الذي يتم تشغيله على المحول لديك، واستخدم الأوامر المناسبة:

IOS الإصدار 12.2(18)SXF من Cisco

6500#monitor session 1 source interface

!Use any dummy interface that is administratively shut down.

6500#monitor session 1 destination interface

! interface with PC running wireshark attached

6500#remote login switch

6500-sp#test monitor add 1 rp-inband tx

IOS الإصدارات 12.2(33)SXH من Cisco والإصدارات الأحدث

6500(config)# monitor session 1 type local

6500(config-mon-local)# source cpu rp tx

6500(config-mon-local)# destination interface

! interface with PC running wireshark attached

6500(config-mon-local)# no shut

يعكس هذا التكوين حركة مرور البيانات على المسار الداخلي ل SP-RP، ويقوم بتحويله إلى واجهة الوجهة. ربطت pc على الغاية قارن، وأطلقت ال sniffer تطبيق (Wireshark، مثلا) in order to على قبض حركة مرور يستلم على الشبكة قارن بطاقة (nic).