المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

الفرق بين نظام التشغيل CatOS وبرنامج Cisco IOS System

اصطلاح التسمية الذي تستخدمه صور برنامج CatOS و Cisco IOS

متطلبات DRAM و Boot ROM و Bootflash وبطاقة PC Card (PCMCIA)

الإجراء بالتفصيل للتحويل من برنامج Cisco IOS Software إلى برنامج CatOS System

التحويل على Supervisor Engine (محرك المشرف) 1A و Supervisor Engine 2

التحويل على Supervisor Engine 720

تحويل على Supervisor Engine 32

التحويل على محركات المشرف المكررة

معلومات ذات صلة

المقدمة

يشرح هذا المستند كيفية تحويل برنامج النظام على محولات Cisco Catalyst 6500/6000 Series Switches من برنامج Cisco IOS® Software على كل من Supervisor Engine (المحرك المشرف) وبطاقة ميزة المحول متعدد الطبقات (MSFC) إلى Catalyst OS (CatOS) على Supervisor Engine (المحرك المشرف) وبرنامج Cisco IOS Software على MSFC.

لا يتحدث هذا وثيقة عن تحويل برمجية من CatOS إلى cisco ios برمجية. أحلت نظام برمجية تحويل من CatOS إلى cisco ios على مادة حفازة 6500/6000 مفتاح ل هذا معلومة.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

أسست المعلومة في هذا وثيقة على ال cisco مادة حفازة 6500/6000 مفتاح مع مشرف وحدة نمطية و متعدد طبقات مفتاح سمة بطاقة (MSFC) أن على حد سواء يركض cisco ios برمجية.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

الفرق بين نظام التشغيل CatOS وبرنامج Cisco IOS System

CatOS على المشرف محرك و cisco ios برمجية على ال MSFC (هجين): CatOS صورة يستطيع كنت استعملت كالنظام برمجية أن يركض المشرف محرك على مادة حفازة 6500/6000 مفتاح. في ال MSFC المثبت، منفصل cisco ios برمجية صورة استعملت أن يركض التحشد وحدة نمطية.

cisco ios برمجية على على حد سواء المشرف محرك و MSFC (أهلي طبيعي): وحيد cisco ios برمجية صورة يستطيع كنت استعملت كالنظام برمجية أن يركض على حد سواء المشرف محرك و MSFC على مادة حفازة 6500/6000 مفتاح.

ملاحظة: للحصول على مزيد من المعلومات، ارجع إلى مقارنة بين Cisco Catalyst وأنظمة التشغيل Cisco IOS للمحولات من السلسلة Cisco Catalyst 6500 Series Switch.

اصطلاح التسمية الذي تستخدمه صور برنامج CatOS و Cisco IOS

CatOS على المشرف محرك و cisco ios برمجية على ال MSFC

يصف هذا القسم اصطلاحات تسمية صورة CatOS لمحركات المشرف 1 و 2 و 720 و 32 بالإضافة إلى اصطلاحات تسمية صورة برنامج Cisco IOS ل MSFC1 و MSFC2 و MSFC2A و MSFC3.

- اصطلاحات تسمية CatOS ل Supervisor Engine 1 و 1A و 2 و 720 و 32

- cat6000-sup—المحرك المشرف 1 و 1A

- cat6000-sup2—المحرك المشرف 2

- cat6000-sup720—Supervisor Engine 720

- cat6000-sup32-Supervisor Engine 32

- اصطلاحات تسمية برنامج Cisco IOS ل MSFC1، MSFC2، MSFC2A، و MSFC3

- c6msfc—MSFC1

- c6msfc2—MSFC2

- c6msfc2a — MSFC2A

- c6msfc3—MSFC3

- c6msfc-boot—صورة التمهيد MSFC1

- c6msfc2-boot—صورة التمهيد MSFC2

- أمثلة على صور CatOS ل المشرف محرك و cisco ios برمجية صورة ل ال MSFC

- cat6000-supk8.8-1-1.bin هو المادة حفازة 6500/6000 مشرف محرك 1 و 1A CatOS صورة، صيغة 8.1(1).

- cat6000-sup720k8.8-1-1.bin هو المادة حفازة 6500/6000 مشرف محرك 720 CatOS صورة، صيغة 8.1(1).

- cat6000-sup32pfc3k8.8-4-1.bin هو المادة حفازة 6500/6000 مشرف محرك 32 CatOS صورة، صيغة 8،4.

- c6msfc-boot-mz.121-19.E هو المادة حفازة 6500/6000 msfc1 cisco ios برمجية إطلاق 12.1(19)E جزمة صورة.

- c6msfc-ds-mz.121-19.E هو المادة حفازة 6500/6000 msfc1 cisco ios برمجية إطلاق 12.1(19)E صورة.

- c6msfc2-jsv-mz.121-19.E هو المادة حفازة 6500/6000 msfc2 cisco ios برمجية إطلاق 12.1(19)E صورة.

- c6msfc2a-adterprisek9_wan-mz.122-18.SXF هو المادة حفازة 6500/6000 MSFC2A cisco IOS برمجية إطلاق 12.2(18)SXF صورة.

- c6msfc3-jsv-mz.122-14.SX2 هو المادة حفازة 6500 msfc3 cisco ios برمجية إطلاق 12.2(14)sx2 صورة.

صور برنامج Cisco IOS لكل من Supervisor Engine (المحرك المشرف) وبطاقة MSFC

- اصطلاحات تسمية برنامج Cisco IOS Software ل Supervisor Engine (المحرك المشرف) 1a و 2 مع MSFC1 أو MSFC2

يشير c6supxy إلى المشرف محرك/MSFC تشكيل على أي صورة يعمل. ال x هو المشرف محرك صيغة، y ال MSFC صيغة. تظهر هذه الإصدارات في شكل أسود في هذه القوائم:

- c6sup— هذا هو الاسم الأصلي لصورة برنامج Cisco IOS Software. يتم تشغيل الصورة على Supervisor Engine (المحرك المشرف) 1، MSFC1.

- c6sup11—Supervisor Engine 1، MSFC1

- c6sup12—Supervisor Engine 1، MSFC2

- c6sup22—Supervisor Engine 2، MSFC2

هنا مثال من cisco ios برمجية صورة للمشرف محرك 1 و 2 مع MSFC1 أو MSFC2:

- c6sup-is-mz.120-7.xe1 هو المادة حفازة 6500/6000 cisco ios برمجية إطلاق 12.0(7)xe1 صورة (مع مشرف محرك 1/MSFC1).

- c6sup11-dsv-mz.121-19.E1 هو المادة حفازة 6500/6000 cisco ios برمجية إطلاق 12.1(19)E1 صورة (مع مشرف محرك 1/MSFC1).

- c6sup12-js-mz.121-13.E9 هو المادة حفازة 6500/6000 cisco ios برمجية إطلاق 12.1(13)E9 صورة (مع مشرف محرك 1/MSFC2).

- c6sup22-psv-mz.121-11b.EX1 هو المادة حفازة 6500 cisco ios برمجية إطلاق 12.1(11b)ex1 صورة (مع مشرف محرك 2/MSFC2).

- اصطلاحات تسمية برنامج Cisco IOS Software ل Supervisor Engine 32

يشير s32xy إلى مجموعة MSFC/PFC على المشرف محرك 32. x ال MSFC صيغة، وy ال PFC صيغة. تظهر هذه الإصدارات في شكل أسود في هذه القائمة:

- s3223—MSFC2، PFC3

وفيما يلي مثال على إتفاقية تسمية برنامج Cisco IOS Software ل Supervisor Engine 32:

- s3223-ipbasek9_wan-mz.122-18.SXF هو المادة حفازة 6500 مشرف محرك 32 cisco ios برمجية إطلاق 12.2(18)sxf صورة (مع مشرف محرك 32/MSFC2a/PFC3b).

ملاحظة: يمكنك تنزيل كل الصور التي يذكرها هذا القسم بالإضافة إلى عدد من الصور الأخرى. أحلت ال lan مفتاح قسم من تنزيلات (يسجل زبون فقط).

متطلبات DRAM و Boot ROM و Bootflash وبطاقة PC Card (PCMCIA)

متطلبات DRAM و ROM (أداة مراقبة ذاكرة القراءة فقط (ROMmon) ل Supervisor Engine طراز 1A و 2 و 720 و 32

تأكد من الرجوع إلى ملاحظات إصدار السلسلة Catalyst 6500 لإصدار برنامج CatOS أو Cisco IOS software لمعرفة ما إذا كانت هناك أي متطلبات لذاكرة الوصول العشوائي (DRAM) وذاكرة التمهيد (ROMmon). قم بإصدار الأمر show version للتحقق من إصدار DRAM و ROMmon (تمهيد تشغيل النظام).

إذا وجدت أنك بحاجة إلى ترقية DRAM أو ذاكرة بدء تشغيل الكمبيوتر (ROM) الفعلية، فارجع إلى إرشادات الترقية الخاصة بأجهزتك. أحلت الوحدة نمطية تحسين بطاقة قسم من مادة حفازة 6500 sery تشكيل بطاقة لتعليم.

متطلبات Bootflash وبطاقة PC (PCMCIA) ل Supervisor Engine (المحرك المشرف) 1a و 2

- إستخدام بطاقة Supervisor Engine Bootflash مقابل بطاقة PC (PCMCIA)

محرك المشرف 1 و 1a مع ذاكرة التمهيد المؤقتة (bootflash) بسرعة 16 ميجابت. يتم شحن محرك المشرف 2 مع 32 ميجابايت من ذاكرة التمهيد المؤقتة (bootflash). لا يوجد خيار لترقية Supervisor Engine (محرك المشرف) لتمهيد التشغيل ل Supervisor Engine (المحرك المشرف) 1 أو 1A أو 2.

غالبا ما يتم تخزين صور CatOS (cat6000*) في Supervisor Engine (المحرك المشرف) bootflash. إذا قمت بتخزين أكثر من صورة CatOS واحدة، فقد تحتاج إلى إستخدام بطاقة PC. يعتمد هذا المتطلب على Supervisor Engine (المحرك المشرف) وحجم الصورة.

ملاحظة: يستخدم هذا المستند علامة نجمية (*) للإشارة إلى أي اسم صورة.

غالبا ما يتم تخزين صور برنامج Cisco IOS Software (c6sup*) في ذاكرة التمهيد Supervisor Engine (محرك المشرف). في الإصدار 12.1(11b)E من برنامج Cisco IOS Software والإصدارات الأحدث، تمت زيادة حجم بعض هذه الصور ولا تلائم Supervisor Engine (محرك المشرف) بسرعة 1a وبسرعة 16 ميجابت. في حالة حجم صورة كبير، يمكن ل Supervisor Engine (محرك المشرف) 2 تخزين صورة واحدة فقط في Supervisor Engine (محرك المشرف) في ذاكرة التمهيد المؤقتة (bootflash). قد يكون من الضروري إستخدام بطاقة PC لتخزين صورة واحدة أو أكثر من صور c6sup*. يعتمد هذا المتطلب على حجم الصورة.

يمكن لبطاقات PCMCIA (كمبيوتر Flash) تخزين إما:

- صور CatOS (Cat6000*)

- صور برنامج Cisco IOS (c6sup*)

- برنامج Cisco IOS لصور MSFC (c6msfc*)

تتوفر بطاقات PC Flash بأحجام 16 و 24 و 64 ميجابايت للمحرك المشرف 1 و 1A و 2.

- متطلبات Bootflash وبطاقة PC (PCMCIA) ل Supervisor Engine 720

يتم شحن Supervisor Engine 720 مع ذاكرة التمهيد من Supervisor Engine (المحرك المشرف) سعة 64 ميجابايت وبطاقة التمهيد MSFC Bootflash سعة 64 ميجابايت. هناك فتحتان متاحتان لبطاقات CompactFlash النوع الثاني (disk0 و disk1) التي توفر سعة تخزين إضافية. تتوفر بطاقات CompactFlash ل Supervisor Engine 720 بأحجام 64 و 128 و 256 و 512 ميجابايت. كما يتوفر محرك أقراص MicroDrive بسرعة 1 جيجابت.

لا توجد حاليا أي قيود على ذاكرة الفلاش لصور Supervisor Engine 720 (s720xx*). أحلت لمعلومة على كيف أن يركب مشرف محرك 720 فلاش بطاقة أو microDrive، المادة حفازة 6500 sery و cisco 7600 sery مشرف محرك 720 CompactFlash ذاكرة بطاقة تثبيت بطاقة.

ملاحظة: نظرا لأن بعض صور البرامج الأخيرة ل Supervisor Engine (محرك المشرف) 720 أكبر من جهاز bootflash، يوصى باستخدام بطاقة CompactFlash.

أحلت لمعلومة على الأدنى والحد الأقصى ذاكرة أن يكون يتوفر على المادة حفازة مفتاح منصة، ذاكرة/flash حجم يساند في مادة حفازة مفتاح منصة.

- متطلبات Bootflash وبطاقة PC (PCMCIA) ل Supervisor Engine 32

يتم شحن Supervisor Engine 32 مع ذاكرة التمهيد Supervisor Engine (محرك المشرف) سعة 256 ميجابايت وبطاقة التمهيد MSFC 256 ميجابايت. يحتوي Supervisor Engine 32 على فتحة CompactFlash خارجية من النوع II وذاكرة CompactFlash داخلية سعة 256 ميجابايت. إن CompactFlash الداخلي، والذي يشار إليه باسم bootdisk: في واجهة سطر الأوامر (CLI)، قابل للترقية إلى 512 ميجابايت و 1 جيجابايت. تدعم الفتحة CompactFlash النوع II بطاقات CompactFlash النوع II وبطاقات MicroDrive من IBM. تتوفر بطاقات CompactFlash ل Supervisor Engine 32 بأحجام 64 و 128 و 256 ميجابايت. جهاز محرك المشرف 32 قادر على دعم 512 ميجابايت و 1 جيجابايت من ذاكرة فلاش من النوع II. الكلمة الأساسية لذاكرة CompactFlash الخارجية هي disk0:. الكلمة الأساسية لذاكرة CompactFlash الداخلية هي bootdisk:

الإجراء بالتفصيل للتحويل من برنامج Cisco IOS Software إلى برنامج CatOS System

يصف هذا قسم الخطوات أن يكون ضروري أن يحول البرمجية أن يركض على مادة حفازة 6500/6000 sery مفتاح من cisco ios برمجية على المشرف محرك/MSFC إلى CatOS على المشرف محرك مع cisco ios برمجية على ال MSFC. يوفر هذا القسم ثلاثة إجراءات. أكمل الإجراء الصحيح ل Supervisor Engine (محرك المشرف):

- التحويل على Supervisor Engine (محرك المشرف) 1A و Supervisor Engine 2

- التحويل على Supervisor Engine 720

- تحويل على Supervisor Engine 32

- التحويل على محركات المشرف المكررة

التحويل على Supervisor Engine (محرك المشرف) 1A و Supervisor Engine 2

يستعمل هذا قسم هذا علم مصطلحات:

- SP (معالج المحول)—يشير إلى مكون المحول بالنظام أو Supervisor Engine (محرك المشرف).

- معالج التوجيه (RP)—يشير إلى مكون الموجه بالنظام أو MSFC.

ملاحظة: الصور التي يستخدمها هذا المستند هي على سبيل المثال لأغراض فقط. استبدل الصور بالصور التي تستخدمها في بيئة المحول لديك.

الخطوة 1

قم بإنشاء اتصال وحدة تحكم ب SP.

سجل جلسة عمل وحدة التحكم كأفضل ممارسة. يتيح لك السجل التقاط سجل لجلسة العمل ومقارنة السجل بالخطوات الواردة في هذا المستند، إذا كنت بحاجة إلى أستكشاف الأخطاء وإصلاحها. على سبيل المثال، في Windows HyperTerminal، أختر Transfer (نقل) > Capture Text (التقاط نص) لتسجيل جلسة عمل وحدة التحكم. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى توصيل وحدة طرفية بمنفذ وحدة التحكم في محولات Catalyst.

الخطوة 2

انسخ التكوين إحتياطيا.

أنت تحتاج أن يعيد شكلت المفتاح بعد أن أنت تحول إلى CatOS كالنظام برمجية لأن التحويل عملية يفقد التشكيل. إذا قمت بإجراء نسخ إحتياطي للتكوين، فيمكن إستخدام الملف كمرجع بعد التحويل أو كنسخة إحتياطية إذا قررت إعادة التحويل إلى برنامج Cisco IOS Software. قم بإصدار الأمر copy config tftp لإجراء نسخ إحتياطي للتكوين.

لمزيد من المعلومات حول إستخدام الأمر copy config tftp لإجراء نسخ إحتياطي لملفات التكوين، ارجع إلى إدارة صور البرامج والعمل باستخدام ملفات التكوين على محولات Catalyst Switches.

الخطوة 3

إن يتلقى أنت MSFC 1، دققت أن ال MSFC جزمة صورة (c6msfc-boot) في ال RP bootflash.

ملاحظة: صورة التمهيد هي أحد متطلبات MSFC1. يجب أن تكون صورة التمهيد ل MSFC1 (c6msfc-boot*) في ذاكرة RP bootflash. لا يلزم وجود صورة تمهيد للمحول MSFC2. ومع ذلك، يوصى باستخدام صورة التمهيد، ويقوم هذا الإجراء باستخدامها. صورة التمهيد هي إصدار أصغر بكثير، تم تصغيره من صورة النظام. باستخدام صورة التمهيد، يمكنك إجراء نقل صورة TFTP إذا أصبحت صورة النظام الرئيسية تالفة أو مفقودة. إذا أخترت إستخدام صورة بدء تشغيل MSFC2 (c6msfc2-boot*)، يجب عليك تخزينها في ذاكرة التمهيد RP.

قم بإصدار الأمر show version للتحقق من الإصدار الحالي من البرنامج.

Router#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) c6sup2_rp Software (c6sup2_rp-JS-M), Version 12.1(19)E1,

EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc2)

!--- Output suppressed.

Router uptime is 57 minutes

Time since Router switched to active is 57 minutes

System returned to ROM by power-on (SP by power-on)

System image file is "slot0:c6sup22-js-mz.121-19.E1"

!--- The current version of software in this case is Cisco IOS !--- Software Release 12.1(19)E1 for the Supervisor Engine 2/MSFC2(c6sup22*). !--- The image is on a PCMCIA or Flash PC card in slot0:.

Router#

الخطوة 4

قم بإصدار الأمر directory للتحقق من موقع الصور على أجهزة Flash المختلفة.

Router#dir bootflash:

Directory of bootflash:/

1  -rw-     1820192   Aug 13 2003 22:38:06  c6msfc2-boot-mz.121-19.E1

!--- This is the RP or MSFC bootflash. !--- A boot image for the MSFC1 is a requirement and must be in the RP bootflash. !--- Use of an MSFC2 boot image is not a requirement, but it is recommended.

15204352 bytes total (13384032 bytes free)

Router#dir slot0:

Directory of slot0:/

1  -rw-    19766600   Aug 14 2003 15:54:17  c6sup22-js-mz.121-19.E1

!--- This is the PCMCIA or Flash PC device called slot0: !--- This is the Cisco IOS Software image (c6sup*) that currently runs on the switch.

24772608 bytes total (5005880 bytes free)

Router#

Router#dir sup-bootflash:

Directory of sup-bootflash:/

1  -rw-     8040396   Aug 14 2003 17:46:32  cat6000-sup2k8.8-1-1.bin

!--- This is SP or Supervisor Engine bootflash. !--- This is the version of CatOS software for the Supervisor Engine !--- for this conversion.

31981568 bytes total (23941044 bytes free)

Router#

إن يرى أنت أن ال c6msfc*-boot صورة مفقود من ال RP bootflash، أو إن ال cat6000-sup* صورة مفقود من ال SP bootflash، جلبت الصور. الخطوة 5 توفر الإجراء. إذا رأيت أن هذه الصور موجودة، انتقل إلى الخطوة 6.

الخطوة 5 (إختياري)

قم بإصدار الأمر copy tftp لتنزيل صورة التمهيد على ذاكرة RP bootflash: أو صورة CatOS على ذاكرة SP bootflash:.

ملاحظة: أكمل هذه الخطوة فقط في حالة فقدان صورة بدء تشغيل MSFC (c6msfc*-boot) من ذاكرة RP bootflash أو أن صورة CatOS (cat6000-sup*) مفقودة من ذاكرة SP bootflash. تحدد الخطوة 4 الحاجة إلى هذه الخطوة.

ملاحظة: يمكنك تحرير مساحة حسب الضرورة على ذاكرة التمهيد الخاصة ب RP. قم بإصدار الأمر delete bootflash:filename لحذف الملف. بعد ذلك، قم بإصدار الأمر squeeze bootflash: لمسح جميع الملفات المحذوفة من الجهاز.

Router#copy tftp bootflash:

Address or name of remote host []? 10.1.1.2

Source filename []? c6msfc2-boot-mz.121-19.E1

Destination filename [c6msfc2-boot-mz.121-19.E1]?

Accessing tftp://10.1.1.2/c6msfc2-boot-mz.121-19.E1...

Loading c6msfc2-boot-mz.121-19.E1 from 10.1.1.2 (via FastEthernet4/1):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 1820192 bytes]

1820192 bytes copied in 18.068 secs (100741 bytes/sec)

Verifying compressed IOS image checksum...

Verified compressed IOS image checksum for bootflash:/c6msfc2-boot-mz.121-19.E1

Router#

!--- Verify that the image is copied successfully.

Router#dir bootflash:

Directory of bootflash:/

1  -rw-     1820192   Aug 14 2003 16:49:20  c6msfc2-boot-mz.121-19.E1

15204352 bytes total (13384032 bytes free)

Router#

يقوم هذا المثال بتنزيل صورة CatOS على ذاكرة التمهيد ل SP:

Router#copy tftp sup-bootflash:

Address or name of remote host []? 10.1.1.2

Source filename []? cat6000-sup2k8.8-1-1.bin

Destination filename [cat6000-sup2k8.8-1-1.bin]?

Accessing tftp://10.1.1.2/cat6000-sup2k8.8-1-1.bin...

Loading cat6000-sup2k8.8-1-1.bin from 10.1.1.2 (via FastEthernet4/1):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!

[OK - 8040396 bytes]

8040396 bytes copied in 90.208 secs (89132 bytes/sec)

Verifying compressed IOS image checksum...

Verified compressed IOS image checksum for sup-bootflash:/cat6000-sup2k8.8-1-1.bin

Router#

!--- Verify that the image is copied successfully.

Router#dir sup-bootflash:Directory of sup-bootflash:/

1  -rw-     8040396   Aug 14 2003 17:46:32  cat6000-sup2k8.8-1-1.bin

31981568 bytes total (23941044 bytes free)

Router#

الخطوة 6

قم بإصدار الأمر show boot للتحقق من متغير أداة تحميل التمهيد (متغير BOOTLDR) وإعدادات سجل التكوين.

Router#show boot

BOOT variable = slot0:c6sup22-js-mz.121-19.E1,1

CONFIG_FILE variable =

BOOTLDR variable = bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-19.E1

Configuration register is 0x2102

Standby is not up.

Router#

المتغير BOOTLDR = يجب أن يشير إلى صورة c6msfc*-boot (والتي هي c6msfc2-boot-mz.121-19.E1 في هذه الحالة) على ذاكرة التمهيد ل RP. إذا لم يتم تعيين متغير BOOTLDR بشكل صحيح، فقم بإكمال الخطوة 7 لتعيين متغير أداة تحميل التمهيد. إذا كان متغير BOOTLDR يشير بشكل صحيح إلى صورة c6msfc*-boot على ذاكرة RP bootflash، فانتقل إلى الخطوة 8.

الخطوة 7 (إختياري)

أصدرت الأمر في هذه الخطوة in order to ثبتت ال bootldr متغير so that هو يشير إلى ال c6msfc*-boot صورة على ال RP bootflash:.

ملاحظة: أكمل هذه الخطوة فقط إذا لم يتم تعيين جملة متغير BOOTLDR = أو سجل التكوين بشكل صحيح. تحدد الخطوة 6 الحاجة إلى هذه الخطوة.

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

!--- Modify the BOOTLDR variable.

Router(config)#boot bootldr bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-19.E1

Router(config)#end

Router#

02:21:59: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

!--- Save the change.

Router#write memory

Building configuration...

[OK]

!--- Verify that the BOOTLDR variable is set correctly.

Router#show boot

BOOT variable = slot0:c6sup22-js-mz.121-19.E1,1

CONFIG_FILE variable =

BOOTLDR variable = bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-19.E1

Configuration register is 0x2102

الخطوة 8

أصدرت هذا مجموعة الأمر أن يغير التشكيل عملية إعداد in order to مهدت داخل ROMmon:

Router(config)#config-register 0x0

02:29:17: %C6K_PLATFORM-SP-4-CONFREG_BREAK_ENABLED: The default factory setting

for config register is 0x2102. It is advisable to retain 1 in 0x2102 as it

prevents returning to ROMMON when break is issued.

!--- This message is not present in all software versions and is informational only.

Router(config)#end

Router#

02:29:30: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

!--- Verify the settings.

Router#show boot

BOOT variable = slot0:c6sup22-js-mz.121-19.E1,1

CONFIG_FILE variable =

BOOTLDR variable = bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-19.E1

Configuration register is 0x2102 (will be 0x0 at next reload)

Standby is not up.

Router#

ملاحظة: عند تغيير قيمة سجل التكوين على RP إلى 0x0، تتم مزامنة سجل التكوين تلقائيا على SP إلى 0x0.

الخطوة 9

أعد تحميل الموجه.

نظرا لأنك قمت بضبط سجل التكوين للتمهيد في ROMmon، يجري تمهيد الموجه الآن في ذاكرة SP ROMmon.

Router#reload

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: no

Proceed with reload? [confirm]

02:39:07: %SYS-5-RELOAD: Reload requested

02:39:10: %OIR-SP-6-CONSOLE: Changing console ownership to switch processor

***

*** --- SHUTDOWN NOW ---

***

02:39:13: %SYS-SP-5-RELOAD: Reload requested

02:39:13: %OIR-SP-6-CONSOLE: Changing console ownership to switch processor

System Bootstrap, Version 7.1(1)

Copyright (c) 1994-2001 by cisco Systems, Inc.

c6k_sup2 processor with 131072 Kbytes of main memory

!--- After this message, the router goes to SP ROMmon.

الخطوة 10

لأنك تريد أن ترجع إلى CatOS كبرنامج النظام، أنت تحتاج أن يحمل CatOS صورة للمشرف محرك.

ملاحظة: تذكر أنه قبل إعادة التحميل، تم تنزيل صورة CatOS بالفعل على ذاكرة التمهيد الخاصة بحزمة SP.

قم بإصدار الأمر dir bootflash: للتحقق من أن صورة CatOS موجودة على ذاكرة التمهيد الخاصة ب SP.

rommon 1 > dir bootflash:

File size           Checksum   File name

8040396 bytes (0x7aafcc)   0xb16e3014    cat6000-sup2k8.8-1-1.bin

الخطوة 11

قم بإصدار الأمر boot لبدء تسلسل بدء التشغيل.

rommon 2 > boot bootflash:cat6000-sup2k8.8-1-1.bin

Self decompressing the image : #################################################

################################################################################

################################################################################

############ [OK]

System Power On Diagnostics

DRAM Size ..........................128 MB

Testing DRAM .......................Passed

Verifying Text Segment .............Passed

NVRAM Size .........................512 KB

Level2 Cache .......................Present

Level3 Cache .......................Present

System Power On Diagnostics Complete

Currently running ROMMON from F1 region

Boot image: bootflash:cat6000-sup2k8.8-1-1.bin

Running System Diagnostics from this Supervisor (Module 1)

This may take several minutes....please wait

IP address for Catalyst not configured

DHCP/BOOTP will commence after the ports are online

Ports are coming online ...

Cisco Systems Console

!--- Output suppressed.

Console>

!--- This is the SP or Supervisor Engine console prompt.

الخطوة 12

عند هذه النقطة، تم تمهيد صورة CatOS بنجاح، ولكن لا تزال أجهزة Supervisor Engine Flash منسقة باستخدام خوارزمية برنامج Cisco IOS السابقة. لذلك، لا يمكن ل SP الكتابة بشكل صحيح إلى bootflash: أو slot0:. تحتاج إلى إعادة تنسيق أجهزة الفلاش هذه قبل المتابعة.

قم بإصدار الأمر format لتنسيق كل من bootflash: وslot0: الأجهزة.

!--- Format the Supervisor Engine bootflash.

Console> (enable) format bootflash:

All sectors will be erased, proceed (y/n) [n]? y

Enter volume id (up to 31 characters):

!--- Press Enter.

Formatting sector 1

Format device bootflash completed

!--- Format the PCMCIA or Flash PC card.

Console> (enable) format slot0:

All sectors will be erased, proceed (y/n) [n]? y

Enter volume id (up to 31 characters):

!--- Press Enter.

Formatting sector 1

Format device slot0 completed

Console> (enable)

الخطوة 13

عندما قمت بتنسيق أجهزة Supervisor Engine (محرك المشرف) في الخطوة 12، أدى الإجراء إلى مسح جميع البيانات على هذه الأجهزة، والتي تتضمن صورة CatOS التي يتم إستخدامها لتمهيد Supervisor Engine (محرك المشرف). أنت تحتاج أن تستعرض صورة CatOS هذه (Cat6000-sup*). تحتاج أيضا إلى إعادة تكوين صورة Cisco IOS ل MSFC (c6msfc*).

يمكنك تخزين هذه الصور على ذاكرة التمهيد Supervisor Engine (ذاكرة التمهيد المؤقتة (bootflash:) أو بطاقة PC (slot0:)، والتي تعتمد على سعة Supervisor Engine Flash وأحجام الصورة. التوصية هي تخزين صورة CatOS في ذاكرة التمهيد ل Supervisor Engine (المحرك المشرف). أنت يستطيع خزنت ال MSFC صورة في إما المشرف محرك bootflash أو على ال pc بطاقة (PCMCIA).

قم بإصدار الأمر copy tftp لإعادة ضبط صورة CatOS في Supervisor Engine (محرك المشرف) bootflash:.

ملاحظة: قد يكون تكوين عنوان IP لإدارة sc0 و/أو المسار الافتراضي ضروريا لإعادة إنشاء الاتصال بخادم TFTP الخاص بك. تأكد من تمكين منفذ المحول الذي تستخدمه ل Telnet ومن أنه يمكنك إختبار اتصال خادم TFTP من المحول.

Console> (enable) copy tftp bootflash:

IP address or name of remote host []? 10.1.1.2

Name of file to copy from []? cat6000-sup2k8.8-1-1.bin

31981440 bytes available on device bootflash, proceed (y/n) [n]? y

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

File has been copied successfully.

Console> (enable)

!--- Verify that the image has been copied successfully.

Console> (enable) dir bootflash:

-#- -length- -----date/time------ name

1  8040396 Aug 14 2003 20:35:52 cat6000-sup2k8.8-1-1.bin

23941044 bytes available (8040524 bytes used)

Console> (enable)

الخطوة 14

قم بإصدار الأمر copy tftp لنسخ صورة MSFC (c6msfc*) على إما Supervisor Engine (محرك المشرف) bootflash أو إلى بطاقة PC (PCMCIA).

Console> (enable) copy tftp slot0:

IP address or name of remote host [10.1.1.2]?

Name of file to copy from [cat6000-sup2k8.8-1-1.bin]? c6msfc2-jsv-mz.121-19.E1

!--- The PC card (slot0:) was used in this case

!--- to store the Cisco IOS Software MSFC image.

24772480 bytes available on device slot0, proceed (y/n) [n]? y

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

File has been copied successfully.

Console> (enable)

!--- Verify that the image has been copied successfully.

Console> (enable) dir slot0:

-#- -length- -----date/time------ name

1 14564636 Aug 14 2003 20:43:33 c6msfc2-jsv-mz.121-19.E1

10207844 bytes available (14564764 bytes used)

Console> (enable)

الخطوة 15

أصدرت العرض وحدة نمطية أمر على ال SP in order to فحصت الحالة من ال RP:

Console> (enable) show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP2-2GE     yes ok

3   3    48    10/100BaseTX Ethernet     WS-X6348-RJ-45      no  ok

4   4    48    10/100BaseTX Ethernet     WS-X6348-RJ-45      yes ok

5   5    0     Switch Fabric Module 2    WS-X6500-SFM2       no  ok

6   6    16    10/100/1000BaseT Ethernet WS-X6516-GE-TX      no  ok

Mod Module-Name          Serial-Num

--- -------------------- -----------

1                        SAD051307GG

3                        SAL044411EG

4                        SAD042709B7

5                        SAD061604HV

6                        SAL0651AC2P

Mod MAC-Address(es)                        Hw     Fw         Sw

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

1   00-02-7e-27-b0-a6 to 00-02-7e-27-b0-a7 2.4    7.1(1)     8.1(1)

00-02-7e-27-b0-a4 to 00-02-7e-27-b0-a5

00-04-9b-bf-04-00 to 00-04-9b-bf-07-ff

3   00-03-6c-2a-6b-e0 to 00-03-6c-2a-6c-0f 2.1    5.4(2)     8.1(1)

4   00-b0-c2-f7-29-20 to 00-b0-c2-f7-29-4f 1.1    5.3(1)     8.1(1)

5   00-01-00-02-00-03                      1.2    6.1(3)     8.1(1)

6   00-09-11-f1-79-c8 to 00-09-11-f1-79-d7 2.5    6.3(1)     8.1(1)

Mod Sub-Type                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw Sub-Sw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------ ------

1   L3 Switching Engine II  WS-F6K-PFC2         SAD0513064H 1.3

4   Inline Power Module     WS-F6K-VPWR                     1.0    0.0(0)

Console> (enable)

ملاحظة: لا يعرض هذا الإخراج MSFC2 في الفتحة 15 لأن MSFC2 (RP) لا يزال في وضع ROMmon.

الخطوة 16

أصدرت المفتاح وحدة طرفية للتحكم أمر in order to نفذت ال RP:

Console> (enable) switch console

Trying Router-15...

Connected to Router-15.

Type ^C^C^C to switch back...

rommon 1 >

!--- This is the RP ROMmon.

ملاحظة: إذا حاولت إصدار الأمر session 15، فستتلقى هذا الخطأ:

Console> (enable) session 15

Module 15 is not installed.

الخطوة 17

تحتوي بطاقة MSFC على ذاكرة الفلاش الخاصة بها والتي تعرف باسم bootflash: هذا هو المكان الذي يتم فيه تخزين صورة بدء تشغيل بطاقة MSFC (c6msfc*-boot).

قم بإصدار الأمر dir bootflash: للتحقق من أن صورة تمهيد MSFC (c6msfc*-boot) موجودة في ذاكرة RP bootflash.

rommon 1 > dir bootflash:

File size           Checksum   File name

1820192 bytes (0x1bc620)   0x4c67101a    c6msfc2-boot-mz.121-19.E1

PS1=rommon ! >

SLOTCACHE=

BOOTLDR=bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-2.E

?=0

الخطوة 18

تكون صورة النظام الرئيسية في MSFC (c6msfc*) أكبر بكثير وغالبا ما يلزم تخزينها على أحد أجهزة Supervisor Engine Flash. تعرف MSFC أجهزة Supervisor Engine Flash على أنها sup-bootflash: وsup-slot0:. يجب عليك التمهيد من أحد هذين الجهازين، والذي يعتمد على المكان الذي أخترت تخزين الصورة فيه مسبقا.

ملاحظة: يتعذر على MSFC قراءة بطاقة PC (PCMCIA) أو ذاكرة التمهيد من Supervisor Engine (محرك المشرف) باستخدام الأمر directory. مهما، ال MSFC يستطيع نسخت إلى أو من sup-slot0: أو sup-bootflash:. يمكن أن يتم التمهيد من كلا الجهازين أيضا.

rommon 2 > boot sup-slot0:c6msfc2-jsv-mz.121-19.E1

Self decompressing the image :

#############################################################

#############################################################

##################### [OK]

RP: Currently running ROMMON from S (Gold) region

Loading slot0:c6msfc2-jsv-mz.121-19.E1 .from 127.0.0.11 (via EOBC0/0): !!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 14564636 bytes]

Self decompressing the image : #################################################

################################################################################

################################################ [OK]

!--- Output suppressed.

Press RETURN to get started!

Router>

الخطوة 19

عند هذه النقطة، يكون التحويل مكتملا. يركض ال sp ال CatOS صورة (أي يكون cat6000-sup2k8.8-1-1.bin في هذه الحالة) وال RP يركض ال MSFC صورة (أي c6msfc2-jsv-mz.121-19.E1 في هذه الحالة).

الآن، قم بتعيين متغيرات التمهيد بحيث يمكن ل SP و RP التمهيد التلقائي. لأنك في نافذة مطالبة RP (Router>)، قم بتغيير متغيرات التمهيد ل RP أولا. أصدرت هذا أمر in order to غيرت ودققت التمهيد متغير:

Router>

Router>enable

!--- Check the current settings.

Router#show boot

BOOT variable = slot0:c6sup22-js-mz.121-19.E1,1

!--- The BOOT variable incorrectly points to the old Cisco IOS image (c6sup*).

CONFIG_FILE variable =

BOOTLDR variable = bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-19.E1

!--- The BOOTLDR variable is set correctly.

Configuration register is 0x0

Router#

!--- Set the boot variable to boot the c6msfc* image.

Router(config)#boot system flash sup-slot0:c6msfc2-jsv-mz.121-19.E1

!--- Set the configuration register back to normal.

Router(config)#config-register 0x2102

Router#end

00:01:03: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

!--- Verify the changes.

Router#show boot

BOOT variable = slot0:c6sup22-js-mz.121-19.E1,1

!--- The BOOT variable still points to the Cisco IOS image (c6sup*). !--- You must save the changes to NVRAM in order to commit the !--- boot variable changes.

CONFIG_FILE variable =

BOOTLDR variable = bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-19.E1

Configuration register is 0x0 (will be 0x2102 at next reload)

Router#

!--- Save the changes.

Router#write memory

Building configuration...

[OK]

!--- Verify the BOOT variable after the save.

Router#show boot

BOOT variable = sup-slot0:c6msfc2-jsv-mz.121-19.E1,1

CONFIG_FILE variable =

BOOTLDR variable = bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-19.E1

Configuration register is 0x0 (will be 0x2102 at next reload)

Router#

الخطوة 20

يتم الآن تشغيل MSFC ووضعه قيد التشغيل، وهو جاهز للتكوين. ومع ذلك، قبل أن تتمكن من الوصول إلى أي شبكة حقيقية، تحتاج إلى إنهاء جانب SP.

للعودة إلى SP، أدخل Ctrl-C ثلاث مرات على RP.

!--- Enter Ctrl-C three times.

Router#^C

Router#^C

Router#^C

Console> (enable)

الخطوة 21

قم بتعيين متغيرات التمهيد وقيمة سجل التكوين على SP حتى يمكن للمحول التمهيد التلقائي بنجاح.

أصدرت هذا أمر in order to ثبتت الجزمة متغير والتشكيل سجل قيمة:

!--- Check the boot variables.

Console> (enable) show boot

BOOT variable = bootflash:,1;

CONFIG_FILE variable = bootflash:switch.cfg

Configuration register is 0x10f

ignore-config: disabled

auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled

console baud: 9600

boot: image specified by the boot system commands

Console> (enable)

!--- Clear the boot variable.

Console> (enable) clear boot system all

BOOT variable =

!--- Set the configuration register.

Console> (enable) set boot config-register 0x2102

Configuration register is 0x2102

ignore-config: disabled

auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled

console baud: 9600

boot: image specified by the boot system commands

!--- Verify the image name.

Console> (enable) dir bootflash:

-#- -length- -----date/time------ name

1  8040396 Aug 14 2003 20:35:52 cat6000-sup2k8.8-1-1.bin

23941044 bytes available (8040524 bytes used)

Console> (enable)

!--- Set the boot variable to load the CatOS image from the !--- Supervisor Engine bootflash.

Console> (enable) set boot system flash bootflash:cat6000-sup2k8.8-1-1.bin

BOOT variable = bootflash:cat6000-sup2k8.8-1-1.bin,1;

Console> (enable)

!--- Verify the boot variable.

Console> (enable) show boot

BOOT variable = bootflash:cat6000-sup2k8.8-1-1.bin,1;

CONFIG_FILE variable = bootflash:switch.cfg

Configuration register is 0x2102

ignore-config: disabled

auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled

console baud: 9600

boot: image specified by the boot system commands

Console> (enable)

الخطوة 22

قم بإعادة ضبط المحول للتأكد من أنه يأتي تلقائيا مع تحميل CatOS على SP وصورة MSFC المحملة على RP.

Console> (enable) reset

This command will reset the system.

Do you want to continue (y/n) [n]? y

2003 Aug 14 22:28:40 %SYS-5-SYS_RESET:System reset from Console//

Powering OFF all existing linecards

!--- Output suppressed.

ما إن يمهد المفتاح نسخة إحتياطية، أصدرت العرض صيغة أمر على ال SP in order to دققت أن أنت تركض الإصدار صحيح من CatOS. جلسة إلى ال RP (MSFC) وأصدر العرض صيغة أمر in order to دققت أن أنت تركض الإصدار صحيح من cisco ios برمجية ل ال MSFC.

التحويل على Supervisor Engine 720

يستعمل هذا قسم هذا علم مصطلحات:

- SP (معالج المحول)—يشير إلى مكون المحول بالنظام أو Supervisor Engine (محرك المشرف).

- RP (معالج التوجيه)—يشير إلى مكون الموجه بالنظام أو MSFC.

ملاحظة: قبل إجراء هذا التحويل، تحقق من أن لديك ذاكرة التمهيد المؤقتة القياسية وليس محول CompactFlash الداخلي (المشار إليه باسم Bootdisk) على Supervisor Engine 720. مهايئ CompactFlash غير مدعوم في Supervisor Engine (المحرك المشرف) 720 الذي يشغل نظام تشغيل Catalyst (CatOS). أحلت ل كثير معلومة، cisco CompactFlash مهايئ ل bootflash تحسين بطاقة تثبيت.

لمتابعة التحويل:

- استبدل مهايئ CompactFlash الداخلي بذاكرة بدء تشغيل قياسية، أو

- تمتع باستخدام بطاقة CompactFlash خارجية بدلا من مهايئ CompactFlash الداخلي.

ملاحظة: الصور التي يستخدمها هذا المستند هي على سبيل المثال لأغراض فقط. استبدل الصور بالصور التي تستخدمها في بيئة المحول لديك.

الخطوة 1

قم بإنشاء اتصال وحدة تحكم ب SP.

سجل جلسة عمل وحدة التحكم كأفضل ممارسة. يتيح لك هذا السجل التقاط سجل لجلسة العمل ومقارنة السجل بالخطوات الواردة في هذا المستند، إذا كنت بحاجة إلى أستكشاف الأخطاء وإصلاحها. على سبيل المثال، في HyperTerminal، أختر Transfer (نقل) > Capture Text (التقاط نص) لتسجيل جلسة عمل وحدة تحكم. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى توصيل وحدة طرفية بمنفذ وحدة التحكم في محولات Catalyst.

الخطوة 2

انسخ التكوين إحتياطيا.

أنت تحتاج أن يعيد شكلت المفتاح بعد أن أنت تحول إلى CatOS كالنظام برمجية لأن التحويل عملية يفقد التشكيل. إذا قمت بإجراء نسخ إحتياطي للتكوين، فيمكن إستخدام الملف كمرجع بعد التحويل أو كنسخة إحتياطية إذا قررت إعادة التحويل إلى برنامج Cisco IOS Software. قم بإصدار الأمر copy start tftp لإجراء نسخ إحتياطي للتكوين.

لمزيد من المعلومات حول إستخدام الأمر copy start tftp لإجراء نسخ إحتياطي لملفات التكوين، ارجع إلى إدارة صور البرامج والعمل باستخدام ملفات التكوين على محولات Catalyst Switches.

الخطوة 3

تحقق من أن صورة وقت تشغيل MSFC3 (c6msfc3*) موجودة على ذاكرة RP bootflash.

Router#dir bootflash:

Directory of bootflash:/

1  -rw-    16050204   Aug 18 2003 12:10:51  c6msfc3-jsv-mz.122-14.SX2

!--- This is the operating system image for the MSFC for use in the conversion.

2  -rw-      649603   Aug 18 2003 13:29:29  c6msfc3-rm2.srec.122-14r.S9

65536000 bytes total (48835936 bytes free)

Router#

إذا لم يكن لديك صورة وقت تشغيل MSFC3 في ذاكرة RP التمهيد، فانتقل إلى الخطوة 4. إذا كانت لديك صورة وقت تشغيل MSFC3، فانتقل إلى الخطوة 5.

الخطوة 4 (إختياري)

قم بتنزيل صورة MSFC في ذاكرة التمهيد RP:.

ملاحظة: أكمل هذه الخطوة فقط إذا لم يكن لديك صورة وقت تشغيل MSFC المطلوبة (c6msfc3*) في ذاكرة RP التمهيد:. تحدد الخطوة 3 الحاجة إلى هذه الخطوة.

ملاحظة: يمكنك تحرير مساحة حسب الضرورة على ذاكرة التمهيد الخاصة ب RP. قم بإصدار الأمر delete bootflash:filename لحذف الملف. بعد ذلك، قم بإصدار الأمر squeeze bootflash: لمسح جميع الملفات المحذوفة من الجهاز.

Router#copy tftp bootflash:

Address or name of remote host []? 10.1.1.2

Source filename []? c6msfc3-jsv-mz.122-14.SX2

Destination filename [c6msfc3-jsv-mz.122-14.SX2]?

Accessing tftp://10.1.1.2/c6msfc3-jsv-mz.122-14.SX2...

Loading c6msfc3-jsv-mz.122-14.SX2 from 10.1.1.2 (via FastEthernet1/1): !!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 16050204 bytes]

16050204 bytes copied in 159.488 secs (100636 bytes/sec)

Verifying compressed IOS image checksum...

Verified compressed IOS image checksum for bootflash:/c6msfc3-jsv-mz.122-14.SX2

Router#

Router#dir bootflash:

Directory of bootflash:/

1  -rw-    16050204   Aug 18 2003 14:10:03  c6msfc3-jsv-mz.122-14.SX2

2  -rw-      649603   Aug 18 2003 13:29:29  c6msfc3-rm2.srec.122-14r.S9

65536000 bytes total (48835936 bytes free)

Router#

الخطوة 5

تحقق من تشغيل الحد الأدنى لإصدار ROMmon اللازم للتحويل.

بخلاف المشرف محرك 1A مع MSFC1، المشرف محرك 720 ل ال MSFC3 يتطلب ما من جزمة صورة. تضمنت الوظيفة الأساسية لتمهيد MSFC3 في ROMmon (الذي يتضمن إمكانية TFTP). عندما تقوم بتحويل برنامج النظام على Supervisor Engine 720 من برنامج Cisco IOS Software على Supervisor Engine (المحرك المشرف)/MSFC إلى CatOS على Supervisor Engine (المحرك المشرف) وبرنامج Cisco IOS Software على MSFC، يلزم توفر إصدار أدنى من ROMmon. الحد الأدنى المطلوب لإصدار ROMmon هو برنامج Cisco IOS Software، الإصدار 12.2(14r)S9.

قم بإصدار الأمر show version للتحقق من إصدار ROMmon:

Router#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) s72033_rp Software (s72033_rp-PSV-M), Version 12.2(14)SX1,

EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1)

TAC Support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 1986-2003 by cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 27-May-03 19:24 by ccai

Image text-base: 0x40008C10, data-base: 0x41ACE000

ROM: System Bootstrap, Version 12.2(14r)S8, RELEASE SOFTWARE (fc1)

!--- This line displays the ROMmon version for the RP. !--- Output suppressed.

إذا لم يكن لديك الإصدار الأدنى من ROMMON المثبت على الأقل، فانتقل إلى الخطوة 6. إذا كان لديك الإصدار الأدنى أو إصدار أحدث، فانتقل إلى الخطوة 7.

الخطوة 6 (إختياري)

قم بتنزيل أحدث إصدار من برنامج ROMmon.

ملاحظة: أكمل هذه الخطوة فقط إذا لم يكن لديك الإصدار الأدنى المطلوب من برنامج ROMmon، أو برنامج Cisco IOS الإصدار 12.2(14r)S9، أو إصدار أحدث. تحدد الخطوة 5 الحاجة إلى هذه الخطوة.

لتنزيل أحدث إصدار من برنامج ROMmon، ارجع إلى تنزيل البرامج - Catalyst 6000 Platform ROMMON (للعملاء المسجلين فقط).

Router#copy tftp bootflash:

Address or name of remote host []? 10.1.1.2

Source filename []? c6msfc3-rm2.srec.122-14r.S9

Destination filename [c6msfc3-rm2.srec.122-14r.S9]?

Accessing tftp://10.1.1.2/c6msfc3-rm2.srec.122-14r.S9...

Loading c6msfc3-rm2.srec.122-14r.S9 from 10.1.1.2 (via FastEthernet1/1): !!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 649603 bytes]

Router#dir bootflash:

Directory of bootflash:/

1  -rw-    16050204   Aug 18 2003 12:10:51  c6msfc3-jsv-mz.122-14.SX2

2  -rw-      649603   Aug 18 2003 13:29:29  c6msfc3-rm2.srec.122-14r.S9

65536000 bytes total (48835936 bytes free)

Router#

يمكنك إجراء الترقية الفعلية إلى ROMmon عند متابعة هذا الإجراء. في الوقت الحالي، انتقل إلى الخطوة 7.

الخطوة 7

تحقق من أن صورة CatOS (cat6000-sup720*) موجودة على إما SP bootflash (sup-bootflash:) أو بطاقة CompactFlash (disk0: أو disk1:).

Router#dir sup-bootflash:

!--- This is the SP bootflash and the location of the current !--- Cisco IOS image (s72033*).

Directory of sup-bootflash:/

2  -rw-    32983632   Aug 16 2003 19:44:42  s72033-psv-mz.122-14.SX1.bin

65536000 bytes total (18912432 bytes free)

Router#

Router#dir disk0:

!--- This is the CompactFlash device that is called disk0:. !--- If your CompactFlash card is in disk1:, issue the dir disk1: command.

Directory of disk0:/

1  -rw-    13389508   Aug 16 2003 20:36:40  cat6000-sup720k8.8-1-1.bin

!--- This is the CatOS (cat6000-sup720*) image version for use in this conversion.

128626688 bytes total (115236864 bytes free)

إذا لم يكن لديك صورة CatOS على sup-bootflash: أو على disk0: أو disk1:، فانتقل إلى الخطوة 8. إذا تم تثبيت صورة CatOS، فانتقل إلى الخطوة 9.

الخطوة 8 (إختياري)

تنزيل صورة CatOS.

ملاحظة: أكمل هذه الخطوة فقط إذا لم تكن صورة Supervisor 720 CatOS موجودة على ذاكرة التمهيد SP (sup-bootflash:) أو CompactFlash (disk0: أو disk1:). تحدد الخطوة 7 الحاجة إلى هذه الخطوة.

ملاحظة: قد تحتاج إلى تنسيق CompactFlash إذا لم يتم إستخدامه قط من قبل أو إذا تم تنسيقه باستخدام خوارزمية برنامج Cisco IOS. من أجل تنسيق CompactFlash على Supervisor Engine 720، قم بإصدار الأمر تنسيق disk0: و/أو تنسيق disk 1:. يمكنك أيضا تحرير مساحة حسب الضرورة على أجهزة Flash (الذاكرة المؤقتة). قم بإصدار الأمر delete sup-bootflash: أو الأمر delete disk0: أو delete disk1:filename لحذف الملف. بعد ذلك، قم بإصدار الأمر squeeze sup-bootflash: أو الأمر squeeze disk0: أو squeeze disk1:لمسح جميع الملفات المحذوفة من الجهاز.

قم بإصدار الأمر copy tftp sup-bootflash:، أو الأمر copy tftp disk0:، أو الأمر copy tftp disk1: لتنزيل الصورة إلى بروتوكول SP bootflash أو إلى إحدى بطاقات Flash (الذاكرة المؤقتة).

Router#copy tftp disk0:

Address or name of remote host []? 10.1.1.2

Source filename []? cat6000-sup720k8.8-1-1.bin

Destination filename [cat6000-sup720k8.8-1-1.bin]?

Accessing tftp://10.1.1.2/cat6000-sup720k8.8-1-1.bin...

Loading cat6000-sup720k8.8-1-1.bin from 10.1.1.2 (via FastEthernet1/1): !!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 13389508 bytes]

13389508 bytes copied in 103.044 secs (129940 bytes/sec)

Verifying compressed IOS image checksum...

Verified compressed IOS image checksum for disk0:/cat6000-sup720k8.8-1-1.bin

Router#

Router#dir disk0:

Directory of disk0:/

1  -rw-    13389508   Aug 18 2003 15:17:36  cat6000-sup720k8.8-1-1.bin

128626688 bytes total (115236864 bytes free)

Router#

الخطوة 9

قم بتغيير إعداد سجل التكوين لوضع المحول في ROMmon في عملية إعادة التحميل التالية.

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#config-register 0x0

Router(config)#end

Router#

قم بإصدار الأمر show boot للتحقق من إعداد سجل التكوين الجديد.

Router#show boot

BOOT variable = sup-bootflash:s72033-psv-mz.122-14.SX1.bin,1

CONFIG_FILE variable does not exist

BOOTLDR variable does not exist

Configuration register is 0x2102 (will be 0x0 at next reload)

Standby is not up.

Router#

الخطوة 10

أعد تحميل الموجه.

Router#reload

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: no

Proceed with reload? [confirm]

02:04:30: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by console.

02:04:33: %OIR-SP-6-CONSOLE: Changing console ownership to switch processor

02:04:35: %SYS-SP-5-RELOAD: Reload requested

02:04:36: %OIR-SP-6-CONSOLE: Changing console ownership to switch processor

***

*** --- SHUTDOWN NOW ---

***

System Bootstrap, Version 7.7(1)

Copyright (c) 1994-2003 by cisco Systems, Inc.

Cat6k-Sup720/SP processor with 524288 Kbytes of main memory

!--- After the completion of this step, the switch enters into SP ROMmon.

الخطوة 11

من موجه أوامر SP ROMmon، تحقق من أن صورة CatOS موجودة على ذاكرة التمهيد SP (bootflash:) أو على أحد أجهزة CompactFlash.

rommon 1 > dir disk0:

Directory of disk0:

2      13389508  -rw-     cat6000-sup720k8.8-1-1.bin

الخطوة 12

أصدرت التمهيد أمر in order to بدأت التتابع bootup لصورة CatOS.

rommon 2 > boot disk0:cat6000-sup720k8.8-1-1.bin

Self decompressing the image : ################################################

###############################################################################

###############################################################################

###############################################################################

###############################################################################

###############################################################################

###############################################################################

###############################################################################

###############################################################################

###############################################################################

###############################################################################

###############################################################################

######################################################### [OK]

System Power On Diagnostics

DRAM Size ..........................512 MB

Testing DRAM .......................Passed

Verifying Text Segment .............Passed

NVRAM Size .........................2048 KB

Level2 Cache .......................Present

Level3 Cache .......................Present

System Power On Diagnostics Complete

Currently running ROMMON from S (Gold) region

Boot image: disk0:cat6000-sup720k8.8-1-1.bin

Firmware compiled 29-Jun-03 19:12 by integ Build [100]

Running System Diagnostics from this Supervisor (Module 5)

This may take several minutes....please wait

IP address for Catalyst not configured

DHCP/BOOTP will commence after the ports are online

Ports are coming online ...

2003 Aug 18 15:49:58 %SYS-4-NVLOG:initBootNvram:Bootarea checksum failed: 0x4665

(0x44AA)Cisco Systems Console

!--- Output suppressed.

Console>

!--- This is the SP console prompt.

الخطوة 13

من موجه أوامر وحدة تحكم SP، قم بإصدار الأمر show module للتحقق من حالة RP.

Console> (enable) show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1    48    10/100BaseTX Ethernet     WS-X6548-RJ-45      no  ok

5   5    2     1000BaseX Supervisor      WS-SUP720-BASE      yes ok

Mod Module-Name          Serial-Num

--- -------------------- -----------

1                        SAL06489DVD

5                        SAD07170009

Mod MAC-Address(es)                        Hw     Fw         Sw

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

1   00-09-11-f2-f3-a8 to 00-09-11-f2-f3-d7 5.1    6.3(1)     8.1(1)

5   00-0c-ce-63-da-fe to 00-0c-ce-63-da-ff 2.1    7.7(1)     8.1(1)

00-0c-ce-63-da-fc to 00-0c-ce-63-da-ff

00-0c-86-a0-10-00 to 00-0c-86-a0-13-ff

Mod Sub-Type                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw Sub-Sw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------ ------

5   L3 Switching Engine III WS-F6K-PFC3A        SAD071501AB 1.1

Console> (enable)

ملاحظة: لا يعرض هذا الإخراج MSFC3 في الفتحة 15 لأن MSFC3 (RP) لا تزال في وضع ROMmon.

الخطوة 14

أصدرت المفتاح وحدة طرفية للتحكم أمر in order to نفذت ال RP.

Console> (enable) switch console

Trying Router-15...

Connected to Router-15.

Type ^C^C^C to switch back...

rommon 1 >

!--- This is the RP ROMmon.

ملاحظة: إذا حاولت إصدار الأمر session 15 عند هذه النقطة، فستتلقى هذا الخطأ:

Console> (enable) session 15

Module 15 is not installed.

إذا اكتشفت في الخطوة 6 أن إصدار برنامج ROMmon الأدنى المطلوب (برنامج Cisco IOS الإصدار 12.2(14r)S9 أو إصدار أحدث)، فانتقل إلى الخطوة 15. إذا كان لديك الإصدار الأدنى المطلوب من ROMmon، فانتقل إلى الخطوة 16.

الخطوة 15 (إختياري)

قم بتنسيق NVRAM لبرنامج CatOS system قبل ترقية إصدار ROMmon.

هذه الخطوة مطلوبة إذا لم تكن تمتلك برنامج ROMmon المطلوب، برنامج Cisco IOS الإصدار 12.2(14r)S9 أو إصدار أحدث. قم بإصدار الأمر nvram_erase من وضع ROMmon ذي الامتيازات.

rommon 2 > priv

!--- Press Enter or Return. !--- You have entered ROMmon privileged mode. !--- You see this output:You now have access to the full set of monitor commands.

Warning: some commands will allow you to destroy your

configuration and/or system images and could render

the machine unbootable.

rommon 3 > fill

!--- Press Enter or Return. !--- Be sure to enter these parameters exactly: !--- The first line is a "be" (no space) followed by six zeros ("000000"). !--- The next line is an "8" (no space) followed by four zeros ("0000").

Enter in hex the start address [0x0]:  be000000

!--- Press Enter or Return.

Enter in hex the test size or length in bytes [0x0]:  80000

!--- Press Enter or Return.

Enter in hex the pattern to be written [0x0]: ffff

!--- Press Enter or Return.

Enter the operation size 'l'ong, 'w'ord, or 'b'yte []: l

!--- Press Enter or Return. !--- After the NVRAM erase has completed, issue the reset command.

rommon 4 > reset

!--- Press Enter or Return.

الخطوة 16

قم بإصدار الأمر dir bootflash للتحقق من وجود صورة وقت تشغيل MSFC (c6msfc3*) على ذاكرة RP bootflash. بعد ذلك، قم بإصدار الأمر boot لتمهيد هذه الصورة.

rommon 2 > dir bootflash:

File size           Checksum   File name

16050204 bytes (0xf4e81c)   0x4221810c   c6msfc3-jsv-mz.122-14.SX2

649603 bytes (0x9e983)    0x64867cc    c6msfc3-rm2.srec.122-14r.S9

rommon 3 > boot bootflash:c6msfc3-jsv-mz.122-14.SX2

Self decompressing the image : ########################################

#######################################################################

##################

[OK]

Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is

subject to restrictions as set forth in subparagraph

(c) of the Commercial Computer Software - Restricted

Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph

(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer

Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

Cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive

San Jose, California 95134-1706

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) MSFC3 Software (C6MSFC3-JSV-M), Version 12.2(14)SX2,

EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1)

TAC Support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 1986-2003 by cisco Systems, Inc.

Compiled Mon 30-Jun-03 14:12 by cmong

Image text-base: 0x40008C10, data-base: 0x41D16000

flashfs[1]: 2 files, 1 directories

flashfs[1]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories

flashfs[1]: Total bytes: 1792000

flashfs[1]: Bytes used: 2048

flashfs[1]: Bytes available: 1789952

flashfs[1]: flashfs fsck took 2 seconds.

flashfs[1]: Initialization complete.cisco MSFC3 (R7000) processor with 458752K/

65536K bytes of memory.

Processor board ID

SR71000 CPU at 600Mhz, Implementation 0x504, Rev 1.2, 512KB L2 Cache

Last reset from power-on

Bridging software.

X.25 software, Version 3.0.0.

SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp).

TN3270 Emulation software.

512K bytes of non-volatile configuration memory.

8192K bytes of packet buffer memory.

65536K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 512K).

Logging of %SNMP-3-AUTHFAIL is enabled

Press RETURN to get started!

!--- Output suppressed.

Router>

إذا لم يكن لديك إصدار برنامج ROMmon المطلوب، فانتقل إلى الخطوة 17، الإصدار 12.2(14r)S9 أو إصدار أحدث من برنامج Cisco IOS Software. إذا كان لديك الإصدار المطلوب أو إصدار أحدث، فانتقل إلى الخطوة 18.

الخطوة 17

ترقية إصدار RP ROMmon.

ملاحظة: أكمل هذه الخطوة فقط إذا لم يكن لديك الإصدار الأدنى المطلوب من برنامج ROMmon، أو برنامج Cisco IOS الإصدار 12.2(14r)S9 أو إصدار أحدث.

ملاحظة: لا تقم بإصدار الأمر write memory أو الأمر copy startup-config قبل إكمال إجراء ترقية ROMmon.

قم بإصدار الأمر show rom-monitor slot x rp لعرض إخراج RP ROMmon قبل الترقية:

Router>enable

Router#show rom-monitor slot 5 rp

!--- The slot number varies and depends on where you have the !--- Supervisor Engine installed.

Region F1: INVALID

Region F2: INVALID

Currently running ROMMON from S (Gold) region

قم بإصدار الأمر upgrade rom-monitor slot x rp file flash device:filename لترقية إصدار RP ROMmon:

Router#upgrade rom-monitor slot 5 rp file bootflash:c6msfc3-rm2.srec.122-14r.S9

!--- This command upgrades the RP ROMmon version for the Supervisor Engine !--- in slot 5 with use of the file bootflash:

. !--- The slot number varies and depends on where you have the !--- Supervisor Engine installed.

01:31:59: ROMMON image upgrade in progress

01:31:59: Erasing flash

Router#

01:32:02: Programming flash

01:32:04: Verifying new image

01:32:04: ROMMON image upgrade complete

The card must be reset for this to take effect

Router#

قم الآن بإصدار الأمر reload لإعادة ضبط RP وإكمال ترقية ROMmon. يحاول RP تمهيد الصورة الأولى في bootflash:. إذا فشل هذا، فعليك إصدار الأمر dir bootflash للتحقق من وجود صورة وقت تشغيل MSFC (c6msfc3*) على ذاكرة التمهيد ل RP. بعد ذلك، قم بإصدار الأمر boot لتمهيد هذه الصورة.

rommon 2 > dir bootflash:

File size           Checksum   File name

16050204 bytes (0xf4e81c)   0x4221810c   c6msfc3-jsv-mz.122-14.SX2

649603 bytes (0x9e983)    0x64867cc    c6msfc3-rm2.srec.122-14r.S9

rommon 3 > boot bootflash:c6msfc3-jsv-mz.122-14.SX2

Self decompressing the image : ########################################

#######################################################################

##################

[OK]

!--- Output suppressed.

Router>

قم بإصدار الأمر show rom-monitor slot x rp لعرض إخراج RP ROMmon بعد الترقية وإعادة التحميل:

Router>enable

Router#show rom-monitor slot 5 rp

Region F1: APPROVED, preferred

Region F2: INVALID

Currently running ROMMON from F1 region

الخطوة 18

قم بتعيين متغيرات التمهيد لكل من SP و RP على التمهيد التلقائي. لأنك موجود بالفعل على RP، قم بتغيير هذه المتغيرات أولا.

!--- Set the boot variable to boot the MSFC image.

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#boot system flash bootflash:c6msfc3-jsv-mz.122-14.SX2

Router(config)#

!--- Change the configuration register back to its normal setting.

Router(config)#config-register 0x2102

Router(config)#end

Router#

!--- Save your changes.

Router#write memory

Building configuration...

[OK]

Router#

!--- Verify the new boot parameters.

Router#show boot

BOOT variable = bootflash:c6msfc3-jsv-mz.122-14.SX2,1

CONFIG_FILE variable does not exist

BOOTLDR variable does not existConfiguration register is 0x0 (will be 0x2102 at next reload)

Router#

ملاحظة: المتغير bootldr غير ضروري لأن وظيفة bootloader (أداة تحميل التمهيد) موجودة في ROMmon.

الخطوة 19

تم الآن تشغيل MSFC3 وتشغيله بشكل صحيح وهو جاهز للتكوين. ومع ذلك، لا يزال هناك بعض الأمور التي يتعين عليك القيام بها في البرنامج.

للعودة إلى SP، أدخل Ctrl-C ثلاث مرات على RP.

!--- Enter Ctrl-C three times.

Router#^C

Router#^C

Router#^C

Console>

الخطوة 20

إذا تم تنسيق SP bootflash: أو CompactFlash (disk0: أو disk1:) أثناء تشغيل برنامج Cisco IOS System، فلن يتمكن CatOS من الكتابة إلى ذاكرة التمهيد الخاصة ب SP: أو على أجهزة CompactFlash بنجاح. يمكن ل CatOS القراءة من هذه الأجهزة فقط. تحتاج إلى إعادة تنسيق أجهزة Flash هذه واستبدال الصور الموجودة عليها.

Console> (enable) format bootflash:

All sectors will be erased, proceed (y/n) [n]? y

Enter volume id (up to 31 characters):

Formatting sector 1

Format device bootflash completed

Console> (enable)

Console> (enable) format disk0:

!--- Also format disk1: if you have a Flash card there.

All sectors will be erased, proceed (y/n) [n]? y

Enter volume id (up to 31 characters):

Format: Drive communication & 1st Sector Write OK...

Writing Monlib sectors................................................

............................................................

Monlib write complete

Format: All system sectors written. OK...

Format: Total sectors in formatted partition: 251616

Format: Total bytes in formatted partition: 128827392

Format: Operation completed successfully.

Console> (enable)

الخطوة 21

عندما قمت بتنسيق أجهزة Supervisor Engine (محرك المشرف) في الخطوة 20، أدى الإجراء إلى مسح جميع البيانات على هذه الأجهزة، والتي تتضمن صورة CatOS التي يتم إستخدامها لتمهيد Supervisor Engine (محرك المشرف). أنت تحتاج أن يعيد هذا CatOS صورة (Cat6000-sup720).

ملاحظة: تذكر أن التحويل فقد التكوين. يجب تكوين عنوان IP على واجهة sc0 وربما مسار افتراضي لإعادة إنشاء الاتصال بخادم TFTP الخاص بك. دققت أن أنت يستطيع أزيز ك TFTP نادل من المفتاح.

Console> (enable) copy tftp bootflash:

!--- The CatOS image (cat6000-sup720*) is copied to SP bootflash (sup-bootflash:) !--- in this case.

IP address or name of remote host []? 10.1.1.2

Name of file to copy from []? cat6000-sup720k8.8-1-1.bin

65535872 bytes available on device bootflash, proceed (y/n) [n]? y

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCC

File has been copied successfully.

Console> (enable)

!--- Verify the image location in SP bootflash.

Console> (enable) dir bootflash:

-#- -length- -----date/time------ name

1 13389508 Aug 18 2003 16:54:11 cat6000-sup720k8.8-1-1.bin

52146364 bytes available (13389636 bytes used)

Console> (enable)

الخطوة 22

قم بتعيين متغيرات التمهيد وقيمة سجل التكوين على SP حتى يمكن للمحول التمهيد التلقائي بنجاح.

أصدرت هذا أمر in order to ثبتت الجزمة متغير والتشكيل سجل قيمة:

!--- Check the boot variables.

Console> (enable) show boot

BOOT variable = bootflash:,1;

CONFIG_FILE variable = bootflash:switch.cfg

Configuration register is 0x10f

ignore-config: disabled

auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled

console baud: 9600boot: image specified by the boot system commands

Console> (enable)

!--- Clear the boot variable.

Console> (enable) clear boot system all

BOOT variable =Console> (enable)

!--- Set the configuration register to boot normally.

Console> (enable) set boot config-register 0x2102

Configuration register is 0x2102

ignore-config: disabled

auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled

console baud: 9600boot: image specified by the boot system commands

Console> (enable)

!--- Display the image name and location.

Console> (enable) dir bootflash:

-#- -length- -----date/time------ name

1 13389508 Aug 18 2003 16:54:11 cat6000-sup720k8.8-1-1.bin

52146364 bytes available (13389636 bytes used)

Console> (enable)

!--- Set the boot variable to load the CatOS image from bootflash:.

Console> (enable) set boot system flash bootflash:cat6000-sup720k8.8-1-1.bin

BOOT variable = bootflash:cat6000-sup720k8.8-1-1.bin,1;

Console> (enable)

!--- Verify the environment variables.

Console> (enable) show boot

BOOT variable = bootflash:cat6000-sup720k8.8-1-1.bin,1;

CONFIG_FILE variable = bootflash:switch.cfg

Configuration register is 0x2102

ignore-config: disabled

auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled

console baud: 9600

boot: image specified by the boot system commands

Console> (enable)

الخطوة 23

قم بإعادة ضبط المحول.

Console> (enable) reset

This command will reset the system.

Do you want to continue (y/n) [n]? y

2003 Aug 18 17:20:43 %SYS-5-SYS_RESET:System reset from Console//

Powering OFF all existing linecards

بعد تمهيد المحول للنسخ الاحتياطي، قم بإصدار الأمر show version على SP للتحقق من تشغيل الإصدار الصحيح من CatOS. جلسة إلى ال RP (MSFC) وأصدر العرض صيغة أمر in order to دققت أن أنت تركض الإصدار صحيح من cisco ios برمجية ل ال MSFC.

تحويل على Supervisor Engine 32

يستعمل هذا قسم هذا علم مصطلحات:

- SP (معالج المحول)—يشير إلى مكون المحول بالنظام أو Supervisor Engine (محرك المشرف).

- RP (معالج التوجيه)—يشير إلى مكون الموجه بالنظام أو MSFC.

ملاحظة: الصور التي يستخدمها هذا المستند هي على سبيل المثال لأغراض فقط. استبدل الصور بالصور التي تستخدمها في بيئة المحول لديك.

الخطوة 1

قم بإنشاء اتصال وحدة تحكم ب SP.

سجل جلسة عمل وحدة التحكم كأفضل ممارسة. يتيح لك السجل التقاط سجل لجلسة العمل ومقارنة السجل بالخطوات الواردة في هذا المستند، إذا كنت بحاجة إلى أستكشاف الأخطاء وإصلاحها. على سبيل المثال، في HyperTerminal، أختر Transfer (نقل) > Capture Text (التقاط نص) لتسجيل جلسة عمل وحدة تحكم. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى توصيل وحدة طرفية بمنفذ وحدة التحكم في محولات Catalyst.

الخطوة 2

انسخ التكوين إحتياطيا.

أنت تحتاج أن يعيد شكلت المفتاح بعد أن أنت تحول إلى CatOS كالنظام برمجية لأن التحويل عملية يفقد التشكيل. إذا قمت بإجراء نسخ إحتياطي للتكوين، فيمكن إستخدام الملف كمرجع بعد التحويل أو كنسخة إحتياطية إذا قررت إعادة التحويل إلى برنامج Cisco IOS Software. قم بإصدار الأمر copy start tftp لإجراء نسخ إحتياطي للتكوين.

لمزيد من المعلومات حول إستخدام الأمر copy start tftp لإجراء نسخ إحتياطي لملفات التكوين، ارجع إلى إدارة صور البرامج والعمل باستخدام ملفات التكوين على محولات Catalyst Switches.

الخطوة 3

تحقق من أن صورة وقت التشغيل الخاصة ب MSFC2A (c6msfc2a*) موجودة على ذاكرة RP bootflash.

Router#dir bootflash:

Directory of bootflash:/

1  -rwx    17498136  Feb 15 2006 14:46:06 +00:00  c6msfc2a-adventerprisek9_wan-mz.

122-18.SXF.bin

!--- This is the operating system image for the MSFC for use in the conversion.

2  -rw-      649603  Feb 15 2006 14:48:44 +00:00  c6msfc2a-rm2.srec.122-17r.S6

65536000 bytes total (47388004 bytes free)

Router#

إذا لم يكن لديك صورة وقت تشغيل MSFC2A في ذاكرة RP التمهيد، فانتقل إلى الخطوة 4. إذا كانت لديك صورة وقت تشغيل MSFC2A، فانتقل إلى الخطوة 5.

الخطوة 4 (إختياري)

قم بتنزيل صورة MSFC في ذاكرة التمهيد RP:.

ملاحظة: أكمل هذه الخطوة فقط إذا لم يكن لديك صورة وقت التشغيل المطلوبة MSFC2A (c6msfc2a*) في ذاكرة التمهيد الخاصة ب RP:. تحدد الخطوة 3 الحاجة إلى هذه الخطوة.

ملاحظة: يمكنك تحرير مساحة عند الضرورة على ذاكرة التمهيد ل RP. قم بإصدار الأمر delete bootflash:filename لحذف الملف. بعد ذلك، قم بإصدار الأمر squeeze bootflash: لمسح جميع الملفات المحذوفة من الجهاز.

Router#copy tftp bootflash:

Address or name of remote host []? 10.1.1.2

Source filename []? c6msfc2a-adventerprisek9_wan-mz.122-18.SXF

Destination filename [c6msfc2a-adventerprisek9_wan-mz.122-18.SXF]?

Accessing tftp://10.1.1.2/c6msfc2a-adventerprisek9_wan-mz.122-18.SXF...

Loading c6msfc2a-adventerprisek9_wan-mz.122-18.SXF from 10.1.1.2 (via FastEthernet1/1):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 17498136 bytes]

17498136 bytes copied in 165.718 secs (105590 bytes/sec)

Verifying compressed IOS image checksum...

Verified compressed IOS image checksum for bootflash:/c6msfc2a-adventerprisek9_wan-mz.

122-18.SXF

Router#

Router#dir bootflash:

Directory of bootflash:/

1  -rwx    17498136  Feb 15 2006 14:46:06 +00:00  c6msfc2a-adventerprisek9_wan-mz.

122-18.SXF.bin

65536000 bytes total (48037851 bytes free)

Router#

الخطوة 5

دققت أن CatOS صورة (cat6000-sup32*) إما على SP bootflash (sup-bootdisk:) أو على بطاقة CompactFlash (disk0:).

Router#dir sup-bootdisk:

!--- This is the SP bootflash and the location of the current !--- Cisco IOS image (s3223*).

Directory of sup-bootdisk:/

1  -rw-    45032388  Feb 14 2006 13:56:24 +00:00  s3223-ipbase_wan-mz.122-18.SXF

255954944 bytes total (210919424 bytes free)

Router#

Router#dir disk0:

!--- This is the CompactFlash Type II device called disk0:.

Directory of disk0:/

1  -rw-    14670392  Feb 15 2006 14:50:42 +00:00  cat6000-sup32pfc3cvk8.8-4-1.bin

!--- This is the CatOS (cat6000-sup32*) image version for use in this conversion.

128094208 bytes total (113423802 bytes free)

Router#

إذا لم يكن لديك صورة CatOS على sup-bootdisk: أو على disk0:، انتقل إلى الخطوة 6. إذا تم تثبيت صورة CatOS، فانتقل إلى الخطوة 7.

الخطوة 6 (إختياري)

قم بإصدار الأمر copy tftp sup-bootdisk: أو الأمر copy tftp disk0: لتنزيل الصورة إلى إما SP bootflash أو إلى بطاقة CompactFlash.

ملاحظة: أكمل هذه الخطوة فقط إذا لم تكن صورة Supervisor Engine 32 CatOS موجودة على ذاكرة التمهيد SP (sup-bootdisk:) ولا على CompactFlash (disk0:). تحدد الخطوة 5 الحاجة إلى هذه الخطوة.

ملاحظة: قد تحتاج إلى تنسيق CompactFlash إذا لم يتم إستخدامه قط من قبل أو إذا تم تنسيقه باستخدام خوارزمية برنامج Cisco IOS. من أجل تنسيق CompactFlash على Supervisor Engine 32، قم بإصدار الأمر format disk0:. يمكنك أيضا تحرير مساحة حسب الضرورة على أجهزة Flash (الذاكرة المؤقتة). قم بإصدار الأمر delete sup-bootdisk: أو delete disk0:filename لحذف الملف.

Router#copy tftp disk0:

Address or name of remote host []? 10.1.1.2

Source filename []? cat6000-sup32pfc3k8.8-4-1.bin

Destination filename [cat6000-sup32pfc3k8.8-4-1.bin]?

Accessing tftp://10.1.1.2/cat6000-sup32pfc3k8.8-4-1.bin...

Loading cat6000-sup32pfc3k8.8-4-1.bin from 10.1.1.2 (via FastEthernet1/1): !!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 14670392 bytes]

14670392 bytes copied in 107.544 secs (136413 bytes/sec)

Verifying compressed IOS image checksum...

Verified compressed IOS image checksum for disk0:/cat6000-sup32pfc3k8.8-4-1.bin

Router#

Router#dir disk0:

Directory of disk0:/

1  -rw-    14670392  Feb 15 2006 14:50:42 +00:00 cat6000-sup32pfc3cvk8.8-4-1.bin

128094208 bytes total (113423802 bytes free)

Router#

الخطوة 7

قم بتغيير إعداد سجل التكوين لوضع المحول في ROMmon على عملية إعادة التحميل التالية.

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#config-register 0x0

1d15h: %C6K_PLATFORM-SP-4-CONFREG_BREAK_ENABLED: The default factory setting for

config register is 0x2102.

It is advisable to retain 1 in 0x2102 as it prevents returning to ROMMON when break

is issued.

Router(config)#end

Router#

قم بإصدار الأمر show bootvar للتحقق من إعداد سجل التكوين الجديد:

Router#show bootvar

BOOT variable = sup-bootdisk:s3223-ipbase_wan-mz.122-18.SXF,1;

CONFIG_FILE variable does not exist

BOOTLDR variable does not exist

Configuration register is 0x2102 (will be 0x0 at next reload)

Standby is not present.

Router#

الخطوة 8

أعد تحميل الموجه.

Router#reload

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: no

Proceed with reload? [confirm]

1d15h: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by console. Reload Reason: Reload Command.

1d15h: %SYS-SP-3-LOGGER_FLUSHING: System pausing to ensure console debugging output.

1d15h: %OIR-SP-6-CONSOLE: Changing console ownership to switch processor.

!--- Output suppressed.

System Bootstrap, Version 12.2(18r)SX2, RELEASE SOFTWARE(fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright(c) 2004 by cisco Systems, Inc.

Cat6k-Sup32 platform with 262144 Kbytes of main memory

!--- After this step is completed, the switch enters into SP ROMmon.

الخطوة 9

من موجه أوامر SP ROMmon، تحقق من أن صورة CatOS موجودة على ذاكرة التمهيد SP (bootdisk:) أو جهاز CompactFlash (disk0:).

rommon 1 > dir disk0:

Directory of disk0:

4434      14670392  -rw-     cat6000-sup32pfc3cvk8.8-4-1.bin

الخطوة 10

أصدرت التمهيد أمر in order to بدأت التتابع bootup لصورة CatOS.

rommon 2 > boot disk0:cat6000-sup32pfc3k8.8-4-1.bin

Self decompressing the image : ################################################

###############################################################################

###############################################################################

###############################################################################

###############################################################################

###############################################################################

###############################################################################

###############################################################################

###############################################################################

###############################################################################

###############################################################################

###############################################################################

######################################################### [OK]

System Power On Diagnostics

DRAM Size ..........................256 MB

Testing DRAM .......................Passed

Verifying Text Segment .............Passed

NVRAM Size .........................2048 KB

Level2 Cache .......................Present

Level3 Cache .......................Absent

System Power On Diagnostics Complete

Currently running ROMMON from S (Gold) region

Boot image: disk0:cat6000-sup32pfc3cvk8.8-4-1.bin

Firmware compiled 27-Dec-04 14:33 by integ Build [100]

Running System Diagnostics from this Supervisor (Module 6)

This may take several minutes....please wait

!--- Output suppressed.

Enter password:

Console>

!--- This is the SP console prompt.

الخطوة 11

من موجه أوامر وحدة تحكم SP، قم بإصدار الأمر show module للتحقق من حالة RP.

Console> enable

Console> (enable) show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

4   4    48    10/100BaseTX Ethernet     WS-X6248-RJ-45      no  ok

6   6    9     1000BaseX Supervisor      WS-SUP32-GE-3B      yes ok

Mod Module-Name          Serial-Num

--- -------------------- -----------

4                        SAD035101Z8

6                        SAD092408DE

Mod MAC-Address(es)                        Hw     Fw         Sw

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

4   00-30-19-c0-05-a8 to 00-30-19-c0-05-d7 1.1    4.2(0.24)V 8.4(1)

6   00-11-5c-e1-cb-6a to 00-11-5c-e1-cb-6b 4.1    12.2       8.4(1)

00-11-5c-e1-cb-60 to 00-11-5c-e1-cb-6b

00-11-bc-90-5c-00 to 00-11-bc-90-5f-ff

Mod Sub-Type                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw Sub-Sw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------ ------

6   L3 Switching Engine III WS-F6K-PFC3B        SAD0923024J 2.1

Console> (enable)

ملاحظة: لا يعرض هذا الإخراج MSFC2A في slot 15 لأن MSFC2A (RP) لا يزال في وضع ROMmon.

الخطوة 12

أصدرت المفتاح وحدة طرفية للتحكم أمر in order to نفذت ال RP.

Console> (enable) switch console

Trying Router-15...

Connected to Router-15.

Type ^C^C^C to switch back...

rommon 1 >

!--- This is the RP ROMmon.

ملاحظة: إذا حاولت إصدار الأمر session 15 عند هذه النقطة، فستتلقى هذا الخطأ:

Console> (enable) session 15

Module 15 is not installed.

الخطوة 13

قم بإزالة ذاكرة NVRAM.

أنت ينبغي أزلت NVRAM عند هذه النقطة in order to تفاديت الاجتياز من أي مبرد يفسد أثناء البرمجية تحويل. أصدرت هذا أمر من ROMmon أسلوب ذو امتياز in order to أزلت ال NVRAM:

rommon 2 > priv

!--- Press Enter or Return. !--- You have entered ROMmon privileged mode. !--- You see this output:

You now have access to the full set of monitor commands.

Warning: some commands will allow you to destroy your

configuration and/or system images and could render

the machine unbootable.

rommon 3 > fill

!--- Press Enter or Return. !--- Be sure to enter these parameters exactly: !--- The first line is a "be" (no space) followed by six zeros ("000000"). !--- The next line is an "8" (no space) followed by four zeros ("0000").

Enter in hex the start address [0x0]:  be000000

!--- Press Enter or Return.

Enter in hex the test size or length in bytes [0x0]:  80000

!--- Press Enter or Return.

Enter in hex the pattern to be written [0x0]:  ffff

!--- Press Enter or Return.

Enter the operation size 'l'ong, 'w'ord, or 'b'yte []:  l

!--- Press Enter or Return. !--- After the NVRAM erase has completed, issue the reset command.

rommon 4 > reset

!--- Press Enter or Return.

System Bootstrap, Version 12.2(17r)SX3, RELEASE SOFTWARE(fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright(c) 2004 by cisco Systems, Inc.

!--- Output suppressed.

الخطوة 14

قم بإصدار الأمر dir bootflash للتحقق من وجود صورة وقت تشغيل MSFC (c6msfc2a*) على ذاكرة RP bootflash. بعد ذلك، قم بإصدار الأمر boot لتمهيد هذه الصورة.

rommon 2 > dir bootflash:

File size           Checksum     File name

17498136 bytes (0x10b0018) 0xba6225c2   c6msfc2a-adventerprisek9_wan-mz.122-18.SXF.

bin

649603 bytes (0x9e983)   0xc0d75a91   c6msfc2a-rm2.srec.122-17r.S6

rommon 3 > boot bootflash:c6msfc2a-adventerprisek9_wan-mz.122-18.SXF.bin

Self decompressing the image : #################################################

################################################################################

[OK]

!--- Output suppressed.

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) MSFC2A Software (C6MSFC2A-ADVENTERPRISEK9_WAN-M), Version 12.2(18)SXF,

RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2005 by cisco Systems, Inc.

Compiled Fri 09-Sep-05 19:09 by ccai

Image text-base: 0x40101040, data-base: 0x4258800

!--- Output suppressed.

cisco MSFC2A (R7000) processor (revision MSFC2A) with 229376K/32768K bytes of memory.

Processor board ID MSFC2A

R7000 CPU at 300Mhz, Implementation 0x27, Rev 3.3, 256KB L2, 1024KB L3 Cache

Last reset from power-on

SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp).

X.25 software, Version 3.0.0.

Bridging software.

TN3270 Emulation software.

509K bytes of non-volatile configuration memory.

65536K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 512K).

Press RETURN to get started!

!--- Output suppressed.

Router>

الخطوة 15

قم بتعيين متغيرات التمهيد لكل من SP و RP على التمهيد التلقائي. لأنك موجود بالفعل على RP، قم بتغيير هذه المتغيرات أولا.

!--- Set the boot variable to boot the MSFC image.

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#boot system flash bootflash:c6msfc2a-adventerprisek9_wan-mz.122-18.SXF.bin

Router(config)#

!--- Change the configuration register back to its normal setting.

Router(config)#config-register 0x2102

Router(config)#end

Router#

!--- Save your changes.

Router#write memory

Building configuration...

[OK]

Router#

!--- Verify the new boot parameters.

Router#show bootvar

BOOT variable = bootflash:c6msfc2a-adventerprisek9_wan-mz.122-18.SXF.bin,1;

CONFIG_FILE variable does not exist

BOOTLDR variable does not exist

Configuration register is 0x0 (will be 0x2102 at next reload)

Standby is not present.

Router#

ملاحظة: المتغير bootldr غير ضروري لأن وظيفة bootloader (أداة تحميل التمهيد) موجودة في ROMmon.

الخطوة 16

يتم الآن تشغيل MSFC2A وتشغيله بشكل صحيح وهو جاهز للتكوين. ومع ذلك، لا يزال هناك بعض الأمور التي يتعين عليك القيام بها في البرنامج.

للعودة إلى SP، أدخل Ctrl-C ثلاث مرات على RP.

!--- Enter Ctrl-C three times.

Router#^C

Router#^C

Router#^C

Console>

الخطوة 17

إذا تم تنسيق ذاكرة التمهيد الخاصة بحزمة SP (bootdisk:) أو CompactFlash (disk0:) أثناء تشغيل برنامج Cisco IOS System، فلن يتمكن CatOS من الكتابة إلى ذاكرة التمهيد الخاصة بحزمة SP أو على أجهزة CompactFlash بنجاح. يمكن ل CatOS القراءة من هذه الأجهزة فقط. تحتاج إلى إعادة تنسيق أجهزة Flash هذه واستبدال الصور الموجودة عليها.

Console> (enable) format bootdisk:

All sectors will be erased, proceed (y/n) [n]? y

Enter volume id (up to 31 characters):

Format: Drive communication & 1st Sector Write OK...

!--- Output suppressed.

Format: Total sectors in formatted partition: 500192

Format: Total bytes in formatted partition: 256098304

Format: Operation completed successfully.

Console> (enable)

Console> (enable) format disk0:

All sectors will be erased, proceed (y/n) [n]? y

Enter volume id (up to 31 characters):

Format: Drive communication & 1st Sector Write OK...

Writing Monlib sectors...................................................

.........................................................

!--- Output suppressed.

Console> (enable)

الخطوة 18

عندما قمت بتنسيق أجهزة Supervisor Engine (محرك المشرف) في الخطوة 17، أدى الإجراء إلى مسح جميع البيانات على هذه الأجهزة، والتي تتضمن صورة CatOS التي يتم إستخدامها لتمهيد Supervisor Engine (محرك المشرف). أنت تحتاج أن يعيد CatOS صورة (CAT6000-sup32).

ملاحظة: تذكر أن التحويل فقد التكوين. يجب تكوين عنوان IP على واجهة sc0 وربما مسار افتراضي لإعادة إنشاء الاتصال بخادم TFTP الخاص بك. دققت أن أنت يستطيع أزيز ك TFTP نادل من المفتاح.

Console> (enable) copy tftp bootdisk:

!--- The CatOS (cat6000-sup32*) image is copied to !--- SP bootflash (sup-bootdisk:) in this case.

IP address or name of remote host []? 10.1.1.2

Name of file to copy from []? cat6000-sup32pfc3cvk8.8-4-1.bin

255766528 bytes available on device bootdisk, proceed (y/n) [n]? y

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCC

File has been copied successfully.

Console> (enable)

!--- Verify the image location in SP bootflash.

Console> (enable) dir bootdisk:

10997   -rw-  14670392    Feb 16 2006 06:55:28 cat6000-sup32pfc3cvk8.8-4-1.bin

241094656 bytes available (14671872 bytes used)

Console> (enable)

الخطوة 19

قم بتعيين متغيرات التمهيد وقيمة سجل التكوين على SP حتى يمكن للمحول التمهيد التلقائي بنجاح.

أصدرت هذا أمر in order to ثبتت الجزمة متغير والتشكيل سجل قيمة:

!--- Check the boot variables.

Console> (enable) show boot

BOOT variable = bootdisk:s3223-ipbase_wan-mz.122-18.SXF,1;

CONFIG_FILE variable = bootdisk:switch.cfg

Configuration register is 0x0

ignore-config: disabled

auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled

ROMMON console baud: 9600

boot: the ROM monitor

!--- Output suppressed.

Console> (enable)

!--- Clear the boot variable.

Console> (enable) clear boot system all

BOOT variable =Console> (enable)

!--- Set the configuration register to boot normally.

Console> (enable) set boot config-register 0x2102

Configuration register is 0x2102

ignore-config: disabled

auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled

ROMMON console baud: 9600

boot: image specified by the boot system commands

Console> (enable)

!--- Display the image name and location.

Console> (enable) dir bootdisk:

10997   -rw-  14670392    Feb 16 2006 06:55:28 cat6000-sup32pfc3cvk8.8-4-1.bin

241094656 bytes available (14671872 bytes used)

Console> (enable)

!--- Set the boot variable to load the CatOS image from bootdisk:.

Console> (enable) set boot system flash bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-4-1.bin

BOOT variable = bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-4-1.bin,1;

Console> (enable)

!--- Verify the environment variables.

Console> (enable) show boot

BOOT variable = bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-4-1.bin,1;

CONFIG_FILE variable = bootdisk:switch.cfg

Configuration register is 0x2102

ignore-config: disabled

auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled

ROMMON console baud: 9600

boot: image specified by the boot system commands

!--- Output suppressed.

Console> (enable)

الخطوة 20

قم بإعادة ضبط المحول.

Console> (enable) reset

This command will reset the system.

Do you want to continue (y/n) [n]? y

2006 Feb 16 07:03:29 %SYS-5-SYS_RESET:System reset from Console//

Powering OFF all existing linecards

!--- Output suppressed.

Currently running ROMMON from S (Gold) region

Boot image: bootdisk:cat6000-sup32pfc3cvk8.8-4-1.bin

Firmware compiled 27-Dec-04 14:33 by integ Build [100]

Running System Diagnostics from this Supervisor (Module 6)

This may take several minutes....please wait

2006 Feb 16 07:05:18 %SYS-1-SYS_ENABLEPS: Power supply 1 enabled

Cisco Systems Console

Enter password:

Console>

بعد تمهيد المحول للنسخ الاحتياطي، قم بإصدار الأمر show version على SP للتحقق من تشغيل الإصدار الصحيح من CatOS.

Console> enable

Console> (enable) show version

WS-C6506 Software, Version NmpSW: 8.4(1)

Copyright (c) 1995-2004 by Cisco Systems

NMP S/W compiled on Dec 27 2004, 20:22:02

System Bootstrap Version: 12.2

System Web Interface Version: Engine Version: 5.3.4 ADP Device: Cat6000

ADP Version: 7.0 ADK: 49

System Boot Image File is 'bootdisk:cat6000-sup32pfc3cvk8.8-4-1.bin'

System Configuration register is 0x2102

!--- Output suppressed.

Console> (enable)

قم بالتبديل إلى جلسة العمل إلى RP (MSFC) وأصدر الأمر show version للتحقق من تشغيل الإصدار الصحيح من برنامج Cisco IOS Software ل MSFC.

Console> (enable) switch console

Trying Router-16...

Connected to Router-16.

Type ^C^C^C to switch back...

Router>enable

Router#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) MSFC2A Software (C6MSFC2A-ADVENTERPRISEK9_WAN-M), Version 12.2(18)SXF,

RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2005 by cisco Systems, Inc.

Compiled Fri 09-Sep-05 19:09 by ccai

Image text-base: 0x40101040, data-base: 0x42588000

ROM: System Bootstrap, Version 12.2(17r)SX3, RELEASE SOFTWARE (fc1)

BOOTLDR: MSFC2A Software (C6MSFC2A-ADVENTERPRISEK9_WAN-M), Version 12.2(18)SXF,

RELEASE SOFTWARE (fc1)

!--- Output suppressed.

التحويل على محركات المشرف المكررة

ملاحظة: لا تحاول تحويل Supervisor Engine (محرك المشرف) مع محرك مشرف آخر يتم تثبيته في نفس الوقت. لم يتم تصميم عملية التحويل لهذا النوع من التحويل.

أكمل الخطوات التالية عند تحويل محركات المشرف المكررة:

1. إخراج محرك المشرف في وضع الاستعداد.

2. قم بتشغيل إجراء التحويل المناسب على Supervisor Engine (محرك المشرف) في الوضع النشط، ثم تحقق من الصحة.

للإجراء، راجع قسم الإجراء بالتفصيل للتحويل من برنامج Cisco IOS Software إلى برنامج CatOS System في هذا المستند.

3. إخراج Supervisor Engine (محرك المشرف) النشط.

4. أدخل Supervisor Engine (محرك المشرف) في وضع الاستعداد، ثم أكمل نفس الإجراء ودققت منه.

5. إدراج Supervisor Engine (محرك المشرف) الآخر لتكوين متكرر.

أحلت لمعلومة على كيف أن يحسن البرمجية صورة في مادة حفازة 6500/6000 مفتاح مع مشرف فائض، مادة حفازة 6000/6500 sery مفتاح مع مشرف محرك فائض برمجية صورة تحسين تشكيل مثال.

معلومات ذات صلة

- تحويل برامج النظام من CatOS إلى cisco ios لمادة حفازة 6500/6000 مفتاح

- إدارة صور البرامج والعمل باستخدام ملفات التكوين على محولات Catalyst

- العمل باستخدام نظام ملف Flash

- تعديل ملفات التكوين وتنزيلها وصيانتها

- دعم منتجات الشبكات المحلية (LAN)

- دعم تقنية تحويل شبكات LAN

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems