المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

وصف MLS

أستكشاف أخطاء تقنية IP MLS وإصلاحها

أستكشاف أخطاء المخطط الانسيابي والخطوات وإصلاحها

الأوامر أو لقطات الشاشة

قبل الاتصال بدعم Cisco الفني

معلومات ذات صلة

المقدمة

يحدد هذا المستند الخطوات الأساسية لاستكشاف أخطاء التحويل متعدد الطبقات (MLS) وإصلاحها ل IP. أصبحت هذه الميزة طريقة مرغوبة بشدة لتسريع أداء التوجيه من خلال إستخدام الدوائر المتكاملة المخصصة للتطبيقات (ASIC). يحدث التوجيه التقليدي من خلال وحدة معالجة مركزية (CPU) وبرنامج. تقوم MLS بإلغاء تحميل جزء كبير من التوجيه (إعادة كتابة الحزمة) إلى الأجهزة، ولهذا السبب تحمل MLS أيضا مصطلح "التحويل". تبديل MLS والطبقة 3 مصطلحات مكافئة. تتميز ميزة NetFlow لبرنامج Cisco IOS®؛ لا يغطي هذا المستند NetFlow. كما يتضمن MLS دعم تبادل حزم الشبكة البينية (IPX) MLS (IPX MLS) و MMLS للبث المتعدد (MMLS). ومع ذلك، يركز هذا المستند بشكل حصري على إجراءات أستكشاف أخطاء MLS IP وإصلاحها.

بالنسبة للعملاء المشتركين في محولات السلسلة Cisco Catalyst 6500/6000 series switches التي تشغل برنامج Cisco IOS Software، ارجع إلى وثائق MLS الخاصة بمحرك المشرف لديك:

- تكوين تحويل IP للبث الأحادي للطبقة 3 على Supervisor Engine 1

- تكوين تحويل IP للبث الأحادي للطبقة 3 على Supervisor Engine 2

ملاحظة: هذا المستند غير صالح لمحرك المشرف Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine 2 أو Supervisor Engine 720، نظرا لأن محركات المشرف هذه لا تستخدم MLS. يستخدم محرك المشرف 2 ومحرك المشرف 720 إعادة التوجيه السريع من Cisco (CEF) كآلية إعادة توجيه تستند إلى الأجهزة. أحلت ل كثير معلومة، الوثيقة يتحرى unicast ip تحشد يتضمن CEF على مادة حفازة 6500/6000 sery مفتاح مع مشرف محرك 2 يركض CatOS نظام برمجية.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

وصف MLS

نظرا لأن الشبكات تواجه متطلبات كثيرة، فإن الحاجة إلى الحصول على أداء أفضل تزداد. تتصل المزيد والمزيد من أجهزة الكمبيوتر بشبكات LAN وشبكات WAN والإنترنت. يحتاج المستخدمون إلى الوصول السريع إلى قواعد البيانات والملفات وصفحات الويب والتطبيقات عبر الشبكات وأجهزة الكمبيوتر الأخرى وتدفق الفيديو. للحفاظ على الاتصالات سريعة وموثوقة، يجب أن تكون الشبكات قادرة على التكيف بسرعة مع التغييرات وحالات الفشل للعثور على أفضل مسار. يجب أن تظل الشبكات أيضا غير مرئية قدر الإمكان للمستخدمين النهائيين. لتحديد المسار الأفضل هي الوظيفة الأساسية لبروتوكولات التوجيه، ويمكن أن تكون هذه عملية مكثفة لوحدة المعالجة المركزية. وبالتالي، هناك زيادة كبيرة في الأداء مع إلغاء تحميل جزء من هذه الوظيفة لتحويل الأجهزة. هذه الزيادة في الأداء هي الهدف من ميزة MLS.

إن إثنين من المكونات الثلاثة الرئيسية في MLS هما معالج توجيه MLS (MLS-RP) ومحرك تحويل MLS (MLS-SE). MLS-RP هو الموجه الذي يدعم MLS، والذي يقوم بتنفيذ الوظيفة التقليدية للتوجيه بين الشبكات الفرعية/شبكات VLAN. MLS-SE هو محول تم تمكين MLS، والذي يتطلب عادة موجه للتوجيه بين الشبكات الفرعية/شبكات VLAN. ومع ذلك، باستخدام الأجهزة والبرامج الخاصة، يمكن MLS-SE معالجة إعادة كتابة الحزمة. عندما يعبر ربط قارن موجه، يقع تغيير (إعادة كتابة) أجزاء غير البيانات من الحزمة بما أن الربط رؤوس إلى الغاية، يقفز قبل خطوة. يمكن أن يظهر الإضطراب هنا لأن جهاز الطبقة 2 يأخذ مهمة الطبقة 3. في الواقع، يقوم المحول بإعادة كتابة معلومات الطبقة 3 و"المحولات" فقط بين الشبكات الفرعية/شبكات VLAN. لا يزال الموجه مسؤولا عن حسابات المسار المستندة إلى المعايير وتحديد أفضل المسارات. يمكنك تجنب الكثير من هذا الخلط إذا أبقيت وظائف التوجيه والتحويل منفصلة ذهنيا، وخاصة عندما تكون داخل نفس الهيكل (كما هو الحال مع MLS-RP داخلي). اعتبر MLS شكلا أكثر تقدما من ذاكرة التخزين المؤقت للمسار، مع فصل ذاكرة التخزين المؤقت عن الموجه على محول ما. يتطلب MLS كل من MLS-RP و MLS-SE، بالإضافة إلى الحد الأدنى لعدد الأجهزة والبرامج المقابلة.

يمكن أن يكون MLS-RP داخليا (تثبيت في هيكل محول) أو خارجيا (توصيل عبر كبل بمنفذ خط اتصال على المحول). من أمثلة MLS-RPs الداخلية الوحدة النمطية للتحويل والتوجيه (RSM) وبطاقة ميزة تحويل المسار (RSFC). أنت ركبت ال RSM أو RSFC في شق أو مشرف محرك من مادة حفازة 5500/5000 sery مفتاح، على التوالي. يطبق ال نفسه إلى المتعدد طبقات مفتاح سمة بطاقة (MSFC) للمادة حفازة 6500/6000 sery. تتضمن أمثلة MLS-RPs الخارجية أي عضو في موجهات سلسلة 7500 أو 7200 أو 4700 أو 4500 أو 3600 من Cisco. بشكل عام، لدعم ميزة MLS IP، تتطلب جميع بروتوكولات MLS-RP الحد الأدنى من إصدار برنامج Cisco IOS Software في قطارات 11.3wa أو 12.0wa. ارجع إلى وثائق إصدار برنامج Cisco IOS Software للحصول على تفاصيل. أيضا، أنت ينبغي مكنت MLS لمسحاج تخديد أن يكون MLS-RP.

ال MLS-SE مفتاح مع جهاز خاص. لمادة حفازة 5500/5000 sery مفتاح، يتطلب MLS تثبيت NetFlow سمة بطاقة (NFFC) على المشرف محرك. يتلقى Supervisor Engine IIG و IIG NFFC بشكل افتراضي. وبالإضافة إلى ذلك، يعد برنامج Catalyst OS (CatOS) 4.1.1 كحد أدنى من المتطلبات أيضا.

ملاحظة: يتم الآن نشر قطار CatOS 4.x بشكل عام. وقد نجحت هذه البرامج في تبني معايير صارمة خاصة بالمستخدم النهائي وأهداف تتعلق بالخبرات الميدانية لتحقيق الاستقرار. راجع Cisco.com للحصول على أحدث الإصدارات.

يدعم جهاز وبرمجية Catalyst 6500/6000 مع بطاقة ميزة MSFC/Policy (PFC) IP MLS ويتيح تلقائيا. (يتم تعطيل الإعداد الافتراضي ل MLS على الموجهات الأخرى.)

ملاحظة: قد يحتوي IPX MLS و MMLS على متطلبات أجهزة وبرامج مختلفة (برنامج Cisco IOS و CatOS). المزيد من منصات Cisco تدعم ميزة MLS. أيضا، أنت ينبغي مكنت MLS لمحول أن يكون MLS-SE.

المكون الرئيسي الثالث من MLS هو بروتوكول التحويل متعدد الطبقات (MLSP). يجب أن تفهم أساسيات MLSP للوصول إلى قلب نظام MLS وتنفيذ إجراءات أستكشاف أخطاء MLS وإصلاحها بشكل فعال. يستخدم MLS-RP و MLS-SE MLSP للاتصال ببعضها البعض. تتضمن المهام:

- تمكين mls.

- تثبيت تدفقات MLS (معلومات ذاكرة التخزين المؤقت).

- تحديث التدفقات أو حذفها.

- إدارة وتصدير إحصاءات التدفقات.

ملاحظة: تغطي الوثائق الأخرى تصدير بيانات NetFlow.

يسمح MLSP أيضا ل MLS-SE بما يلي:

- تعرف على عناوين MAC للطبقة 2 لواجهات الموجه التي تدعم MLS.

- تحقق من قناع التدفق الخاص ب MLS-RP.

ملاحظة: يغطي قسم تقنية IP MLS الخاص باستكشاف الأخطاء وإصلاحها في هذا المستند هذا الإجراء.

- تأكد من أن MLS-RP قيد التشغيل.

يرسل MLS-RP حزم "hello" للبث المتعدد كل 15 ثانية باستخدام MLSP. إذا أخطأ MLS-SE ثلاثة من هذه الفواصل، يتعرف MLS-SE على أن MLS-RP فشل أو أن الاتصال ب MLS-RP مفقود.

يوضح هذا الرسم التخطيطي ثلاثة أساسيات يجب عليك إكمالها (باستخدام MLSP) لإنشاء إختصار: المرشح، والتمكين، وخطوات التخزين المؤقت. يتحقق MLS-SE من إدخال ذاكرة التخزين المؤقت MLS. إن ال MLS ذاكرة تخزين مؤقت تطابقت مع ربط معلومة (a "ضرب")، الربط رأس rewrite يقع محليا على المفتاح. إعادة الكتابة هذه هي إختصار أو تجاوز للموجه. لا تقوم الحزمة بإعادة التوجيه إلى الموجه كما يحدث عادة. تتم إعادة توجيه الحزم التي لا تطابق إلى MLS-RP كحزم مرشح. قد يحدث محول محلي لهذه الحزم. بعد تمرير حزمة المرشح من خلال قناع تدفق MLS (الذي تشرح الخطوة 7 من القسم أستكشاف أخطاء تقنية IP MLS وإصلاحها) وإعادة كتابة المعلومات في رأس الحزمة (دون الاتصال بجزء البيانات)، يرسل الموجه الحزمة نحو الخطوة التالية على مسار الوجهة. الحزمة الآن يمكن ربط. إذا رجعت الربط إلى ال نفسه MLS-SE الذي تركت منه الحزمة، فإن إختصار MLS يتم إنشائه ووضعه في ذاكرة التخزين المؤقت MLS. الآن، بدلا من برنامج الموجه، يقوم جهاز المحول بإعادة كتابة تلك الحزمة وجميع الحزم المماثلة التي تلي ("تدفق") محليا.

ال نفسه MLS-SE ينبغي رأيت على حد سواء المرشح والممكن ربط لتدفق معين لإنشاء إختصار MLS. (هذا المتطلب هو السبب في أن مخطط الشبكة مهم ل MLS.) تذكر، أن الغرض من MLS أن يسمح الاتصال ممر بين جهازين في VLANs مختلف، مع توصيل من ال نفسه مفتاح، أن يتجاوز المسحاج تخديد. يؤدي هذا الإجراء إلى تحسين أداء الشبكة.

باستخدام قناع التدفق، والذي هو في الأساس قائمة الوصول، يمكن للمسؤول ضبط درجة تطابق هذه الحزم. يمكن أن يقوم المسؤول بتعديل نطاق هذه التدفقات:

- عنوان الوجهة.

- عناوين الوجهة والمصدر.

- معلومات الوجهة والمصدر والطبقة الرابعة.

ملاحظة: تمر الحزمة الأولى من التدفق دائما عبر الموجه. ومنذ ذلك الحين، يتم تبديل التدفق محليا. كل تدفق أحادي الإتجاه. يتطلب الاتصال بين أجهزة الكمبيوتر، على سبيل المثال، إعداد واستخدام اختصارين. الغرض الأساسي من MLSP هو إعداد هذه الاختصارات وإنشائها وصيانتها.

تعمل هذه المكونات الثلاثة (MLS-RP، و MLS-SE، و MLSP) على تحرير موارد الموجه الحيوية من خلال السماح بمكونات الشبكة الأخرى لتحمل بعض وظائف الموجه. بالنسبة لبعض المخططات والتكوينات، توفر تقنية MLS طريقة بسيطة وفعالة للغاية لزيادة أداء الشبكة المحلية (LAN).

أستكشاف أخطاء تقنية IP MLS وإصلاحها

يتضمن هذا القسم رسما تخطيطيا للتدفق لاستكشاف أخطاء IP الأساسية وإصلاحها. يستمد المخطط من الأنواع الأكثر شيوعا من طلبات خدمة MLS-IP التي يقدمها العملاء باستخدام دعم Cisco التقني. MLS ميزة قوية لا يجب أن تواجه بها أي مشاكل. ومع ذلك، إذا حدثت مشكلة، فيجب أن يساعدك هذا القسم على حل المشكلة. لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها، يجب أن تكون هذه العناصر صحيحة:

- أنت على دراية بخطوات التكوين الأساسية اللازمة لتمكين IP MLS على الموجه والمحولات وقد أتممتها. راجع قسم المعلومات ذات الصلة في هذا المستند للحصول على مزيد من المعلومات.

- لديك توجيه IP ممكن على MLS-RP (الافتراضي). إذا ظهر الأمر no ip routing في التكوين العام لأمر show run، يتم إيقاف تشغيل توجيه IP. في هذه الحالة، لا يعمل IP MLS.

- يوجد اتصال IP بين MLS-RP و MLS-SE. يتم إختبار اتصال عناوين IP الخاصة بالموجه من المحول. ثم ابحث عن عرض نقاط التعجب (علامات التنقيح) في المقابل.

- توجد واجهات MLS-RP في حالة "up/up" على الموجه. قم بإصدار الأمر show ip interface brief على الموجه لتأكيد الحالة.

تحذير: عند إجراء تغييرات التكوين على موجه تنوي أن يكون دائما، تذكر حفظ هذه التغييرات باستخدام الأمر copy running-config startup-config. تتضمن الإصدارات الأقصر من هذا الأمر copy run start وwrite memory. يتم فقد أي تعديلات تكوين في حالة إعادة تحميل الموجه أو إعادة ضبط الموجه. إن RSM، RSFC، و MSFC مسحاج تخديد، لا مفتاح. على النقيض، يحدث الحفظ التلقائي للتغييرات عندما يتم إجراء التغييرات في موجه أمر المحول من محول Catalyst 5500/5000 أو 6500/6000 series switch.

أستكشاف أخطاء المخطط الانسيابي والخطوات وإصلاحها

ملاحظة: يوفر الإجراء الوارد أسفل المخطط الانسيابي مزيدا من التفاصيل عن كل خطوة في المخطط الانسيابي.

1. هل تم الوفاء بالحد الأدنى من متطلبات الأجهزة والبرامج؟

قم بترقية MLS-RP و MLS-SE لتلبية الحد الأدنى من متطلبات البرامج والأجهزة. بالنسبة لبروتوكول MLS-RP، لا يلزم توفر أجهزة إضافية. على الرغم من أنه يمكنك تكوين MLS على الواجهات غير المرتبطة، فإن الاتصال ب MLS-SE يكون بشكل عام من خلال واجهات VLAN (كما هو الحال مع RSM) أو دعم التوصيل. (أنت يستطيع أيضا شكلت trunking أن يساند MLS على يتعدد VLANs إن أنت تشكل مشترك بين مفتاح بروتوكول إرتباط [isl] أو IEEE 802.1Q trunking على ال switchport وقارن مسحاج تخديد.) أيضا، يدعم أعضاء موجهات سلسلة 7500 و 7200 و 4700 و 4500 و 3600 فقط MLS خارجيا. حاليا، فقط هذا مسحاج تخديد خارجي والموجهات أن يلائم في المادة حفازة 5500/5000 أو 6500/6000 مفتاح sery يستطيع كنت MLS-RPs. (تتضمن الأمثلة ال RSM و RSFC للمادة حفازة 5500/5000 sery وال MSFC أو MSFC2 ل المادة حفازة 6500/6000 sery.) يتطلب MSFC ال PFC أيضا. أنت ينبغي ركبت كلا على المادة حفازة 6500/6000 مشرف محرك. IP MLS الآن ميزة قياسية في برنامج Cisco IOS الإصدار 12.0 والإصدارات الأحدث. يتطلب برنامج Cisco IOS Software الأقدم من برنامج Cisco IOS، الإصدار 12.0 بشكل عام قطارا خاصا. للحصول على دعم IP MLS هذا، قم بتثبيت أحدث الصور في برنامج Cisco IOS الإصدار 11.3 التي تحتوي على الأحرف "WA" في أسماء الملفات.

ل ال MLS-SE، NFFC ضروري لعضو من المادة حفازة 5500/5000 sery. أنت ركبت هذا بطاقة في المشرف محرك وحدة نمطية من المادة حفازة مفتاح. تتضمن محركات المشرف الأحدث Catalyst 5500/5000 Series Supervisor Engines (منذ 1999) البطاقة كجهاز قياسي. لا تدعم محركا المشرف I و II تقنية NFFC، حيث أن NFFC هي خيار على إصدارات Supervisor Engine III الأولى. أيضا، تحتاج CatOS 4.1.1، على الأقل، ل IP MLS. على النقيض من ذلك، بالنسبة لمحولات Catalyst 6500/6000 Series switches ذات Supervisor Engine 1 أو 1A، هناك دعم ل IP MLS من إصدار برنامج CatOS الأول، 5.1.1. (في الواقع، IP MLS هو مكون أساسي وافتراضي للأداء العالي لهذا البرنامج.) مع إصدار أنظمة أساسية وبرامج جديدة تدعم IP MLS، يلزمك التحقق من الوثائق وملاحظات الإصدار. بشكل عام، قم بتركيب أحدث إصدار في أقل قطار يفي بمتطلبات الميزات الخاصة بك. تحقق دائما من ملاحظات الإصدار وتشاور مع مكتب مبيعات Cisco المحلي لديك للحصول على دعم MLS وتطورات الميزات الجديدة.

لتحديد الأجهزة والبرامج التي قمت بتثبيتها، أستخدم الأمر show version على الموجه والأمر show module على المحول.

ملاحظة: لا تدعم محولات Catalyst 6500/6000 series switches نظام MLS-RP الخارجي. يجب أن يكون MLS-RP هو MSFC.

2. هل الأجهزة المصدر والوجهة في شبكات VLAN مختلفة من نفس MLS-SE التي تشارك MLS-RP واحد مشترك؟

متطلب أساسي طبولوجيا MLS أن المسحاج تخديد يتلقى ممر إلى كل من VLANs. تذكرت أن الغرض من MLS أن يخلق إختصار بين إثنان VLANs لذلك المفتاح يستطيع أنجزت ال "يوجه" بين الإثنان نهاية أداة. بعد ذلك، يكون الموجه حرا لتنفيذ المهام الأخرى. لا يقوم المحول بالتوجيه بالفعل، ولكنه يعيد كتابة الإطارات حتى تظهر الأجهزة الطرفية وكأنها تتحدث عبر الموجه. إن يكون الإثنان في ال نفسه VLAN، ال MLS-SE يحول الإطار محليا دون الحاجة أن يستعمل MLS، بما أن المفتاح يفعل في مثل هذا يجسر بيئة. لذلك، لا يوجد إنشاء لاختصار MLS. يمكنك الحصول على محولات وموجهات متعددة في الشبكة، وحتى محولات متعددة على مسار التدفق. على أي حال، يجب أن يتضمن المسار بين الجهازين النهائيين اللذين تريد إختصار MLS لهما MLS واحد MLS-RP في شبكة VLAN الخاصة بهذا المسار. بمعنى آخر، يجب أن يعبر التدفق من المصدر إلى الوجهة حد شبكة VLAN على نفس MLS-RP؛ أيضا، يجب أن يرى نفس MLS-SE زوج حزم مرشح وتمكين لإنشاء إختصار MLS. إذا لم يستوف المخطط هذه المعايير، فإن الحزمة تقوم بالتوجيه عادة دون إستخدام MLS. راجع قسم المعلومات ذات الصلة في هذا المستند للاطلاع على المخططات والمناقشات المتعلقة بمخططات الشبكات مع الدعم ودون الدعم.

3. هل يحتوي MLS-RP على بيان MLS RP ضمن كل من تكوين الواجهة العامة له؟

إذا لم يكن واحدا موجودا، فقم بإضافة عبارات MLS RP IP بشكل مناسب على MLS-RP. باستثناء الموجهات التي تعمل على تمكين IP MLS تلقائيا (مثل Catalyst 6500/6000 MSFC و MSFC2)، يتطلب التكوين هذه الخطوة. بالنسبة لمعظم موجهات MLS-RPs (الموجهات التي تقوم بتكوينها ل IP MLS)، يجب أن تظهر عبارة MLS rp ip في التكوين العام وتحت تكوين الواجهة على حد سواء.

ملاحظة: عند تكوين بروتوكول MLS-RP، تذكر أيضا إصدار الأمر mls rp management-interface أسفل أحد واجهات IP MLS من MLS-RP. تعلم هذه الخطوة المطلوبة MLS-RP على أي واجهة يجب أن يرسل MLS-RP رسائل MLSP للاتصال ب MLS-SE. ثانية، أنت تحتاج أن يصدر هذا أمر تحت قارن واحد فقط.

4. هل هناك أي ميزات تم تكوينها على MLS-RP تقوم بتعطيل MLS تلقائيا على تلك الواجهة؟

هناك العديد من خيارات التكوين على الموجه غير المتوافقة مع MLS. تتضمن هذه الخيارات محاسبة IP، والتشفير، والضغط، وأمان IP، وترجمة عنوان الشبكة (NAT)، ومعدل الوصول الملتزم به (CAR). للحصول على مزيد من المعلومات، راجع الروابط المتعلقة بتكوين IP MLS في قسم المعلومات ذات الصلة في هذا المستند. يجب أن تقوم الحزم التي تجتاز واجهة الموجه التي قمت بتكوينها باستخدام أي من هذه الميزات بالتوجيه بشكل طبيعي؛ لا يحدث إنشاء إختصار MLS. لكي يعمل MLS، يجب تعطيل هذه الميزات على واجهة MLS-RP.

هناك ميزة أخرى مهمة تؤثر على MLS هي قوائم الوصول، كلا من الإدخال والإخراج. تظهر مناقشة إضافية لهذا الخيار في الخطوة 7 من هذا القسم.

5. هل تعرف MLS-SE عنوان MLS-RP؟

لكي يعمل MLS، يجب أن يتعرف المحول على الموجه على أنه MLS-RP. يتعرف MLS-SE الذي قمت بتثبيت MLS-RPs داخلي فيه تلقائيا على MLS-RP. (أمثلة على MLS-RPs داخلي تتضمن RSM أو RSFC في محول من السلسلة Catalyst 5500/5000 و MSFC/MSFC2 في محول من السلسلة Catalyst 6500/6000.) بالنسبة إلى MLS-RPs الخارجية، يجب عليك إعلام المحول بشكل صريح بعنوان الموجه. هذا العنوان، الذي يأتي من قائمة عناوين IP على واجهات الموجه، ليس في الواقع عنوان IP. العنوان هو ببساطة معرف موجه. بالنسبة إلى MLS-RPs الداخلية، لا يكون MLS-ID عادة حتى عنوان IP على الموجه. عادة ما يكون المعرف عنوان إسترجاع (127.0.0.x) بسبب التضمين التلقائي ل MLS-RPs الداخلي. لكي يعمل MLS، تضمن على MLS-SE معرف MLS الموجود على MLS-RP.

أستخدم الأمر show mls rp على الموجه للعثور على MLS-ID. بعد ذلك، شكلت أن id على المفتاح مع الإصدار من المجموعة mls يتضمن mls-id أمر. يتطلب التكوين هذه الخطوة عند إستخدام MLS-RPs الخارجي.

تحذير: إذا قمت بتغيير عنوان IP لواجهات MLS-RP ثم إعادة تحميل الموجه، فقد تختار عملية MLS على الموجه معرف MLS جديدا. قد يختلف معرف MLS الجديد هذا عن معرف MLS الذي قمت بتضمينه يدويا على MLS-SE، مما قد يؤدي إلى توقف MLS عن العمل. المشكلة ليست خلل برمجي، غير أن تأثير من المفتاح محاولة أن يتصل مع MLS-ID أن لم يعد صالح. تأكد من تضمين معرف MLS الجديد هذا على المحول لجعل MLS يعمل مرة أخرى. قد تحتاج أيضا إلى تعطيل/تمكين IP MLS كذلك.

ملاحظة: عند عدم اتصال MLS-SE مباشرة ب MLS-RP، قد يظهر العنوان الذي يتم تضمينه في MLS-SE كعنوان الاسترجاع المذكور في هذه الخطوة: محول يتصل بين MLS-SE و MLS-RP. يجب تضمين MLS-ID على الرغم من أن MLS-RP داخلي. إلى المحول الثاني، يظهر MLS-RP كموجه خارجي لأن كلا من MLS-RP و MLS-SE ليسا في نفس الهيكل.

6. هل واجهة MLS-RP و MLS-SE في مجال بروتوكول إنشاء خط اتصال شبكات VLAN (VTP) الذي تم تمكينه نفسه؟

MLS يتطلب مكون MLS، أي يتضمن محطة النهاية، أن يكون في ال نفسه VTP مجال. VTP طبقة 2 بروتوكول أن يدير VLANs على عدة مادة حفازة مفتاح من مركزي مفتاح. VTP يسمح مدير أن يخلق أو يمحو VLAN على كل مفتاح في مجال دون الحاجة أن يفعل ذلك على كل مفتاح في أن مجال. ال MLSP، أي ال MLS-SE و MLS-RP يستعمل أن يتصل مع بعضهم بعضا، لا يعبر VTP مجال حد. إن يمكن أنت VTP على المفتاح، استعملت العرض vtp مجال أمر على المفتاح أن يعين ال VTP مجال وضع من ال MLS-SE. (التقصير ل VTP مكنت على مادة حفازة 5500/5000 و 6500/6000 sery مفتاح.)

أتمت هذا steps أن يضيف ال VTP مجال إلى كل من المسحاج تخديد MLS قارن. (الاستثناء الخاص بأداء هذه الخطوات هو مع المادة حفازة 6500/6000 MSFC و MSFC2، على أي MLS هو أساسا ميزة "التوصيل والتشغيل".) يسمح هذا الإجراء لبث MLSP المتعدد بالانتقال بين MLS-RP و MLS-SE، وبالتالي، يسمح MLS بالعمل.

1. قم بإصدار الأمر no mls rp ip .

هذا يعجز MLS على ال يتأثر MLS-RP قارن قبل تعديل من ال VTP مجال.

2. أصدرت الأمر mls rp vtp-domain vtp-domain-name .

ال VTP domain name على كل قارن ل أي أنت مكنت MLS ينبغي طابقت ال domain name من المفتاح.

3. قم بإصدار الأمر mls rp vlan-id vlan-id-number .

يكون هذا ضروريا فقط لواجهات MLS-RP الخارجية و trunking غير ISL.

4. قم بإصدار الأمر mls rp management-interface.

أصدرت هذا أمر ل فقط واحد قارن على ال MLS-RP. تعلم هذه الخطوة المطلوبة MLS-RP الذي يجب أن يرسل MLS-RP رسائل MLSP إليه.

5. قم بإصدار الأمر mls rp ip.

يمكن هذا الأمر MLS على واجهة MLS-RP.

لتغيير اسم مجال VTP الخاص ب MLS-SE، قم بإصدار هذا الأمر في موجه الأمر switch enable:

- set vtp domain name vtp-domain-name

أن يعمل MLS، تأكدت أن أنت مكنت VTP على المفتاح مع هذا أمر:

- set vtp enable

7. هل توافق أقنعة الانسياب على MLS-RP و MLS-SE؟

قناع التدفق هو عامل تصفية يقوم مسؤول الشبكة بتكوينه. يستخدم MLS المرشح لتحديد ما إذا كان من الضروري إنشاء إختصار. العملية مماثلة لتلك الخاصة بقائمة الوصول في أنه، إذا قمت بإعداد معايير بتفاصيل كبيرة، فإن عملية MLS يجب أن تبحث بعمق في الحزمة للتحقق مما إذا كانت الحزمة تطابق تلك المعايير. لضبط نطاق الاختصارات التي ينشئها MLS، يمكنك جعل قناع التدفق أكثر أو أقل تحديدا. قناع الانسياب هو أساسا جهاز "الضبط". أوضاع IP MLS الثلاثة هي:

- destination-ip

- source-destination-ip

- تدفق كامل ل IP

عندما لا تقوم بتطبيق قائمة الوصول على واجهة الموجه التي قمت بتمكين MLS لها، فإن الوضع destination-ip (الافتراضي) يكون قيد الاستخدام. عندما تقوم بتطبيق قائمة وصول قياسية على MLS-RP، يكون وضع المصدر-destination-ip قيد الاستخدام وإذا كانت قائمة الوصول الموسعة قيد الاستخدام على MLS-RP، يكون وضع التدفق الكامل-ip ساري المفعول. يحدد نوع قائمة الوصول التي تطبقها على الواجهة ضمنيا وضع MLS على MLS-RP. في المقابل، فإن وضع MLS على MLS-SE هو تكوين صريح. عندما تختار الوضع المناسب، تقوم بتكوين MLS بحيث تكون إحدى هذه الجمل صحيحة:

- يجب أن يتطابق عنوان الوجهة فقط مع إنشاء إختصار MLS.

- يجب أن تتطابق كل من معلومات المصدر والوجهة، أو حتى معلومات الطبقة الرابعة مثل أرقام منافذ بروتوكول مخطط بيانات TCP/المستخدم (UDP).

يكون وضع MLS قابلا للتكوين على كل من MLS-RP و MLS-SE. بشكل عام، يجب أن تتطابق الأوضاع. ومع ذلك، إذا كنت تعتقد أنه ضروري إما وضع MLS المصدر-destination-ip أو وضع MLS full-flow-ip، فيجب عليك تكوين الوضع على الموجه من خلال تطبيق قائمة الوصول المناسبة. يختار MLS دائما القناع الأكثر تحديدا. يعطي MLS أسبقية لقناع التدفق على MLS-RP على قناع التدفق الموجود على MLS-SE. حريص إن يغير أنت ال MLS أسلوب من المفتاح من التقصير غاية-ip. يجب التأكد من تطابق وضع MLS مع الوضع على الموجه لكي يعمل MLS. بالنسبة لوضعي مصدر-destination-ip و full-flow-ip، تذكر تطبيق قائمة الوصول على واجهة الموجه المناسبة. إن يطبق أنت ما من منفذ قائمة، الأسلوب ببساطة التقصير destination-ip، even if أنت تشكل ال MLS أسلوب خلاف ذلك.

تحذير: عند تغيير قناع التدفق، سواء على MLS-RP أو MLS-SE، تحدث عملية إزالة كل تدفقات MLS لذاكرة التخزين المؤقت، وتعيد تشغيل عملية MLS. كما يمكن أن تحدث عملية إزالة عند إصدار الأمر clear ip route-cache على الموجه. إذا قمت بإصدار أمر تكوين الموجه العام no ip routing، فإن الأمر يتسبب في مسح وتعطيل MLS. (يقوم الأمر no ip routing بإيقاف تشغيل توجيه IP وتحويل الموجه بشكل أساسي إلى جسر شفاف.) التوجيه هو متطلب أساسي ل MLS. قد يؤثر كل إجراء من هذه الإجراءات بشكل مؤقت، ولكن بشكل خطير، على أداء الموجه في شبكة إنتاج. يختبر الموجه إرتفاعا حادا في تحميل الموجه حتى إنشاء الاختصارات الجديدة لأن الموجه يعالج جميع التدفقات التي قام المحول بمعالجتها مسبقا.

ملاحظة: تجنب الاستخدام الواسع جدا للأقنعة الانسيابية التي قمت بتكوينها باستخدام معلومات الطبقة 4، وخاصة باستخدام محول Catalyst من السلسلة 5500/5000 Series على أنه MLS-SE. إذا قمت بإجبار الموجه على النظر بعمق في كل حزمة على الواجهة، فأنت تتخطى العديد من الفوائد المقصودة من MLS. الاستخدام الواسع للأقنعة الانسيابية أقل مسألة عندما يستعمل أنت مادة حفازة 6500/6000 sery مفتاح بما أن MLS-SE؛ مع 6500/6000 بما أن MLS-SE، المفتاح ميناء يستطيع تمييز طبقة 4 معلومة.

ملاحظة: حتى وقت قريب، لم يدعم MLS أقنعة التدفق مع تكوين وارد على واجهة MLS-RP، ولكن فقط مع التكوين الصادر. الآن، هناك دعم لقناع سير العمل الوارد باستخدام الأمر mls rp ip input-acl بالإضافة إلى أوامر تكوين MLS-RP العادية على واجهة الموجه.

8. هل هناك أكثر من بضع رسائل خطأ "حركات كثيرة جدا" في MLS تتم رؤيتها باستمرار على المحول؟

كما تشير الخطوة 7، إذا قمت بتغيير قناع سير العمل، أو مسح ذاكرة التخزين المؤقت للمسار، أو إيقاف تشغيل توجيه IP بشكل عام، فإن الإجراء يؤدي إلى إزالة ذاكرة التخزين المؤقت. قد تؤدي ظروف أخرى أيضا إلى التطهير الكامل أو العديد من عمليات التطهير من الدخول الأحادي. ثم يشير MLS إلى "عدد كبير جدا من الحركات". هناك عدة أشكال لهذه الرسالة، ولكن كل واحدة تحتوي على هذه الكلمات الثلاث. آخر من أكثر سبب شائع من هذا خطأ يقع عندما المفتاح يعلم عدة إثرنيت متماثل ماك عنوان ضمن ال نفسه VLAN. لا تسمح معايير الإيثرنت بعناوين MAC متطابقة داخل شبكة VLAN نفسها. إذا رأيت الخطأ بشكل متكرر، أو فقط عدة مرات بالتتابع، لا يوجد سبب للقلق. MLS ميزة قوية. قد تتسبب أحداث الشبكة العادية، مثل نقل اتصال الكمبيوتر بين المنافذ، في ظهور الرسالة. ومع ذلك، إذا رأيت الخطأ بشكل متواصل لعدة دقائق، فإن الرسالة من المحتمل أن تكون عرضا لمشكلة أكثر خطورة.

عندما يظهر هذا حالة، الجذر المشترك سبب وجود إثنان أداة مع ال نفسه {upper}mac address مع توصيل إلى VLAN، أو أنشوطة طبيعي ضمن ال VLAN. (آخر إمكانية يتعدد VLANs، إن أنت تجسر عبر هذا إذاعة مجال.) أستخدم أستكشاف أخطاء الشجرة المتفرعة وإصلاحها والتلميح أدناه للعثور على الحلقة والقضاء عليها. كما أن أي تغييرات سريعة في المخطط يمكن أن تتسبب في عدم إستقرار الشبكة المؤقتة (و MLS). تتضمن الأمثلة واجهات الموجه التي ترفرف أو بطاقة واجهة شبكة (NIC) سيئة.

تلميح: أستخدم الأوامر show mls وshow القابلة للتحديد على المحول للإشارة إلى عنوان MAC المكرر أو التكرار الحلقي الفعلي. يوفر الأمر show mls notification قيمة عنوان جدول (TA). يرجع الأمر show lookup TA-value عنوان MAC محتمل يمكنك تتبعه إلى جذر المشكلة.

الأوامر أو لقطات الشاشة

للحصول على أوصاف وأمثلة تفصيلية لأوامر الموجه والمحول IP، راجع قسم المعلومات ذات الصلة في هذا المستند.

قبل الاتصال بدعم Cisco الفني

قبل الاتصال بدعم Cisco التقني، تأكد من أنك قمت بالقراءة من خلال هذا المستند وأكملت الإجراءات التي يوصي بها المستند لمشكلة النظام لديك.

بالإضافة إلى ذلك، قم بإكمال هذه العناصر وتوثيق النتائج للحصول على مساعدة أفضل:

- التقط الإنتاج من العرض وحدة نمطية أمر من all the يتأثر مفتاح.

- على قبض الإنتاج من العرض vtp مجال أمر من all the يتأثر مفتاح.

- التقط إخراج الأمر show trunk mod_number/port_number من جميع المنافذ المتأثرة.

- التقط إخراج الأمر show trunk mod_number/port_number capabilities من جميع المنافذ المتأثرة.

- التقط إخراج الأمر show tech-support من MLS-RP.

- التقط الإنتاج من العرض mls rp أمر على ال MLS-RP وكل العرض mls وعرض mls يتضمن أمر على ال MLS-SEs.

- التقط الإنتاج من أمر إضافي، حسب الضرورة، أي يعتمد على طبيعة الإصدار.

كما يساعد مخطط الشبكة الواضح والوصول إلى الطلب الهاتفي أو برنامج Telnet بشكل ملحوظ في حل المشكلة بفعالية.

معلومات ذات صلة

- مخططات الشبكة المدعومة عبر بروتوكول IP MLS مخططات شبكة IP MLS غير المدعومة تكوين IP MLS

- تكوين IP MLS واستكشاف أخطائه وإصلاحها على محولات Catalyst 6500/6000 Switches باستخدام MSFC

- صفحات دعم منتجات شبكة LAN

- صفحة دعم تحويل شبكة LAN

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems