المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

معلومات أساسية

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

معلومات ذات صلة

المقدمة

يزود هذا وثيقة عينة تشكيل وتحقق ل cisco EnergyWise سمة على المادة حفازة 3750 sery مفتاح. تحديدا، يبدي هذا وثيقة أنت كيف أن يشكل cisco EnergyWise سمة على مادة حفازة 3750 مفتاح.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

تأكد من استيفاء المتطلبات التالية قبل محاولة هذا التكوين:

- يتلقى معرفة الأساسية من تشكيل على cisco مادة حفازة 3750 sery مفتاح

- الحصول على فهم أساسي لميزات Cisco EnergyWise

المكونات المستخدمة

المعلومات الواردة في هذا المستند قائمة على المحولات Cisco Catalyst 3750 Series Switches.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

معلومات أساسية

Cisco EnergyWise هي ميزة لإدارة الطاقة توفر القدرة على مراقبة الطاقة والتحكم فيها عبر البنية الأساسية لتقنية المعلومات. توفر Cisco EnergyWise إطارا يمكن من خلاله إستخدام الشبكة نفسها لفتح إدارة الطاقة لجميع أنواع الأجهزة.

مجال Cisco EnergyWise هو تجميع إداري للأجهزة بغرض مراقبة الطاقة والتحكم فيها. نقاط النهاية Cisco EnergyWise التي تدعم عميل EnergyWise SDK والتي تستجيب إلى استعلامات EnergyWise التي تم بدؤها من تطبيقات الإدارة أو أعضاء المجال الآخرين باستخدام بروتوكول Cisco EnergyWise.

التكوين

في هذا القسم، تقدم لك المعلومات اللازمة لتكوين ميزات Cisco EnergyWise الموضحة في هذا المستند.

ملاحظة: أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط) للحصول على مزيد من المعلومات حول الأوامر المستخدمة في هذا القسم.

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة التالي:

التكوينات

يستخدم هذا المستند التكوينات التالية:

المحول Catalyst 3750 Switch

configure terminal

!--- Enable Cisco EnergyWise on supported platforms.

Switch(config)#energywise domain Cisco security shared-secret 0 cisco protocol

udp port 43440 ip 10.78.4.48

!--- Set the EnergyWise importance for the platform.

Switch(config)#energywise importance 80

!--- Set the EnergyWise keywords for the platform.

Switch(config)#energywise keywords lab1,lab2

Switch(config)#service password-encryption

!--- Enable communication between management applications which support EnergyWise protocol and domain.

Switch(config)#energywise management security shared-secret 7 070C285F4D06 port 60500

!--- Set the EnergyWise name for the platform.

Switch(config)#energywise name floor.lab

!--- Configure a static neighbor.

Switch(config)#energywise neighbor 2.2.4.31 43440

!--- Set the EnergyWise role for the platform.

Switch(config)#energywise role access4lab1

Switch(config)#energywise allow query save

!--- Configure Cisco EnergyWise on a port.

Switch(config)#time-range onlabfloor

Switch(config-time-range)#absolute start 00:00 01 January 2012 end 23:59 01 Jan 2012

Switch(config-time-range)#periodic weekdays 7:00 to 19:00

Switch(config-time-range)#periodic weekend 10:00 to 17:00

Switch(config)#time-range offlabfloor

Switch(config-time-range)#absolute start 00:00 01 January 2012 end 23:59 01 Jan 2012

Switch(config-time-range)#periodic weekdays 00:00 to 08:00

Switch(config-time-range)#periodic weekdays 20:00 to 23:59

Switch(config-time-range)#periodic weekend 00:00 to 10:00

Switch(config-time-range)#periodic weekend 17:00 to 23:59

Switch(config)#interface fastEthernet 1/0/3

!--- Configure a recurring event on the interface.

Switch(config-if)#energywise level 10 recurrence importance 80 time-range onlabfloor

Switch(config-if)#energywise level 0 recurrence importance 80 time-range offlabfloor

Switch(config-if)#energywise name IP_phone

Switch(config-if)#energywise role manager

Switch(config-if)#end

!--- Save the configurations in the device.

switch(config)#copy running-config startup-config

Switch(config)#exit

التحقق من الصحة

استخدم هذا القسم لتأكيد عمل التكوين بشكل صحيح.

تدعم أداة مترجم الإخراج (للعملاءالمسجلين فقط) بعض أوامر show. استخدم أداة مترجم الإخراج (OIT) لعرض تحليل مُخرَج الأمر show .

أستخدم الأمر show energyWise لعرض إعدادات EnergyWise وحالتها.

على سبيل المثال:

Switch#show energywise

Module/

Interface   Role              Name                  Usage      Lvl   Imp  Type

---------   ----              ----                  -----      ---   ---  ----

access4lab1       Switch                45.0  (W)  10    80   parent

أستخدم الأمر show energyWise children لعرض حالة نقطة النهاية المتصلة.

على سبيل المثال:

Switch#show energywise children

Module/

Interface   Role              Name                  Usage      Lvl   Imp  Type

---------   ----              ----                  -----      ---   ---  ----

access4lab1       Switch                45.0  (W)  10    80   parent

Fa1/0/3     IP Phone 7975     SEP0022905B90D4       12.0  (W)  10    1    PoE

Total Displayed: 2      Usage: 143.3

أستخدم الأمر show energyWise children المزود لعرض ملخص لمعلومات EnergyWise للمحول ونقاط النهاية المتصلة.

على سبيل المثال:

Switch#show energywise children provisioned

Module/

Interface   Role              Name                  Usage      Lvl   Imp  Type

---------   ----              ----                  -----      ---   ---  ----

access4lab1       Switch                45.0  (W)  10    80   parent

Fa1/0/1     interface         Fa0.5                 0.0   (W)  10    1    PoE

Fa1/0/2     interface         Fa0.5                 0.0   (W)  10    1    PoE

Fa1/0/3     IP Phone 7975     SEP0022905B90D4       12.0  (W)  10    1    PoE

Fa1/0/4     interface         Fa0.5                 0.0   (W)  10    1    PoE

<output truncated>

Total Displayed: 24     Usage: 139.9

أستخدم الأمر show energyWise domain لعرض معلومات مجال EnergyWise.

على سبيل المثال:

Switch#show energywise domain

Name      : Switch

Domain    : Cisco

Protocol  : udp

IP        : 10.78.4.48

Port      : 43440

أستخدم الأمر show energyWise use children لعرض الطاقة الفعلية لعضو المجال ونقاط النهاية المتصلة.

على سبيل المثال:

Switch#show energywise usage children

Interface   Name                     Usage      Caliber

---------   ----                     _____      _____

Switch                   45.0  (W)   max

Fa1/0/1     Fa1.0.1                  0.0   (W)   presumed

Fa1/0/2     Fa1.0.2                  0.0   (W)   presumed

Fa1/0/3     SEP0022905B90D4          12.0  (W)   trusted

Fa1/0/2     Fa1.0.4                  0.0   (W)   presumed

<output truncated>

Total Displayed: 24     Usage: 139.9

أستخدم الأمر show energyWise neighbors لعرض الجدول المجاور للمحول.

على سبيل المثال:

Switch#show energywise neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone, U - Unknown

Id   Neighbor Name                 Ip:Port                 Prot   Capability

--   -------------                 -------                 ----   ----------

1                                  10.78.4.49:43440        static U

2    IP_phone A                    10.78.4.50:43440        udp    U

3    3560e-37-222                  20.1.2.222:6767         cdp    S I

أستخدم الأمر show energy-wise level current لعرض مستويات الطاقة الفعلية لعضو المجال. عند إستخدام أمر التكوين العام energyWise level recurrence أهمية time-range time-range-name ، يتم عرض إخراج show energyWise level current في المثال التالي.

على سبيل المثال:

Switch#show energywise level current

Interface   Name                     Level  Value

---------   ----                     -----  -----

Switch                   10     45.0  (W)

أستخدم الأمر show energyWise recurces لعرض إعدادات EnergyWise وحالتها للحدث المتكرر.

على سبيل المثال:

Switch#show energywise recurrences

Id     Addr       Class Action Lvl Cron/Time-range

--     ----       ----- ------ --- ---------------

1      Fa2/0/3    QUERY SET    10  onlabfloor

2      Fa2/0/3    QUERY SET     0  offlabfloor

أستخدم الأمر show energyWise statistics لعرض العدادات الخاصة بالأحداث والأخطاء.

على سبيل المثال:

Switch#show energywise statistics

Children:  2  Errors:  0  Drops:  31  Events:  102

معلومات ذات صلة

- صفحة دعم المحولات Cisco Catalyst 3750 Series Switches

- دعم منتجات المحولات

- دعم تقنية تحويل شبكات LAN

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems