المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

معلومات أساسية

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

ملاحظة على حالة عدم توافق VLAN الأصلية

معلومات ذات صلة

المقدمة

يقدم هذا المستند نموذجا لتكوين القناة الليفية عبر TCP/IP (FCIP) مع محول الموجه متعدد الطبقات 802.1Q (MDS) إلى MDS.

تصف FCIP الآليات التي تسمح بالترابط بين جزر شبكات منطقة التخزين (SAN) التي تعمل عبر القنوات الليفية (FC) عبر الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت لتكوين شبكة منطقة تخزين (SAN) موحدة في بنية واحدة تعمل عبر القنوات الليفية (FC). تعتمد FCIP على خدمات الشبكة المستندة إلى IP لتوفير الاتصال بين جزر SAN عبر الشبكات المحلية أو شبكات المناطق الحضرية أو الشبكات الواسعة.

شبكات منطقة التخزين (SAN) ذات القناة الليفية المتصلة بواسطة FCIP

يستخدم FCIP بروتوكول التحكم في الإرسال (TCP) على المنفذ 3225 كنقل من طبقة الشبكة.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

يجب أن يكون العمود الفقري لبروتوكول الإنترنت في وضع التشغيل ويوفر النطاق الترددي المطلوب لدعم التطبيقات التي تعمل عبر إرتباطات بروتوكول FCIP - قد يكون هذا هو مخطط الطبقة 2 (L2) أو الطبقة 3 (L3). إذا كان مخطط L3، فيجب إعداد الموجهات الوسيطة أو المحولات متعددة الطبقات وتكوينها لإعادة توجيه حركة مرور IP بشكل مناسب بين عناوين IP للمصدر والوجهة لأنفاق FCIP. إذا تم فرض جودة الخدمة (QoS) أو تنظيم حركة مرور البيانات على أي جهاز شبكة في المسار بين نظائر FCIP، فيجب إستشارة مدير الشبكة الذي يدير البنية الأساسية ل IP للحصول على التفاصيل الضرورية قبل تكوين أي معلمات ومميزات مرتبطة ب TCP على ملف تعريف FCIP لمحول المدير متعدد الطبقات (MDS). يجب أن تدعم محولات الإيثرنت المجاورة ل MDSs وأن يتم تكوينها لتوصيل 802.1Q إذا تم تكوين الواجهات الفرعية على وحدة خدمات تخزين IP (IPS) ل MDS.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- MDS 9509 مع الوحدة النمطية لخدمة IPS (DS-X9308-SMIP) التي تشغل الإصدار 1.2.(2a)

- MDS 9216 مع الوحدة النمطية لخدمة IPS (DS-X9308-SMIP) التي تشغل الإصدار 1.2.(2a)

- مادة حفازة 6509 يركض مادة حفازة os (CatOS) 7.4(3)

- خادم Win2003 (HPQ Pro-P4) مع Emulex LP9K HBA

- صفيف تخزين IBM (ESS-2105-F20)

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

معلومات أساسية

تتكون FCIP من المواصفات التالية:

ANSI T11

1. يصف FC-SW-2 التشغيل والتفاعل بين محولات FC بما في ذلك E_Port وعملية البنية.

2. FC-BB-2 هي تخطيط يتعلق بتوسيع الشبكات المحولة عبر FC عبر العمود الفقري لشبكة TCP، ويحدد النماذج المرجعية التي تدعم E_Port و B_Port.

مجموعة العمل IETF IPS

1. يغطي FC عبر TCP متطلبات TCP/IP لنقل إطارات FC عبر شبكة IP.

2. تعرف عملية تضمين الإطار FC تنسيق تضمين الألياف الشائع.

معايير IEEE 802

يمكن توصيل شبكات IEEE 802 المحلية من جميع الأنواع مع جسور MAC، كما هو محدد في ISO/IEC 15802-3. يحدد هذا المعيار تشغيل جسور الشبكة المحلية الظاهرية (VLAN) التي تسمح بتعريف مخططات شبكات VLAN وتشغيلها وإدارتها داخل بنية أساسية لشبكة LAN جسر.

يطلق على أي اتصال بيني بين محولين أو بنى SAN عبر FCIP إرتباط FCIP ويمكن أن يحتوي على اتصال TCP واحد أو أكثر. يقترن كل طرف من رابط FCIP بمنفذ E ظاهري (VE_Port) أو B_Port، حسب التنفيذ. ويصف كل من FC-BB و FC-BB-2 الفروق بين النهجين. تدعم وحدة خدمات IP (DS-X9308-SMIP) كلا الوضعين ولكن الافتراضي إلى VE_Port، وهو أيضا الوضع الموصى به للتشغيل إذا كان جميع النظراء ذوي الصلة هم وحدات DS-X9308-SMIP. كما تدعم وظيفة VE_Port على الأنظمة الأساسية MDS وظيفة المنفذ، التي تجعلها قادرة على توصيل حركة المرور من شبكات تخزين (VSAN) افتراضية متعددة (VSANs) عبر مثيل FCIP واحد. تدعم واجهات إيثرنت جيجابت (GE) الموجودة على وحدات Cisco X9308-SMIP النمطية 802.1Q من أجل زيادة النطاق الترددي بمعدل 1 جيجابت في الثانية بين نفقين أو أكثر من أنفاق FCIP في الحالات التي توجد فيها متطلبات نطاق ترددي منخفض لكل نفق FCIP. يجب أن يفهم المرء أن مشاركة النطاق الترددي باستخدام dot1q لا توفر نطاقا تردديا محددا لكل نفق FCIP عند ترك معلمات TCP لملف تعريف FCIP في الحالة الافتراضية.

التكوين

في MDSs، يلزمك أن تعتاد على أدلة تكوين IPS الخاصة بكل من النظامين الأساسيين. يمكن العثور على أحدث إصدار من الأدلة في تكوين تخزين IP على Cisco.com. على جانب محول الإيثرنت، يجب أن يكون المرء على دراية بمواصفات تكوين dot1q trunking. في هذا المثال الخاص، يتم نشر مادة حفازة تشغل CatOS المختلط؛ قد ينطبق تكوين مختلف على محولات Cisco الأخرى أو على محولات من موردين آخرين.

للحصول على السلسلة Catalyst 6000 Series التي تشغل الوضع المختلط، ارجع إلى تكوين خطوط اتصال Ethernet VLAN. للحصول على IOS الأصلي، ارجع إلى تكوين شبكات VLAN. أحلت ل مادة حفازة xl نوع مفتاح يركض ios أهلي طبيعي، يشكل VLANs.

ملاحظة: للعثور على معلومات إضافية حول الأوامر المستخدمة في هذا المستند، أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط).

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة الموضح في الرسم التخطيطي أدناه.

الطبولوجيا 2

يصف المخطط 2 نفقا FCIP واحدا يجري عبر خط اتصال 802.1Q على أي جانب من سحابة IP. يتم تقسيم سحابة IP إلى محول متعدد الطبقات (Catalyst 6500) واحد يقوم بتوجيه حركة مرور البيانات من شبكة VLAN 1000 إلى شبكة VLAN 500 ومن شبكة VLAN 500 إلى شبكة VLAN 1000. تخطط VLAN 1000 نظريا إلى شبكة IP الفرعية 100.100.100.0/30، وخرائط VLAN 500 إلى شبكة IP الفرعية 100.100.100.4/30. سوف تصبح الطريقة التي تقوم بها MDS بتعيين واسترداد إطارات dot1q واضحة في قسم التكوين أدناه. وللتبسيط، يتم تحديد نفق FCIP واحد فقط عبر واجهة مادية واحدة على كلا الخادمين (MDSs)، وفي الواقع، يستخدم المرء فقط trunking dot1q لمشاركة النطاق الترددي لواجهة جيجابت واحدة بين أنفاق FCIP المتعددة.

التكوينات

- MDS 9509 (Bison) مع وحدة IPS-8

- MDS 9216 (Canterbury) مع وحدة IPS-8

- وحدة Catalyst 6000 (Aspendos) مع IPS-8

MDS 9509 (Bison) مع وحدة IPS-8

bison# sh ver

Cisco Storage Area Networking Operating System (SAN-OS) Software

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 2002-2003 by Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

The copyright for certain works contained herein are owned by

Andiamo Systems, Inc. and/or other third parties and are used and

distributed under license.

Software

BIOS: version 1.0.8

loader: version 1.2(2)

kickstart: version 1.2(2a)

system: version 1.2(2a)

BIOS compile time: 08/07/03

kickstart image file is: bootflash:/k122a

kickstart compile time: 9/23/2003 11:00:00

system image file is: bootflash:/s122a

system compile time: 10/8/2003 18:00:00

Hardware

RAM 1024584 kB

bootflash: 500736 blocks (block size 512b)

slot0: 0 blocks (block size 512b)

bison uptime is 1 days 15 hours 45 minute(s) 44 second(s)

Last reset

Reason: Unknown

System version: 1.2(2a)

Service:

bison# sh run

Building Configuration ...

fcip profile 1

ip address 100.100.100.1

!--- FCIP profile 1 is bound to the local relevant IPS interface. !--- In this example, it is the IP address of interface Gig4/1.

vsan database

vsan 200 name test

vsan 600

vsan 601

fcdomain priority 1 vsan 1

fcdomain domain 1 preferred vsan 1

fcdomain domain 1 preferred vsan 600

fcdomain domain 1 preferred vsan 601

interface fcip1

no shutdown

switchport trunk allowed vsan 600-601

use-profile 1

peer-info ipaddr 100.100.100.6