المقدمة

تعد نقطة الوصول WAP125 Wireless-AC/N Dual Band Desktop مع PoE أحدث إضافة إلى قائمة نقاط الوصول اللاسلكية من Cisco. يستخدم WAP125 جهاز لاسلكي مزدوج النطاقات متوافقا من أجل تغطية محسنة وسعة أكبر للمستخدم. تعمل واجهات شبكة إيثرنت جيجابت مع تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) على تسهيل عملية التركيب المرنة وتقليل تكاليف الكابلات والأسلاك.

ولتوفير وصول آمن للغاية للزوار والمستخدمين الآخرين، يدعم WAP125 بوابة بديلة متعددة خيارات المصادقة والقدرة على تكوين الحقوق والأدوار والنطاق الترددي. قم بتكوين مجموعة من WAP للتجوال بسلاسة داخل مجمع وأدارتها من خلال عنوان IP واحد.

تعرفك هذه المقالة على نقطة الوصول WAP125 Wireless-AC/N Dual Band Desktop مع PoE.

ميزات المنتج

- تعمل ميزة إعداد نقطة واحدة، وهي تقنية لا تحتاج إلى وحدات تحكم، على تبسيط عملية نشر عدة نقاط وصول وإدارتها دون الحاجة إلى أجهزة إضافية

- منفذ جيجابت إيثرنت فائق الأداء، مما يتيح عمليات نقل الملفات كبيرة الحجم والعديد من المستخدمين.

- العديد من الهوائيات الداخلية

- جودة الخدمة الذكية (QoS) تمنح الأولوية لحركة مرور البيانات الشبكية للمساعدة في الحفاظ على تشغيل تطبيقات الشبكة الحيوية بأقصى أداء

- يتيح لك دعم IPv6 إمكانية نشر تطبيقات الشبكات وأنظمة التشغيل المستقبلية دون الحاجة إلى عمليات ترقية مكلفة.

- تثبيت بسيط وأداة مساعدة قائمة على الويب سهلة الاستخدام

- دعم إدارة شبكة FindIT

- إمكانية النشر السهل للكمبيوتر المكتبي عبر بروتوكول WAP

محتويات الحزمة

أ)     ب.)

ج)   د.)

أ) نقطة الوصول WAP125 Wireless-AC/N Dual Band Desktop مع كابل PoE Ethernet

ب) كبل إيثرنت

ج) دليل بدء الاستخدام

د.) مهايئ الطاقة

الحد الأدنى للمتطلبات

- محول أو موجه مزود بدعم تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) أو محول طاقة للتيار المتردد (AC)

- مستعرض ويب تم تمكينه بواسطة Java للتكوين المستند إلى الويب

الإعدادات الافتراضية

بارامتر

القيمة الافتراضية

Username

cisco

كلمة المرور

cisco

عنوان IP لشبكة LAN

192.168.1.1

LAN IP إحتياطي

192.168.1.245

قناع الشبكة الفرعية

255.255.255.0

عروض المنتج

منظر اللوحة الأمامية

تعرض اللوحة الأمامية شعار Cisco ومؤشر LED المتعدد الوظائف.

عرض اللوحة الخلفية

تظهر اللوحة الخلفية زر إعادة الضبط ومنفذ مهايئ الطاقة 12VDC 2.5A ومنفذ LAN مع تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت وزر الطاقة وفتحة قفل Kensington.

عرض اللوحة السفلى

في اللوحة السفلى، يمكن رؤية الملصق الذي يظهر بعض المعلومات حول الجهاز مثل رقم النموذج الدقيق مع وصف الجهاز، مواصفات الطاقة، الرقم التسلسلي، عنوان MAC، ومعلومات حيوية أخرى.

التفاصيل الفنية

مصابيح LED للحالة

دالة

اسم مؤشر LED

سلوك LED

مؤشر LED للنظام متعدد الوظائف

القدرة

إيقاف

- خرج WAP361 من الطاقة

أزرق

- صلب - تم توصيل عميل لاسلكي واحد على الأقل ب WAP.

- Blinking - ترقية البرامج الثابتة قيد التنفيذ

أخضر

- صلب - لا توجد أجهزة عميلة لاسلكية متصلة

- وامض - WAP361 إقلاع

أحمر

- صلب - يفشل WAP361 في التمهيد مع كل من صور البرامج الثابتة

مؤشر LED للارتباط/التصرف

مؤشر LED للارتباط/التصرف

موجود على يسار المنفذ. يذهب الضوء بثبات عندما يكتشف إرتباط بين المنفذ المطابق وجهاز آخر. يبرق الضوء عندما الميناء يكون يمر حركة مرور.

مؤشر LED للإدخال والإخراج

مؤشر LED للإدخال والإخراج

(amber) الموجودة على يمين المنفذ. ويصبح الضوء ثابتا عند توفير الطاقة إلى جهاز مرتبط بالمنفذ المطابق.

ملاحظة: لمعرفة المزيد حول مواصفات المنتج ل WAP125، انقر هنا.

المحتوى ذي الصلة

- يحصل يبدأ على نقطة الوصول WAP125 Wireless-ACN Dual Band Desktop مع PoE