الهدف

ستشرح هذه المقالة مهام التكوين التي يمكنها تعطيل الاتصال اللاسلكي على شبكة Cisco Business Wireless (CBW).

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرنامج الثابت

- CBW 140AC (ورقة البيانات) | 10.6.1.0 (تنزيل الأحدث)

- CBW 145AC (ورقة البيانات) | 10.6.1.0 (تنزيل الأحدث)

- CBW 240AC (ورقة البيانات) | 10.6.1.0 (تنزيل الأحدث)

- موسع شبكة CBW 141ACM (ورقة بيانات) | 10.6.1.0 (تنزيل الأحدث)

- موسع شبكة CBW 142ACM (ورقة بيانات) | 10.6.1.0 (تنزيل الأحدث)

- موسع شبكة CBW 143ACM (ورقة بيانات) | 10.6.1.0 (تنزيل الأحدث)

المقدمة

يعتبر الحفاظ على إستمرارية عمل الشبكة أمرا مهما، ولكن في بعض الأحيان يلزم تغيير عمليات التهيئة. قد يتسبب ذلك في حدوث انقطاع في الخدمة.

في الجداول أدناه، تظهر علامة نجمية (*) عندما يكون ضروريا أن تكون واجهة مستخدم الويب (UI) في طريقة عرض الخبير. لتمكين خيارات طريقة عرض الخبراء، قم بتسجيل الدخول إلى واجهة مستخدم ويب لنقطة الوصول الأساسية ل CBW. انقر فوق الأسهم الخضراء الفاتحة في الزاوية العلوية اليمنى من واجهة مستخدم الويب لإدخال عرض الخبراء.

مهام التهيئة التي تتسبب في انقطاع الشبكة اللاسلكية

سوف تتسبب التكوينات التالية في انقطاع قصير للخدمة.

تغيير التكوين

الموقع على واجهة مستخدم ويب

نتيجة

تحرير تكوين WLAN

إعدادات لاسلكية > شبكات WLAN

سيشهد العملاء المتصلون بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) انقطاع الشبكة.

تحرير تكوين نقطة الوصول

إعدادات لاسلكية > نقاط الوصول

سيواجه العملاء المتصلون بنقطة الوصول انقطاع في الشبكة

تمكين FastLane على شبكة WLAN

إعدادات لاسلكية > WLANs > تحرير WLAN > صفحة تنظيم حركة البيانات

سيتم تعطيل جميع شبكات WLAN (وليس الشبكة التي يتم تحريرها فقط) وإعادة تمكينها بعد تطبيق التكوين.

تمكين Multicast Direct

*خدمات > تدفق الوسائط

سيتم تعطيل جميع شبكات WLAN وإعادة تمكينها بعد تطبيق التكوين.

تغيير عضوية مجموعة AP

*إعدادات لاسلكية > مجموعات نقاط الوصول

سيواجه العملاء المتصلون بنقطة الوصول انقطاع في الشبكة.

تطبيق تكوين RF جديد

*خيارات متقدمة > تحسين التردد اللاسلكي

سيتم تعطيل جميع شبكات WLAN وإعادة تمكينها بعد تطبيق التكوين.

تخطيط ملف تعريف التردد اللاسلكي لمجموعة AP

*إعدادات لاسلكية > مجموعات نقاط الوصول > تحرير مجموعة > علامة تبويب توصيف التردد اللاسلكي

سوف يتسبب في انقطاع مؤقت لشبكات WLAN في مجموعة AP.

*متوفر في طريقة عرض الخبراء فقط.

تغييرات التكوين التي تتسبب في إعادة تشغيل نقطة الوصول أو تتطلب ذلك

ستتسبب التكوينات التالية في انقطاع الخدمة للعملاء الذين يحتاجون إلى جهاز واحد على الأقل لإعادة التشغيل. قد ترغب، إن أمكن، في تنفيذ هذه المهام عند إغلاق المكتب.

إذا كنت بحاجة إلى إعادة تمهيد IP الأساسي يدويا (مع ملاحظة **)، فانتظر حتى اكتمال التحديثات. انتقل إلى خيارات متقدمة > أدوات نقطة الوصول الأساسية > إعادة تشغيل نقطة الوصول الأساسية.

تغيير التكوين

الموقع على واجهة مستخدم ويب

نتيجة

شبكة عامة enable/disable

إعدادات لاسلكية > شبكة

لن تتم إعادة تمهيد نقطة الوصول الأساسية، ولكن ستقوم جميع نقاط الوصول التابعة بإعادة التمهيد تلقائيا.

تمكين/تعطيل Backhaul Client Access

إعدادات لاسلكية > شبكة

ستقوم جميع نقاط الوصول بإعادة التمهيد تلقائيا.

تحديث البرامج

الإدارة > تحديث البرامج

ستقوم جميع نقاط الوصول بإعادة التمهيد تلقائيا إذا تم تحديد خانة الاختيار إعادة التشغيل التلقائي.

**وإلا، فعليك إجراء إعادة تمهيد يدوي لنقطة الوصول الأساسية.

بعد ذلك تقوم جميع نقاط الوصول الأخرى بإعادة التمهيد تلقائيا لتغيير صور البرامج الثابتة لتطابق الإصدار الذي يتم تشغيله على نقطة الوصول الأساسية.

تبادل الصورة

مراقبة > نقاط الوصول > لكل نقطة وصول > أدوات

**يلزم إعادة التشغيل اليدوي لنقطة الوصول الأساسية.

تحميل ملف التكوين إلى نقطة الوصول الأساسية

متقدم > أدوات نقطة الوصول الأساسية > إدارة التكوين

ستقوم نقطة الوصول الأساسية بإعادة التمهيد تلقائيا، مما سيؤدي إلى تعطيل إتصالات العميل بنقطة الوصول هذه. سوف تستمر نقاط الوصول الأخرى في خدمة العملاء بشكل طبيعي، ولكن لا يمكن أن تحدث أي مصادقة عميل جديد حتى تنتهي نقطة الوصول الأساسية من إعادة التمهيد.

تغيير نقطة الوصول الأساسية

إعدادات لاسلكية > نقاط وصول > تحرير نقطة وصول تدعم الأساسي

ستقوم نقطة الوصول الأساسية الحالية بإعادة التمهيد تلقائيا، مما سيؤدي إلى انقطاع الاتصالات بنقطة الوصول هذه. ستقوم نقطة الوصول الأساسية الجديدة ببدء عملية وحدة التحكم الظاهرية لأخذ دور نقطة الوصول الأساسية، ولن تحدث مصادقة عميل جديدة حتى يتم القيام بذلك.

تمكين/تعطيل مصادقة الويب الآمنة

الإدارة > الوصول

**يلزم إعادة التشغيل اليدوي لنقطة الوصول الأساسية.

تحميل شهادة WebAuth/WebAdmin المخصصة إلى نقطة الوصول الأساسية

متقدم > أدوات نقطة الوصول الأساسية > تحميل ملف

**يلزم إعادة التشغيل اليدوي لنقطة الوصول الأساسية.

نقل موسع شبكة إلى مجموعة AP جديدة

* إعدادات لاسلكية > نقاط الوصول > مجموعات

سيقوم موسع الشبكة بإعادة التشغيل التلقائي.

تغيير دور نقطة الوصول لنقطة الوصول ذات القدرة الأساسية

* إعدادات لاسلكية > نقاط الوصول > تحرير AP >علامة تبويب شبكة > قائمة دور نقطة الوصول

سيقوم نقطة الوصول (AP) ذات القدرة الأساسية بإعادة التشغيل تلقائيا.

*متوفر في طريقة عرض الخبراء فقط.

القرار

ها أنت ذا! أنت تعرف الآن بعض تغييرات التكوين التي قد تتسبب في تعطيل الخدمة.

هل تريد معرفة المزيد حول شبكة CBW؟ راجع أي من الروابط التالية أدناه للحصول على مزيد من المعلومات.

مقدمة إلى شبكة             أسئلة متداولة حول الشبكة             جهاز فك تشفير الطراز اللاسلكي من Cisco             تلميحات إعادة التشغيل             إعادة الضبط إلى إعدادات المصنع الافتراضية             اليوم صفر:التكوين عبر التطبيق / الويب             تطبيق الأجهزة المحمولة مقابل واجهة مستخدم ويب             أفضل الممارسات لشبكة Cisco Business Wireless Mesh              السماح بالقوائم              تحديث البرامج             التعرف على تطبيق CBW             استكشاف الأخطاء وإصلاحها             إعدادات الوقت             أستكشاف أخطاء LED الحمراء وإصلاحها             أسماء مجموعات الجسر