الهدف

سيشرح هذا المقال خيارا جديدا لاستخدام نقاط الوصول (AP) ذات القدرة الأساسية كموسعات شبكة على شبكة Cisco Business Wireless (CBW).

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرامج

- Cisco Business Wireless140AC (ورقة البيانات) | 10.6.1.0 (تنزيل الأحدث)

- Cisco Business Wireless 145AC (ورقة البيانات) | 10.6.1.0 (تنزيل الأحدث)

- Cisco Business Wireless 240AC (ورقة البيانات) | 10.6.1.0 (تنزيل الأحدث)

المقدمة

تتغير إحتياجات الشبكات، وتتغير خيارات شبكة CBW معها، مما يزيد من المرونة.

مع إصدار البرنامج الثابت 10.4.1.0 أو إصدار أحدث، يمكن إستخدام نقاط الوصول من الجذر إلى CBW 140AC و 145AC و 240AC فقط كنقاط وصول من الجذر وذات قدرة أساسية. بداية من تحديث البرنامج الثابت 10.6.1.0 والانتقال إلى الأمام، هناك خيار جديد لتكوين نقطة وصول على هيئة موسع شبكة.

إذا كنت تريد تكوين نقطة وصول (جذر) ذات قدرة أساسية كموسع شبكة، استمر في القراءة!

المتطلبات الأساسية

1. لا يسمح إلا لنقاط الوصول الأساسية القادرة (CBW140AC، CBW145AC، CBW240AC) بالتغيير من دور نقطة الوصول ذات القدرة الأساسية إلى دور موسع الشبكة.

2. يجب أن يكون نشر CBW في وضع الشبكة.

أمور يجب أخذها بعين الاعتبار قبل تغيير نقطة الوصول الجذر إلى موسع الشبكة

- كما تتم مشاركة نطاق الراديو المستخدم لنقل البيانات مع العملاء اللاسلكيين المتصلين بموسع الشبكة.

- لن يتم إعتبار نقاط الوصول ذات القدرة الأساسية التي تعمل مع دور نقطة الوصول كموسع شبكة لتحديد نقطة الوصول الأساسية.

سلوكيات نقطة الوصول: دور الجذر مقابل دور الشبكة

نقطة الوصول ذات القدرة الأساسية

في الدور الجذر

نقطة الوصول ذات القدرة الأساسية

في دور الشبكة المعشقة

انتخاب نقطة الوصول الرئيسية

المشاركة في العملية الانتخابية الأساسية لنقطة الوصول

لن يشارك (مثل موسعات الشبكة)

مزامنة تكوين نقطة الوصول الأساسية (لدعم تجاوز فشل نقطة الوصول الأساسية)

ستتم مزامنة التكوين

لن تتم مزامنة التكوين

إعادة تعيين نقطة الوصول الأساسية

يمكن التمهيد كنقطة وصول أساسية

سينتظر نقطة الوصول الأساسية لتمهيد التشغيل (مثل موسعات الشبكة)

الصورة المستخدمة/ترقية الصورة

ap1g5، لا تغيير في ترقية الصورة أو الربط الفعال

ap1g5، لا تغيير في ترقية الصورة أو الربط الفعال

في إعادة ضبط المصنع لنقطة الوصول الفردية

الدور: الجذر

النوع: نقطة الوصول ذات القدرة الأساسية

الدور: الجذر

النوع: نقطة الوصول ذات القدرة الأساسية

تعيين كالتالي الأساسي المفضل/إجعلي نقطة وصول أساسية

قابل للتطبيق

غير قابل للتطبيق

وظائف المنفذ: نقطة الوصول متصلة بمحول التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE)

نقطة وصول ذات قدرة أساسية (دور نقطة وصول الشبكة العنكبوتية): يمكن لمنفذ الوصلة المتصل بمحول منفصل ومنفذ الوصلة ومنفذ Downlink إعادة توجيه حركة مرور البيانات بشكل طبيعي.

يوضح هذا الجدول وظائف منافذ شبكة المنطقة الواسعة (WAN) وشبكة المنطقة المحلية (LAN) على نقاط الوصول عند توصيل منفذ WAN بمحول التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) لتشغيل نقطة الوصول. كلا من منافذ الشبكة المحلية (WAN) والشبكة المحلية (LAN) على نقاط الوصول (APs) المختلفة ستوفر الربط بين الإيثرنت. يعد منفذ وصلة الإيثرنت منفذ التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) على نقطة الوصول.

نموذج AP

منفذ الوصلة متصل بمحول منفصل

منفذ الوصلة

منفذ (منافذ) Downlink

cbw140ac

الربط بين إيثرنت

غير متوفر

cbw240ac

الربط بين إيثرنت

الربط بين إيثرنت

cbw145ac

الربط بين إيثرنت

الربط بين إيثرنت

وظائف المنفذ: نقطة الوصول (AP) متصلة بحاقن الطاقة

يوضح هذا الجدول وظائف منافذ شبكة WAN وشبكة LAN على نقاط الوصول عند توصيل منفذ WAN بحاقن الطاقة. لن توفر منافذ شبكة WAN أي وظيفة إذا كانت نقطة الوصول متصلة بحاقن طاقة مستقل، أو بعبارة أخرى، لا يكون حاقن الطاقة متصلا بمحول. سيوفر منفذ WAN وصلة إيثرنت إذا كان حاقن الطاقة أيضا متصلا بمحول. يرجى ملاحظة أنه إذا كان الحاقن متصلا أيضا بمحول، فيجب أن يكون متصلا بمنفذ تم تكوينه لشبكة VLAN مختلفة أو بمحول منفصل لتجنب حلقة شبكة. يعد منفذ وصلة الإيثرنت منفذ التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) على نقطة الوصول.

نقطة وصول ذات قدرة أساسية (دور نقطة وصول الشبكة العنكبوتية): يمكن لمنفذ الوصلة المتصل بحاقن الطاقة، ومنفذ CBW145AC/CBW240AC للتنزيل إعادة توجيه حركة مرور البيانات بشكل طبيعي.

نموذج AP

منفذ الوصلة المتصل بحاقن الطاقة

منفذ الوصلة

الوظائف

الحاقن غير متصل بمحول

منفذ الوصلة

الوظائف

يتم توصيل الحاقن بمحول

منفذ (منافذ) Downlink

cbw140ac

غير موجود

الربط بين إيثرنت

غير موجود

cbw240ac

غير موجود

الربط بين إيثرنت

الربط بين إيثرنت

cbw145ac

غير موجود

الربط بين إيثرنت

الربط بين إيثرنت

منافذ الوصلات/التنزيل

cbw140ac

منفذ الوصلات فقط.

cbw145ac

منفذ الوصلات.

منافذ التنزيل.

cbw240ac

1. منفذ الوصلة

2. منفذ Downlink

تغيير دور نقطة الوصول الجذر إلى موسع الشبكة

الخطوة 1

تأكد من وجود أحدث إصدار من البرامج الثابتة قيد التشغيل على شبكة شبكة CBW. انقر فوق الارتباطات أعلاه لتنزيل أحدث برنامج ثابت لنقاط الوصول لديك. انقر إذا كنت ترغب في الحصول على إرشادات خطوة بخطوة حول إجراء تحديث للبرنامج الثابت.

الخطوة 2

قم بتسجيل الدخول إلى واجهة مستخدم ويب لنقطة الوصول الأساسية ل CBW. انقر فوق الأسهم الخضراء الفاتحة في الزاوية العلوية اليمنى من واجهة مستخدم الويب (UI) لإدخال عرض الخبراء.

الخطوة 3

انتقل إلى الإعدادات اللاسلكية > نقاط الوصول.

الخطوة 4

في هذا المثال، سترى نقطة الوصول CBW240 ونقطة الوصول CBW140 التي تم تكوينها للشبكة العنكبوتية. تتضمن كل من نقطتي الوصول دور الجذر. سنغير CBW140AC من الجذر إلى الشبكة.

الخطوة 5

انقر أيقونة التحرير. تفتح نافذة منبثقة. انقر فوق القائمة المنسدلة تحت دور نقطة الوصول وحدد الشبكة. طقطقة يطبق. عند هذه النقطة، فإن نقطة الوصول ستقوم بإعادة التشغيل. سيستغرق ذلك عدة دقائق. فقط تذكير ودي بأنك ستحتاج إلى برنامج ثابت إصدار 10.6.1.0 أو إصدارا أعلى وستحتاج أيضا إلى أن تكون في وضع "خبير" بدلا من "عام" لهذه الخيارات.

الخطوة 6

بعد إعادة التشغيل:

1. ينضم نقطة الوصول إلى نقطة الوصول الأساسية

2. سينعكس هذا التغيير في جدول نقاط الوصول مع تمييز نوع نقطة الوصول CBW140 ب موسع الشبكة وتغيير دور نقطة الوصول إلى شبكة.

3. لا تزال نقطة الوصول متصلة بالشبكة المحلية حيث تم تثبيت نقطة الوصول في الأصل

4. تستخدم موسعات الشبكة مدى موجات 5 جيجاهرتز للشبكة بشكل افتراضي، ولكن يمكنك إستخدام 2.4 جيجاهرتز أيضا.

قم بتغيير موسع الشبكة المعشقة مرة أخرى إلى نقطة الوصول الجذر

إذا كنت تريد عكس هذه العملية:

1. حدد فتحة نقل الشبكة المعشقة المطلوبة.

2. قم بتغيير نوع نقطة الوصول من موسع الشبكة إلى القدرة الأساسية. سيتم دفعها إلى نقطة الوصول (AP) وستتم إعادة تشغيلها.

3. بعد إعادة التشغيل، تنضم نقطة الوصول إلى نقطة الوصول الأساسية.

4. سينعكس تغيير النوع الجديد في جدول نقاط الوصول.

إذا كانت نقطة الوصول بحاجة إلى التغيير إلى وضع نقطة الوصول (AP) مرة أخرى ولكن نقطة الوصول الأساسية غير متوفرة، ستحتاج إلى إعادة ضبط نقطة الوصول في المصنع من خلال زر إعادة الضبط. في عملية إعادة ضبط المصنع، يتم تعيين دور نقطة الوصول على الجذر، ويتم تعيين النوع على نقطة الوصول فائقة الإمكانات الأساسية.

القرار

هناك تذهب، الآن أنت تعرف كيفية تغيير نقطة وصول الجذر إلى موسع الشبكة وعكس العملية إذا لزم الأمر.