الهدف

يشرح هذا المقال الموجز بعض التفاصيل حول منفذ المرور على نقطة وصول (AP) Cisco Business Wireless (CBW) 145AC.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرنامج الثابت

- CBW 145AC (ورقة بيانات) | 10.4.1.0 (تنزيل الأحدث)

ما هو منفذ المرور؟

منفذ المرور هو امتداد كبل. نعم، الأمر بهذه البساطة. يتيح هذا المنفذ الوصول إلى الشبكة إلى جهاز آخر دون الاضطرار إلى إستخدام محول. تعمل هذه الميزة حتى إذا تم إيقاف نقطة الوصول. إنه مثل الحصول على مقبس آخر للحائط، الذي يمكن أن يكون في متناول اليد.

أين منفذ المرور؟

باستثناء سلسلة CBW، تحتوي نقطة الوصول Cisco Business 145AC AP على منفذ pass-through (يحمل علامة pass-thru على نقطة الوصول). يؤدي المنفذ العابر على الجزء الخلفي من نقطة الوصول إلى منفذ المرور على الجزء السفلي من نقطة الوصول. حرفيا "يمر من خلال" ال AP.

متى سأستخدم المنفذ؟

السيناريو 1

يتم تحميل نقطة الوصول إلى مربع توصيل يحتوي على كبل إيثرنت.

- يستخدم نقطة الوصول كبل واحد بينما يتصل الكبل الثاني بمنفذ المرور على الجزء الخلفي من نقطة الوصول.

- لا يزال من الممكن إستخدام الكبل الثاني بواسطة نقطة نهاية، ما عليك سوى توصيل نقطة النهاية بالمنفذ العابر على الجزء السفلي من نقطة الوصول. تذكر أن المنفذ لا يشغل الجهاز المرفق.

السيناريو 2

يتم تثبيت نقطة الوصول على جدار بدون مربع توصيل ويجب توصيل كبل توصيل به.

- يتصل كبل توصيل إيثرنت/PoE بمنفذ pass-through في أسفل نقطة الوصول.

- يربط كبل رأس وصلة منفذ PoE على الجانب الخلفي بمنفذ pass-through على الجزء الخلفي من نقطة الوصول. يؤدي هذا إلى اكتمال الاتصال وتوفير الطاقة/إيثرنت لنقطة الوصول.

وهذا يتطلب AIR-AP1815W-KIT= مجموعة أدوات العزل. راجع قسم "Mount CBW145AC" في دليل الإدارة للحصول على تفاصيل.

استمتع بهذه الخيارات الخاصة بمنفذ المرور على نقطة الوصول CBW 145AC. يا لها من مكافأة رائعة!