الهدف

الهدف من هذا المقال هو عرض طريقتين لإعادة ضبط نقطة وصول (AP) لاسلكية (CBW) من Cisco للعمل مرة أخرى في إعدادات المصنع الافتراضية.

إذا لم تكن على دراية بالمصطلحات الواردة في هذا المستند، فيمكنك مراجعة Cisco Business: مسرد المصطلحات الجديدة.

إذا أردت إعادة التمهيد مع الاحتفاظ بالإعدادات، فتحقق من تلميحات إعادة التمهيد بدلا من ذلك.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرنامج الثابت

- 140 فولت من التيار المتردد (ورقة البيانات) | 10.4.1.0 (تنزيل الأحدث)

- 141ACM (ورقة بيانات) | 10.4.1.0 (تنزيل الأحدث)

- 142ACM (ورقة بيانات) | 10.4.1.0 (تنزيل الأحدث)

- 143ACM (ورقة بيانات) | 10.4.1.0 (تنزيل الأحدث)

- 145 فولت من التيار المتردد (صحيفة البيانات) | 10.4.1.0 (تنزيل الأحدث)

- 240 فولت من التيار المتردد (صحيفة البيانات) | 10.4.1.0 (تنزيل الأحدث)

جدول المحتويات

- إعادة الضبط إلى إعدادات المصنع باستخدام واجهة مستخدم الويب

- إعادة الضبط إلى إعدادات المصنع باستخدام مشبك ورق مفتوح

- اعتبارات خاصة

المقدمة

تعتمد نقاط الوصول للإرسال عبر شبكة CBW على شبكة 802. 11 a/b/g/n/ac (Wave 2) مع هوائيات داخلية. تدعم نقاط الوصول هذه أحدث معايير 802.11ac Wave 2 لتوفير أداء أعلى وإمكانية وصول أكبر وشبكات عالية الكثافة. فهي توفر أداء رائدا في مجال الصناعة من خلال وصلات لاسلكية عالية الأمان ويمكن الاعتماد عليها، للحصول على تجربة مستخدم نهائي فائقة أثناء التنقل.

يمكن إستخدام نقاط الوصول من السلسلة CBW كأجهزة تقليدية مستقلة أو كجزء من شبكة شبكة.

إذا كنت ترغب في تعلم أساسيات شبكات CBW، فتحقق من:

- أسئلة شائعة

- Cisco Business: مرحبا بك في الشبكة اللاسلكية Wireless Mesh

قد يأتي وقت تريد فيه إعادة ضبط نقطة وصول مرة أخرى إلى إعدادات المصنع الافتراضية والبدء من البداية. عند إعادة ضبطه على إعدادات المصنع الافتراضية، تفقد جميع التكوينات. ستحتاج إلى إعداد الجهاز مرة أخرى من البداية، لذا تأكد من توفر تفاصيل الاتصال لديك.

إعادة الضبط إلى إعدادات المصنع باستخدام واجهة مستخدم الويب

مساعدة المبتدئين

يسلط هذا القسم القابل للتبديل الضوء على نصائح للمبتدئين.

تسجيل الدخول

قم بتسجيل الدخول إلى واجهة مستخدم الويب (UI) لنقطة الوصول الأساسية. للقيام بذلك، افتح مستعرض ويب وأدخل https://ciscobusiness.cisco.com قد تتلقى تحذيرا قبل المتابعة. أدخل بيانات الاعتماد.يمكنك أيضا الوصول إلى نقطة الوصول الأساسية بإدخال https://[ipaddress] (من نقطة الوصول الأساسية) في مستعرض الويب.

تلميحات الأدوات

إذا كان لديك أسئلة حول حقل في واجهة المستخدم، تحقق من تلميح الأداة الذي يبدو كالتالي:

هل تواجه مشكلة في تحديد موقع أيقونة القائمة الرئيسية المتوسعة؟

انتقل إلى القائمة الموجودة على الجانب الأيسر من الشاشة، إذا لم ترى زر القائمة، فانقر على هذه الأيقونة لفتح قائمة الشريط الجانبي.

تطبيق Cisco Business

تحتوي هذه الأجهزة على تطبيقات مرافقة تشترك في بعض ميزات الإدارة مع واجهة مستخدم الويب. لن تتوفر كافة الميزات الموجودة في واجهة مستخدم ويب في التطبيق.

تنزيل تطبيق iOS تنزيل تطبيق Android

الأسئلة المتكررة

إذا كانت لديك أسئلة لا تزال غير مجيبة، يمكنك التحقق من مستند الأسئلة المتداولة. أسئلة شائعة

الخطوة 1

قم بتشغيل نقطة الوصول إذا لم تكن قيد التشغيل بالفعل. تحقق من حالة أضواء المؤشر. عندما يضيء ضوء LED باللون الأخضر، تقدم إلى الخطوة التالية.

سيستغرق تمهيد نقطة الوصول ما بين 8 إلى 10 دقائق. يومض مؤشر LED باللون الأخضر في أنماط متعددة، ويتبدل بسرعة خلال الأخضر والأحمر والكهرماني قبل أن يتحول إلى الأخضر مرة أخرى. قد يكون هناك تنوعات صغيرة في كثافة لون مؤشر LED وصبغة الألوان.

الخطوة 2

قم بتسجيل الدخول إلى واجهة مستخدم ويب لنقطة الوصول الأساسية. افتح مستعرض ويب وأدخل https://ciscobusiness.cisco. إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها بالوصول إلى الموقع، فستحتاج إلى إدخال http://ciscobusiness.cisco. قد تتلقى تحذيرا قبل المتابعة. أدخل بيانات الاعتماد الخاصة بك.

يمكنك أيضا الوصول إلى واجهة مستخدم الويب من خلال إدخال عنوان IP لنقطة الوصول الأساسية في مستعرض ويب.

الخطوة 3

من قائمة واجهة مستخدم الويب، أختر متقدم > أدوات نقطة الوصول الأساسية.

الخطوة 4

انقر فوق علامة التبويب إدارة التكوين. قم بالتمرير لأسفل وحدد إعادة الضبط إلى إعدادات إعدادات المصنع الافتراضية. سيؤدي هذا إلى حذف كافة التكوينات وتعيين كل شيء مرة أخرى إلى الإعدادات الافتراضية.

بدءا من إصدار البرنامج 10.3.1.0، يمكنك إعادة ضبط نقطة وصول غير أساسية. إذا لم يكن لديك الإصدار الأحدث، فانقر هنا لتحديث برنامج نقطة الوصول اللاسلكية للشركات من Cisco.

الخطوة 5

لإعادة ضبط نقطة الوصول (AP) أو موسع الشبكة ذات القدرة الأساسية، انتقل إلى مراقبة > ملخص الشبكة > نقاط الوصول.

الخطوة 6

حدد نقطة وصول غير أساسية.

الخطوة 7

قم بالتمرير إلى أسفل إلى قسم تفاصيل نقطة الوصول وحدد علامة التبويب أدوات.

الخطوة 8

انقر على زر إعدادات المصنع الافتراضية.

إعادة الضبط إلى إعدادات المصنع باستخدام مشبك ورق مفتوح

إذا كان لديك حق الوصول المباشر إلى نقطة الوصول، يمكنك ببساطة إستخدام مشبك ورق مفتوح أو أي كائن رفيع وقوي آخر يتم وضعه داخل زر الوضع. تأكد من إيقاف تشغيل الطاقة. اضغط باستمرار على زر "الوضع" الخاص بالجهاز ثم قم بتشغيل نقطة الوصول. بعد بضع ثوان، يبدأ مصباح الجهاز في الوميض الأخضر/الكهرماني بالتناوب لمدة 20 ثانية، ثم يتحول إلى الأخضر/الإيقاف. بمجرد أن يتغير نمط Diode (LED) الذي ينبعث منه الضوء إلى الأخضر/الإيقاف، أترك زر "الوضع" واترك الجهاز يستمر في التمهيد.

يومض مصباح 145AC اللون الأحمر/الكهرماني خلال العد التنازلي الذي يبلغ 20 ثانية أثناء الضغط على زر "الوضع".

التوقيت هو كل شيء:

- يجب الضغط على زر "الوضع" والضغط عليه قبل أن يتم تشغيله. بمجرد تشغيل نقطة الوصول، استمر في الضغط على زر الوضع لمدة 30 ثانية قبل أن تقوم بإطلاقه.

- إذا تم الضغط على زر الوضع بعد بدء بدء بدء التشغيل، سيتم تجاهل إعادة ضبط إعدادات المصنع الافتراضية.

- إذا تم الضغط على زر الوضع لأكثر من 60 ثانية، سيتم تجاهل إعادة ضبط إعدادات المصنع الافتراضية.

إذا قمت بإعادة ضبط نقطة وصول أساسية مع خطوات مشبك الورق المفتوح، فقد تكون لا تزال بحاجة إلى إعادة تعيين على جميع نقاط الوصول الأخرى في الشبكة.

اعتبارات خاصة

إذا كنت تستخدم العديد من الإعدادات الافتراضية، فلا يجب أن تكون هناك مشاكل في إعادة الضبط إلى إعدادات المصنع الافتراضية. ومع ذلك، قد تنطبق الحالات التالية:

- عندما تقوم بإعادة ضبط نقطة الوصول الأساسية، لا تتم إعادة تعيين إعدادات الراديو المخصصة على نقاط الوصول التابعة.

- إذا كان لديك اسم مجموعة جسر قمت بإعداده عند إجراء تكوينات اليوم الأصلي صفر، فمن المستحسن إستخدام نفس اسم مجموعة الجسر أو أن تقوم نقاط الوصول التابعة بقطع الاتصال كل 10 إلى 15 دقيقة للبحث عن اسم مجموعة الجسر القديم. لحل هذه المشكلة، قم بسحب أسماء مجموعة الجسر.

- وبمجرد إجراء إعادة الضبط، قد تحتاج إلى إستخدام http://ciscobusiness.cisco لتسجيل الدخول للقيام بتكوينات اليوم صفر بدلا من https:// محدد موقع الموارد الموحد (URL).

القرار

لديك الآن بعض التلميحات التي تريد اتباعها لإجراء إعادة ضبط في المصنع على نقاط الوصول اللاسلكية من Cisco Business. يجب أن يساعدك ذلك على البدء من جديد مع نقاط الوصول الخاصة بك.

مقدمة إلى شبكة أسئلة متداولة حول الشبكة جهاز فك تشفير الطراز اللاسلكي من Cisco تلميحات إعادة التشغيل إعادة الضبط إلى إعدادات المصنع الافتراضية اليوم صفر:التكوين عبر التطبيق / الويب تطبيق الأجهزة المحمولة مقابل واجهة مستخدم ويب أفضل الممارسات لشبكة Cisco Business Wireless Mesh السماح بالقوائم تحديث البرامج التعرف على تطبيق CBW استكشاف الأخطاء وإصلاحها إعدادات الوقت أستكشاف أخطاء LED الحمراء وإصلاحها