الهدف

تستخدم الإعدادات الإقليمية المتنوعة لتخصيص التاريخ وإعدادات المنطقة الزمنية وإعدادات متنوعة أخرى على SPA8000. تساعد هذه الإعدادات على تخصيص قواعد التوفير في ضوء النهار والمناطق الزمنية ومعرف المتصل و DTMF و FXS وميزات أخرى. يوضح هذا المستند إجراءات تغيير إعدادات متنوعة متنوعة متنوعة في SPA8000.

الجهاز القابل للتطبيق

· SPA8000

إصدار البرامج

•6.1.12

الإعدادات الإقليمية المتنوعة

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب كمسؤول واختر خيارات متقدمة>الصوت > إقليمية. يتم فتح الصفحة الإقليمية:

تحت بند المجالات المتنوعة:

الخطوة 2. أدخل التاريخ في حقل تعيين التاريخ المحلي (mm/dd) لتعيين التاريخ على الجهاز. تنسيق التاريخ هو شهر/يوم (بالملم/dd).

الخطوة 3. أدخل الساعة الحالية في حقل تعيين التوقيت المحلي (HH/mm) لتعيين الوقت على الجهاز. تنسيق الوقت هو ساعة/دقيقة (HH/mm).

الخطوة 4. أختر المنطقة الزمنية وفقا لموقعك من القائمة المنسدلة المنطقة الزمنية.

الخطوة 5. أختر المعاوقة الكهربائية لمنفذ FXS من القائمة المنسدلة معاق منفذ FXS. تتصل واجهة "محطة صرف العملات الأجنبية" (FXS) مباشرة بجهاز هاتف أو فاكس، وتوفر الحلقة والفولطية ونغمة الطلب.

الخطوة 6. أدخل قاعدة حفظ ضوء النهار التي ترغب في تطبيقها على الجهاز في حقل "قاعدة وقت حفظ ضوء النهار". ويتضمن ذلك قيم البداية والنهاية والحفظ لوقت التوفير في ضوء النهار. للتعيين: start=mm/day/(weekday)؛ end=mm/day/(weekday)؛ save=time. توضح الحقول التالية تنسيق قاعدة التوفير في ضوء النهار.

· مم — أدخل الشهر في نطاق من 1 إلى 12. على سبيل المثال يناير هو 1.

· يوم — أدخل يوم الشهر في نطاق يتراوح من 1 إلى 31. يمكن أن تكون القيم سالبة في وقت قيمة النهاية؛ وهذا يشير إلى أن الحفظ سيبدأ في نهاية اليوم.

· يوم الأسبوع — أدخل يوم الأسبوع الذي تريد أن يبدأ فيه توفير الوقت (من الاثنين إلى الأحد)

· الوقت — أدخل كمية الوقت التي تريد تعيين الساعة لها إلى الخلف أو إلى الأمام والتي يمكن تمثيلها بأرقام سالبة أو موجبة على التوالي. على سبيل المثال، "-1:15:25" يتم إستخدامها لإعادة ضبط الساعة لساعة واحدة خلال خمس عشرة دقيقة و 25 ثانية، ويتم إستخدام "+1:15:25" لتعيين الساعة للأمام لمدة ساعة واحدة خلال خمس عشرة دقيقة و 25 ثانية.

الخطوة 7. أختر نعم أو لا لتمكين قاعدة التوقيت الصيفي أو تعطيلها في القائمة المنسدلة "تمكين التوقيت الصيفي".

الخطوة 8. أدخل زيادة الإدخال في dB في حقل كسب إدخال منفذ FXS. تتحكم زيادة دخل منفذ FXS في وحدة التخزين التي تم سماعها بواسطة جهة بعيدة. يمكن كتابته حتى ثلاثة منازل عشرية. المدى هو من 6. 000 إلى -12. 000. يتم تعيينها على -3 بشكل افتراضي.

الخطوة 9. دخلت الإنتاج كسب في dB في ال FXS ميناء إنتاج مجال. تتحكم زيادة خرج منفذ FXS في وحدة التخزين التي يسمعها المستخدم. يمكن كتابته حتى ثلاثة منازل عشرية. المدى هو من 6. 000 إلى -12. 000. يتم تعيينها على -3 بشكل افتراضي.

الخطوة 10. أدخل مستوى تشغيل DTMF المحلي في dBm في حقل مستوى تشغيل DTMF. يمكن كتابته إلى منزلة عشرية واحدة. يتم تعيينها على -16.0 بشكل افتراضي. يمثل التردد المتعدد للطنين المزدوج (DTMF) الإشارة التي يولدها الهاتف عند الضغط على مفاتيح الهاتف. يولد كل مفتاح مضغوط طنين من ترددات معينة.

الخطوة 11. أدخل مستوى تحويل تشغيل DTMF في dBm في حقل تحويل تشغيل DTMF. يولد مستوى دوران DTMF ترددات تستخدم لتغيير النغمة، على سبيل المثال إذا كانت النغمة تستخدم ترددا منخفض من -8 ومستوى الدوران هو 2، فإن تردد النغمة الجديد يكون 6 عاليا.

الخطوة 12. أدخل مدة تشغيل DTMF المحلية بالمللي ثانية التي ترغب في تعيينها إلى DTMF في حقل طول تشغيل DTMF.

الخطوة 13. أختر نعم لتمكين الكشف المحلي ل DTMF من الكشف من القائمة المنسدلة اكتشاف من القائمة المنسدلة. تسمح هذه الميزة للجهاز المتصل بالمحول SPA8000 باستخدام مفاتيح مفاتيح مفاتيح التحكم في الشبكة.

الخطوة 14. أخترت نعم لتمكين التشغيل المحلي ل OOB DTMF من التشغيل من التشغيل من القائمة المنسدلة من القائمة المنسدلة.

الخطوة 15. أختر أسلوب معرف المتصل الذي ترغب في تطبيقه على المكالمة من القائمة المنسدلة أسلوب معرف المتصل. تتيح هذه الميزة للجهة الخارجية من المكالمة الاطلاع على معرف الهاتف المستخدم لإجراء المكالمة. هناك عدة طرق يمكن إستخدامها:

· Bellcore (N.amer، الصين) - CID و CIDCW و VMWI. إرسال FSK بعد الحلقة الأولى (مثل إرسال ETSI FSK بعد الحلقة الأولى) (لا يوجد انعكاس قطبي أو DTAS).

· DTMF (السويد وفنلندا) - CID فقط. تم إرسال DTMF بعد عكس القطبية (وبدون DTAS) وقبل الحلقة الأولى.

· DTMF (الدانمرك) - CID فقط. تم إرسال DTMF قبل الحلقة الدائرية الأولى بدون عكس قطبي وبدون DTAS.

· ETSI DTMF — CID فقط. تم إرسال DTMF بعد DTAS (وبدون عكس للقطبية) وقبل الحلقة الأولى.

· ETSI DTMF مع PR — CID فقط. تم إرسال DTMF بعد عكس القطبية و DTAS وقبل الحلقة الأولى.

· ETSI DTMF بعد Ring — CID فقط. تم إرسال DTMF بعد الحلقة الأولى (لا يوجد انعكاس للقطبية أو DTAS).

· ETSI FSK — CID و CIDCW و VMWI. تم إرسال FSK بعد DTAS (ولكن لا يوجد انعكاس للقطبية) وقبل الحلقة الأولى. انتظار ACK من CPE بعد DTAS ل CIDCW.

· ETSI FSK مع PR (المملكة المتحدة) — CID و CIDCW و VMWI. يتم إرسال FSK بعد عكس القطبية و DTAS وقبل الحلقة الأولى. انتظار ACK من CPE بعد DTAS ل CIDCW. ولا يطبق عكس الاستقطاب إلا إذا كانت المعدات في مأزق.

· DTMF (الدانمرك) مع PR - CID فقط. تم إرسال DTMF بعد عكس القطبية (وبدون DTAS) وقبل الحلقة الأولى.

الخطوة 16. أختر معيار FSK لمعرف المتصل الذي ترغب في تطبيقه على المكالمة من القائمة المنسدلة لمعرف المتصل FSK. يتم إستخدام حساب تحويل التردد (FSK) للجهاز لعرض المعرف الذي يتم إرساله إلى الطرف الثالث من المكالمة.

الخطوة 17. أخترت الأسلوب السويد تقصير أو التقصير أن يستعمل لسمة إستدعاء من السمة أسلوب إستدعاء قائمة ميلان إلى جانب.

الخطوة 18. أختر نعم لتمكين قمع الارتداد من القائمة المنسدلة المزيد من قمع الارتداد. تؤدي ميزة قمع الارتداد إلى إزالة الارتداد الذي يمكن أن يحدث في الاستدعاء. تساعد هذه الميزة في تحسين أداء المكالمة.

الخطوة 19. انقر فوق إرسال جميع التغييرات لحفظ التكوين.