الهدف

يعتبر الاطلاع على جميع معلومات النظام وإعداداته التي تم تكوينها في هاتف بروتوكول الإنترنت (IP) أمرا ضروريا لأي مستخدم. تظهر هذه المقالة اين يمكن ايجاد كل هذه المعلومات وما هي بالضبط نوع المعلومات التي يمكن ايجادها هناك.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· سلسلة SPA300

· سلسلة SPA500

النظام

في واجهة المستخدم الرسومية لهاتف IP، حدد علامة التبويب النظام. تفتح نافذة النظام.

تكوين النظام

· تمكين خادم ويب — يعرض ما إذا كان خادم ويب قد تم تمكينه أم لا.

· منفذ خادم الويب — يعرض رقم منفذ خادم الويب.

· تمكين وصول مسؤول الويب — يعرض ما إذا كان قد تم تمكين وصول مسؤول الويب أم لا.

· كلمة مرور المسؤول — يعرض كلمة مرور المسؤول.

· كلمة مرور المستخدم — يعرض كلمة مرور المستخدم.

· بروتوكول إرسال الإشارات — يعرض نوع بروتوكول إرسال الإشارات الذي يتم إستخدامه.

· الكشف التلقائي ل SPCP — يعرض ما إذا تم تمكين الكشف التلقائي ل SPCP (بروتوكول التحكم في الهاتف البسيط) أم لا.

· Phone-UI-readonly — يعرض ما إذا كان قد تم تمكين إعادة قراءة Phone-UI أم لا.

· وضع مستخدم-واجهة المستخدم للهاتف — يعرض ما إذا كان وضع مستخدم-واجهة المستخدم للهاتف قد تم تمكينه أم لا.

إعداد الطاقة

· طاقة التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) المطلوبة — يعرض نوع المتطلبات اللازمة لتشغيل التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE).

نوع اتصال الإنترنت

· نوع الاتصال — يعرض نوع الاتصال المستخدم للإنترنت.

إعدادات IP الثابتة

· IP ساكن إستاتيكي — يعرض IP الثابت المكون الحالي.

· NetMask — يعرض قناع الشبكة الحالي الذي تم تكوينه.

· البوابة — يعرض البوابة الحالية التي تم تكوينها.

تكوين الشبكة الاختياري

· HostName — يعرض اسم المضيف.

· المجال — يعرض المجال الحالي.

· DNS الأساسي — يعرض DNS الأساسي.

· DNS الثانوي — يعرض DNS الثانوي.

· ترتيب خادم DNS — يعرض نوع أمر خادم DNS المستخدم.

· وضع استعلام DNS — يعرض نوع وضع استعلام DNS المستخدم.

· خادم TFTP — يعرض خادم TFTP الحالي.

· TFTP البديل — يعرض ما إذا تم تكوين خادم TFTP بديل أم لا.

· Syslog Server — يعرض خادم syslog.

· خادم تصحيح الأخطاء — يعرض خادم تصحيح الأخطاء.

· مستوى تصحيح الأخطاء — يعرض مستوى تصحيح الأخطاء الحالي.

· تسجيل الطبقة 2 — يعرض ما إذا تم تمكين تسجيل الطبقة 2 أم لا.

· النسخ المتطابق للمنافذ — يعرض ما إذا تم تمكين النسخ المتطابق للمنافذ أم لا.

· خادم NTP الأساسي — يعرض خادم NTP (بروتوكول وقت الشبكة) الأساسي.

· خادم NTP الثانوي — يعرض خادم NTP الثانوي.

إعدادات VLAN

· تمكين شبكة VLAN — يعرض ما إذا تم تمكين شبكة VLAN أم لا.

· تمكين بروتوكول CDP — يعرض ما إذا تم تمكين بروتوكول CDP أم لا.

· تمكين بروتوكول LLDP-MED — يعرض ما إذا كان قد تم تمكين LLDP-MED (اكتشاف نقطة نهاية وسائط بروتوكول اكتشاف طبقة الارتباط).

· تأخر بدء تشغيل الشبكة — يعرض الطول المكون لتأخير بدء تشغيل الشبكة.

· معرف شبكة VLAN — يعرض معرف شبكة VLAN.

إعدادات المخزون

· معرف الأصل — يعرض معرف الأصل.