الأهداف

عند فقد المكالمة، يتم تسجيل اسم المتصل ورقم ملحق المتصل وتاريخ ووقت المكالمة. يمكن عرض المكالمات التي لم يتم تلقيها دون أن تكون أمام الهاتف مباشرة باستخدام واجهة الويب لهاتف IP.

يشرح هذا المستند كيفية عرض المكالمات التي لم يتم تلقيها من خلال واجهة الويب على هاتف SPA300/SPA500 Series IP.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· سلسلة SPA300 من هواتف بروتوكول الإنترنت (IP)

· هاتف بروتوكول الإنترنت من السلسلة SPA500

الإجراء بالتفصيل

عرض المكالمات المفقودة من خلال واجهة الويب

الخطوة 1. قم بتوصيل الكمبيوتر بهاتف IP من خلال منفذ PC الموجود على الجزء الخلفي من الهاتف، أو بمنفذ على الجهاز الذي يدير هاتف IP.

الخطوة 2. أدخل عنوان IP للهاتف في مستعرض الويب للوصول إلى واجهة الويب للهاتف.

الخطوة 3. أختر علامة التبويب محفوظات المكالمات. يتم فتح صفحة محفوظات المكالمات.

الخطوة 4. أختر علامة التبويب مكالمات فائتة. تفتح صفحة المكالمات التي لم يتم تلقيها.

الخطوة 5. يتم عرض اسم المتصل ورقم ملحق المتصل وتاريخ ووقت كل مكالمة فائتة.