التاريخ المحدد

31 مايو 2016

تاريخ الحل

5 يونيو، 2017 م

المنتجات المتأثرة

الطراز

إصدار البرنامج الثابت

ثابت في

Sx550X و SX350X و SX250

2.1.0.63

2.3.0.130

وصف المشكلة

عند اتصال المنفذ الذي يدعم تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) من المحول SX550X أو SX350X أو SX250 switch بمنفذ PoE الخاص بالمحول 3750 Catalyst، سيقوم المحول الأول بتوفير الطاقة للمحول الأخير من خلال تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE).

قرار

يتم إصلاح هذه المشكلة عند الترقية إلى إصدار البرنامج الثابت 2.3.0.130. للترقية، انقر هنا للحصول على تعليمات.