الهدف

البرنامج الثابت هو البرنامج الذي يتحكم في تشغيل المحول ووظائفه. وهي مجموعة من البرامج والأجهزة التي تحتوي على رمز البرنامج والبيانات المخزنة فيها لكي يعمل الجهاز.

تؤدي ترقية البرنامج الثابت إلى تحسين أداء الجهاز، مما قد يوفر أمانا محسنا وميزات جديدة وإصلاحات للأخطاء. تكون هذه العملية ضرورية أيضا إذا واجهت التالي:

- انقطاع الشبكة المتكرر أو الاتصال المتقطع باستخدام المحول

- اتصال بطيء

يمكنك ترقية البرنامج الثابت للمحول من خلال الأداة المساعدة المستندة إلى الويب أو من خلال واجهة سطر الأوامر (CLI).

يهدف هذا المقال إلى توضيح كيفية ترقية البرنامج الثابت على المحول لديك من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر). إذا كنت مبتدئا، فقد ترغب في ترقية البرامج الثابتة باستخدام واجهة المستخدم الرسومية (GUI). تغطي هذه المقالة مهمة تحديث رمز التمهيد. كيفية ترقية البرنامج الثابت على محولات السلسلة 200/300

فيما يلي مقالة ثانية تشرح كيفية ترقية البرامج الثابتة باستخدام الأداة المساعدة المستندة إلى الويب. ترقية البرنامج الثابت على أحد المبدّلات.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرامج

- Sx300 Series | 1.4.7.06 (تنزيل الأحدث)

- Sx350 Series | 2.2.8.04 (تنزيل الأحدث)

- SG350X Series | 2.2.8.04 (تنزيل الأحدث)

- Sx500 Series | 1.4.7.06 (تنزيل الأحدث)

- Sx550X Series | 2.2.8.04 (تنزيل الأحدث)

ترقية البرامج الثابتة على محول ما من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر)

تنزيل أحدث البرامج الثابتة

إستعدادا لعملية الترقية، قم أولا بتنزيل أحدث برنامج ثابت للمحول. اتبع التعليمات الموضحة أدناه:

الخطوة 1. حدد الارتباط الخاص بأحدث إصدار من البرامج الثابتة باستخدام الارتباط المناسب أعلاه.

الخطوة 2. أختر النموذج الدقيق من القائمة المنسدلة.

الخطوة 3. انقر على تبديل البرامج الثابتة.

الخطوة 4. ستظهر الصفحة أحدث إصدار من البرنامج الثابت للمحول لديك وحجم الملف. انقر فوق الزر تنزيل.

تأكد من نسخ الملف إلى مجلد TFTP.

ترقية البرنامج الثابت من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر)

الخطوة 1. قم بتوصيل الكمبيوتر بالمحول باستخدام كبل وحدة تحكم وقم بتشغيل تطبيق محاكاة طرفية للوصول إلى CLI (واجهة سطر الأوامر) للمحول.

في هذا المثال، يتم إستخدام PuTTY كتطبيق المحاكي الطرفي.

الخطوة 2. في نافذة تكوين PuTTY، أختر Serial كنوع الاتصال وأدخل السرعة الافتراضية للخط التسلسلي وهو 115200. بعد ذلك، انقر فوق فتح.

الخطوة 3. login إلى المفتاح CLI يستعمل ك مستعمل إسم وكلمة.

اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضيان هما cisco/cisco. في هذا مثال، التقصير مستعمل إسم cisco، وكلمة شخصي استعملت.

الخطوة 4. بمجرد إستخدام واجهة سطر الأوامر (CLI)، أدخل وضع "EXEC ذي الامتيازات" وحدد إصدار البرنامج الثابت الذي يستخدمه المحول حاليا بالإضافة إلى الموقع الذي تم تثبيت الصورة فيه، ومعلومات أخرى من خلال إدخال ما يلي:

CBS350#sh ver

في صورة المثال أدناه، يكون المحول المستخدم هو SG350X ويتم عرض المعلومات التالية:

- يقوم المحول بتشغيل البرنامج الثابت الإصدار 2.2.5.68

- تم تثبيت الصورة في دليل Flash

- سلسلة تجزئة MD5

- وقت وتاريخ تحميل الصورة إلى المحول

الخطوة 5. تصفح من خلال مجلد TFTP وأشغل خادم TFTP في الخلفية إستعدادا لعملية الترقية.

الخطوة 6. قم بتحميل أحدث ملف برنامج ثابت من مجلد TFTP الخاص بك إلى المحول من خلال إدخال ما يلي:

CBS350#boot system tftp://192.168.100.108/image/image_tesla_Sx250-350_Sx350X-550X_2.2.8.4.bin

ملاحظة: في هذا المثال، يكون عنوان IP الخاص بخادم TFTP المستخدم هو 192.168.100.108.

الخطوة 7. انتظر حتى تظهر الصفحة أن العملية قد اكتملت.

الخطوة 8. (إختياري) للتحقق من تحميل ملف الصورة الجديد بنجاح، تحقق من معلومات البرنامج الثابت للمحول مرة أخرى من خلال إدخال ما يلي:

CBS350#sh ver

الخطوة 9. تحقق من معلومات البرنامج الثابت. يجب أن تظهر الصفحة كل من ملفات الصور القديمة والجديدة ولكن يجب أن تشير إلى أن ملف الصورة القديمة سيكون غير نشط بعد إعادة التشغيل وسيكون ملف الصورة الجديد نشطا بعد إعادة التشغيل.

الخطوة 10. أعد تمهيد المحول بإدخال ما يلي:

CBS350#reload

الخطوة 11. أدخل Y في مطالبة الرسالة للمتابعة.

الخطوة 12. انتظر لبضع دقائق أثناء إيقاف تشغيل النظام وإعادة تشغيله.

الخطوة 13. بمجرد إعادة تمهيد النظام، قم بتسجيل الدخول إلى المحول مرة أخرى.

الخطوة 14. تحقق مما إذا كان ملف الصورة الجديد نشطا الآن عن طريق إدخال ما يلي:

CBS350#sh ver

الخطوة 15. تحقق من معلومات الصورة المعروضة. يجب أن تظهر الآن أن الصورة النشطة هي أحدث إصدار.

يجب عليك الآن ترقية البرنامج الثابت على المحول لديك بنجاح من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر).