الهدف

يمكن أن تكون إعادة تمهيد المحول مفيدة لتشخيص مشاكل الشبكة، أو لإعادة ضبط المحول على إعدادات المصنع الافتراضية. أنت يستطيع أيضا ثبتت المفتاح أن reboot في تاريخ خاص، أو في مقدار معين من الوقت. تكون هذه الميزة مفيدة إذا كنت تريد إعادة تمهيد محول أثناء فترة انخفاض النشاط، أو بعد تكوين مهم يتطلب إعادة التمهيد.

الهدف من هذا وثيقة أن يبدي أنت كيف أن reboot ال SG550XG و SG350XG يستعمل ال graphical مستعمل قارن (gui). إذا كنت تفضل إعادة ضبط المحول على الجهاز أو من خلال واجهة سطر الأوامر (CLI)، فيمكنك مراجعة إعادة ضبط المحول يدويا أو من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر).

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرامج

- SG350X Series | 2.0.0.73 (تنزيل الأحدث)

- Sx550X Series | 2.0.0.73 (تنزيل الأحدث)

إعادة تمهيد المحول

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب. إذا كنت بحاجة إلى إرشادات حول هذه العملية، فيمكنك مراجعة كيفية تسجيل الدخول إلى واجهة المستخدم الرسومية (GUI) الخاصة بالمحول واختر الإدارة > إعادة التمهيد. تفتح صفحة إعادة التشغيل.

الخطوة 2. في حقل إعادة التشغيل، حدد الوقت الذي سيقوم فيه المحول بإعادة التمهيد.

الخيارات هي:

· فوري - سيقوم المحول بإعادة التمهيد فورا عند الضغط على زر إعادة التشغيل.

· التاريخ - أستخدم القوائم المنسدلة للإشارة إلى تاريخ ووقت محددين لإعادة تشغيل المحول

· في - أستخدم القوائم المنسدلة للإشارة إلى الوقت الذي سيمضي (بالأيام والساعات والدقائق) قبل إعادة تشغيل المحول.

الخطوة 3. حدد خانة الاختيار إستعادة إعدادات المصنع الافتراضية إذا كنت تريد من المحول مسح جميع إعداداته والعودة إلى إعدادات المصنع الافتراضية عند إعادة التمهيد. أنت يستطيع فقط استعملت هذا عمل إن المفتاح يذهب أن يعيد فورا؛ أنت تحديد في ال reboot مجال يحول تلقائيا إلى فورا عندما هذا صندوق يكون انتقيت.

ملاحظة: لا يمكن أن يكون لديك خانتي الاختيار Clear Startup Configuration وRestore to Factory Default محددتين في نفس الوقت.

الخطوة 4. حدد خانة الاختيار مسح ملف تكوين بدء التشغيل لمسح ملف تكوين بدء التشغيل عند إعادة تمهيد المحول. أنت يستطيع فقط استعملت هذا عمل إن المفتاح يكون أن reboot فورا؛ أنت تحديد في ال reboot مجال تلقائيا يحول إلى فورا عندما هذا صندوق يكون انتقيت.

ملاحظة: لا يمكن أن يكون لديك خانتي الاختيار Clear Startup Configuration وRestore to Factory Default محددتين في نفس الوقت.

الخطوة 5. طقطقة reboot. إذا كنت تريد مسح الإعدادات التي تم إجراؤها في هذه الصفحة، انقر فوق إلغاء الأمر.

ملاحظة: إذا لم تقم بإعادة ضبط المحول على إعدادات المصنع الافتراضية، فتأكد من حفظ التكوين الخاص بك في ملف تكوين بدء التشغيل في صفحة الإدارة > إدارة الملفات > عمليات الملفات. لمزيد من المعلومات، الرجاء الرجوع إلى إدارة ملف المقالة في SG550XG و SG350XG.

الخطوة 6. سيظهر إطار منبثق يؤكد إعداداتك. وانقر فوق OK.

الخطوة 7. إن ينتقي أنت تاريخ أو داخل من ال reboot مجال، ال cancel reboot زر يصبح يتوفر. انقر هذا الزر لإلغاء إعادة التشغيل المجدول.

روابط أخرى قد تجدها مفيدة:

- صفحة منتج المحولات من السلسلة 350X

- صفحة منتج المحولات من السلسلة 550X