التاريخ المحدد

30 مارس، 2016 م

تاريخ الحل

غير متوفر

المنتجات المتأثرة

الطراز

إصدار البرنامج الثابت

ثابت في

SG350X، SX550X

2.2.0.x

2.3.0.130

وصف المشكلة

لا يمكن تغيير إعداد منفذ XG لتعطيل التفاوض وتعيين السرعة في نفس الوقت من خلال الأداة المساعدة المستندة إلى الويب للمحول.

قرار

قم بترقية البرنامج الثابت للمحول إلى أحدث إصدار. للحصول على تعليمات، انقر هنا.

الحل

إذا لم تكن ترغب في ترقية البرنامج الثابت للمحول لسبب ما، فيمكنك تنفيذ الحل البديل التالي:

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب في المحول لديك. اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضيان هما cisco/cisco.

ملاحظة: إذا كنت قد قمت بالفعل بتغيير كلمة المرور أو قمت بإنشاء حساب جديد، فأدخل بيانات الاعتماد الجديدة بدلا من ذلك.

الخطوة 2. أختر إدارة المنفذ > إعدادات المنفذ.

الخطوة 3. في جدول إعدادات المنفذ، انقر فوق زر الراديو الذي يتوافق مع المنفذ الذي تريد تكوينه ثم انقر فوق تحرير.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار xg2.

الخطوة 4. قم بإلغاء تحديد خانة الاختيار تمكين التفاوض التلقائي لتعطيل التفاوض التلقائي ثم انقر فوق تطبيق.

الخطوة 5. انقر على سرعة المنفذ من منطقة سرعة المنفذ الإداري.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار 1000 متر.

الخطوة 6. انقر فوق تطبيق ثم انقر فوق إغلاق".

الخطوة 7. (إختياري) انقر فوق الزر حفظ لحفظ الإعدادات في ملف تكوين بدء التشغيل.

يجب عليك الآن تعطيل التفاوض التلقائي بنجاح وتغيير إعداد سرعة المنفذ من خلال الأداة المساعدة المستندة إلى الويب للمحول.