التاريخ المحدد

26 مايو 2017

تاريخ الحل

8 سبتمبر، 2017 م

المنتجات المتأثرة

الطراز

إصدار البرنامج الثابت

ثابت في

SG350X

2.2.0.x

2.3.5.63

SG550XG

2.3.0.130

2.3.5.63

وصف المشكلة

في بعض الحالات، قد لا تقوم الوحدة بإعادة ضم مكدس بعد عملية تحويل (من المحول النشط الأصلي إلى المحول الاحتياطي) أو عندما يتم قطع اتصال الوحدة ثم إعادة إتصالها بالمكدس.

قرار

يتم إصلاح هذه المشكلة عند الترقية إلى إصدار البرنامج الثابت 2.3.5.63. للترقية، انقر هنا للحصول على تعليمات.

حقوق النشر © لعام 2017 لشركة Cisco Systems، Inc. جميع الحقوق محفوظة.