الهدف

بروتوكول المصادقة المتوسع (EAP) هو إطار عمل للمصادقة يتم إستخدامه بشكل متكرر في الشبكات اللاسلكية والاتصالات من نقطة إلى نقطة. وهو يدعم آليات مصادقة متعددة مثل بطاقات الرمز المميز والبطاقات الذكية والشهادات وكلمات المرور مرة واحدة ومصادقة تشفير المفاتيح العامة.

بروتوكول المصادقة المتوسع عبر الشبكة المحلية (LAN) هو بروتوكول مصادقة منفذ شبكة يستخدم في IEEE 802.1x أو التحكم في الوصول إلى الشبكة القائم على المنفذ والذي تم تطويره لمنح تسجيل دخول شبكة عام للوصول إلى موارد الشبكة. EAPOL المشابه EAP، هو عملية كبسلة بسيطة يمكن أن تعمل عبر أي شبكة محلية (LAN).

تقدم هذه المقالة تعليمات حول كيفية إدارة إحصائيات 802.1x EAP على المحول لديك.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

إصدار البرامج

- 1.4.7.06 — SX500

- 2.3.0.130 — SX350، SG350X، SX550X

إدارة إحصائيات EAP وفقا لمعيار 802.1x

عرض إحصائيات واجهة معينة

الخطوة 1. أدخل إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب للمحول ثم أختر الحالة والإحصائيات >802.1x EAP.

ملاحظة: قد تختلف خيارات القائمة المتاحة على نموذج الجهاز. في هذا المثال، يتم إستخدام SG350X-48MP.

ملاحظة: تعرض صفحة 802.1x EAP معلومات تفصيلية عن إطارات EAP التي تم إرسالها أو استقبالها. لمعرفة كيفية تكوين إعدادات مصادقة المنفذ 802.1X على المحول لديك، انقر هنا.

الخطوة 2. في منطقة الواجهة، أختر الواجهة التي سيتم عرض إحصائيات الإيثرنت من أجلها.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار المنفذ GE5 للوحدة 1.

الخطوة 3. انقر فوق معدل تحديث من منطقة معدل التحديث. هذه هي الفترة الزمنية التي تمر قبل تحديث إحصائيات الواجهة.

- لا تحديث — معلومات حول الواجهة التي لن يتم تحديثها بمعلومات جديدة.

- 15 ثانية — يتم تحديث المعلومات حول الواجهة كل 15 ثانية.

- 30 ثانية — يتم تحديث المعلومات حول الواجهة كل 30 ثانية.

- 60 ثانية — يتم تحديث المعلومات المتعلقة بالواجهات كل 60 ثانية

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار 60 ثانية.

يتم عرض القيم للواجهة المحددة.

- إطارات EAPOL EAP التي تم تلقيها — إطارات EAPOL صالحة على المنفذ.

- إطارات بدء EAPOL التي تم تلقيها — إطارات بدء EAPOL صالحة تم تلقيها على المنفذ.

- إطارات تسجيل خروج EAPOL التي تم تلقيها — إطارات تسجيل خروج EAPOL التي تم تلقيها على المنفذ.

- إطارات إعلان EAPOL التي تم تلقيها - إطارات إعلان EAPOL التي تم إستلامها على المنفذ.

- إطارات طلب إعلان EAPOL التي تم تلقيها — إطارات طلب إعلان EAPOL التي تم تلقيها على المنفذ.

- تم إستلام إطارات غير صالحة ل EAPOL — تم إستلام إطارات غير صالحة ل EAPOL على المنفذ.

- تم إستلام إطارات خطأ طول EAPOL — إطارات EAPOL ذات طول نص الحزمة غير صالح على هذا المنفذ.

- تلقي إطارات MKPDU ذات CKN غير معروف — إطارات EAP ذات اسم مفتاح اقتران اتصال غير معروف (CKN) على هذا المنفذ.

- تم إستلام إطارات غير صالحة ل MKPDU — وحدة بيانات بروتوكول إتفاقية المفاتيح ل MACsec (MKPDU) الإطارات غير الصالحة التي تم إستلامها على المنفذ.

- آخر إصدار من إطار EAPOL — رقم إصدار البروتوكول المرفق بإطار EAPOL الذي تم إستلامه مؤخرا.

- آخر مصدر لإطار EAPOL — عنوان التحكم في الوصول إلى الوسائط المصدر (MAC) المرفق بإطار EAPOL الذي تم إستقباله مؤخرا.

- إطارات الملحق EAPOL EAP المرسلة — إطارات الملحق EAPOL EAP التي يتم إرسالها على المنفذ.

- إطارات بدء EAPOL التي يتم إرسالها — إطارات بدء EAPOL التي يتم إرسالها على المنفذ.

- إطارات تسجيل خروج EAPOL التي تم إرسالها — إطارات تسجيل خروج EAPOL التي تم إرسالها على المنفذ.

- إطارات إعلان EAPOL التي تم إرسالها — إطارات إعلان EAPOL التي تم إرسالها على المنفذ.

- إطارات طلب إعلان EAPOL التي تم إرسالها — إطارات طلب إعلان EAPOL التي تم إرسالها على المنفذ.

- إطارات مصدق EAPOL EAP التي يتم إرسالها — إطارات مصدق EAP التي يتم إرسالها على المنفذ.

- إطارات MKA من EAPOL بدون إرسال CKN — إطارات إتفاقية مفتاح MacSec (MKA) مع عدم إرسال CKN على المنفذ.

الخطوة 4. (إختياري) انقر فوق مسح عدادات الواجهة لمسح عدادات الواجهة المختارة.

الخطوة 5. (إختياري) انقر فوق الزر تحديث لتحديث صفحة الإحصائيات.

يجب عليك الآن إدارة إحصائيات 802.1x EAP الخاصة بواجهة ما على المحول لديك بنجاح.

عرض إحصائيات جميع الواجهات

الخطوة 1. في صفحة 802.1x EAP، انقر عرض جميع إحصائيات الواجهات لترى كل المنافذ في عرض الجدول.

الخطوة 2. (إختياري) أختر معدل تحديث من القائمة المنسدلة معدل التحديث. هذه هي الفترة الزمنية التي تمر قبل تحديث إحصائيات الواجهة.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار 30 ثانية.

الخطوة 3. أختر نوع الواجهة من القائمة المنسدلة نوع الواجهة.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار منفذ الوحدة 1.

الخطوة 4. انقر على انتقال.

سيعرض جدول إحصائيات EAP إحصائيات جميع منافذ المحول المختار.

الخطوة 5. (إختياري) قم بالتمرير إلى الجزء الأيمن أو الأيسر من الصفحة لعرض المزيد من الإحصائيات.

الخطوة 6. (إختياري) انقر فوق مسح جميع عدادات الواجهة لمسح عدادات الواجهة المختارة.

الخطوة 7. (إختياري) انقر فوق تحديث لتحديث صفحة الإحصائيات.

الخطوة 8. (إختياري) لمسح العدادات الخاصة بواجهة معينة، انقر فوق الواجهة ثم انقر فوق الزر مسح عدادات الواجهة.

الخطوة 9. (إختياري) لعرض إحصائيات واجهة معينة، انقر فوق الواجهة ثم انقر فوق الزر عرض إحصائيات الواجهة.

يجب عليك الآن عرض إحصائيات 802.1x EAP بنجاح لجميع المنافذ في المحول لديك.

عرض فيديو متعلق بهذه المقالة...

انقر هنا لعرض المحادثات التقنية الأخرى من Cisco