الهدف

يهدف هذا مادة أن يبدي أنت كيف أن يشكل يجسر - شجرة بروتوكول (STP) على cisco عمل 220 sery مفتاح.

المقدمة

يقوم بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) بحماية مجالات البث من الطبقة 2 من موجات البث العاصفة. وهو يعمل على تعيين الارتباطات إلى وضع الاستعداد لمنع حلقات تكرار الشبكة. تحدث حلقات تكرار الشبكة عند وجود مسارات بديلة بين البيئات المضيفة. وتتسبب هذه الحلقات في قيام محولات الطبقة 2 بإعادة توجيه حركة مرور البيانات عبر الشبكة بشكل لانهائي، مما يقلل من كفاءة الشبكة. يوفر بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) مسارا فريدا بين نقاط النهاية على شبكة. تقلل هذه المسارات من إمكانية حلقات التكرار الشبكية. يتم تكوين بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) بشكل نموذجي عندما تكون هناك روابط متكررة إلى مضيف لمنع تكرار حلقة الشبكة.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرامج

- السلسلة CBS220 (ورقة البيانات) | 2.0.0.17

تكوين بروتوكول الشجرة المتفرعة

الخطوة 1

سجل الدخول إلى واجهة مستخدم الويب (UI) الخاصة بمحول CBS220.

الخطوة 2

أختر الشجرة المتفرعة > حالة STP والإعدادات العامة.

الخطوة 3

حدد خانة الاختيار حالة الشجرة المتفرعة لتمكين الشجرة المتفرعة.

الخطوة 4

أختر وضع عملية STP.

- بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) التقليدي - يوفر مسارا واحدا بين أي نقطتي نهاية، مما يقلل حلقات الشبكة ويمنعها.

- بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) السريع - يكشف مخططات الشبكة لتوفير تقارب أسرع للشجرة المتفرعة. يكون هذا الخيار متاحا بشكل افتراضي.

- بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) المتعددة - يستند إلى بروتوكول الشجرة المتفرعة (RSTP). هو يكشف طبقة 2 أنشوطة، ويحاول أن يخفف هم ب يمنع الميناء متورط من يرسل حركة مرور.

الخطوة 5

(إختياري) حدد كيفية إدارة حزم وحدة بيانات بروتوكول الجسر (BPDU) عندما يتم تعطيل بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP). يتم إستخدام وحدات بيانات بروتوكول الجسر (BPDUs) لإرسال معلومات الشجرة المتفرعة. أختر وضع معالجة BPDU.

- التصفية - تصفية حزم BPDU عند تعطيل الشجرة المتفرعة على واجهة. يتم تبادل بضعة حزم BPDU فقط بين المحولات.

- يفيض - BPDU ربط عندما يجسر - شجرة معأق على قارن. يتم تبادل جميع حزم BPDU بين جميع المحولات.

الخطوة 6

أختر القيم الافتراضية لتكلفة المسار. وهذا يحدد الطريقة المستخدمة لتعيين تكاليف المسار الافتراضية لمنافذ STP. تختلف تكلفة المسار الافتراضية المعينة لواجهة ما وفقا للطريقة المحددة.

- قصير - يحدد النطاق من 1 إلى 65535 لتكاليف مسار المنفذ.

- طويل - يحدد النطاق من 1 إلى 20000000 لتكاليف مسار المنفذ.

الخطوة 7

تحت منطقة إعدادات الجسر، أدخل قيمة أولوية الجسر في حقل الأولوية. بعد تبادل وحدات بيانات بروتوكول الجسر (BPDUs)، يصبح الجهاز صاحب الأولوية الأدنى هو الجسر الرئيسي. في حالة أن كل الجسور تستخدم نفس الأولوية، بعد ذلك يتم إستخدام عناوين MAC الخاصة بها لتحديد الجسر الرئيسي.

يتم توفير قيمة أولوية الجسر بزيادات مقدارها 4096. على سبيل المثال، 4096، 8192، 12288، وهكذا. القيمة الافتراضية هي 32768.

الخطوة 8

في حقل وقت مرحبا، قم بتعيين الفاصل الزمني (بالثواني) الذي ينتظره جسر رئيسي بين رسائل التكوين.

الخطوة 9

أدخل قيمة الحد الأقصى للعمر في حقل الحد الأقصى للعمر. هو الفاصل الزمني، بالثواني، الذي يمكن للجهاز انتظاره دون تلقي رسالة تكوين، قبل محاولة إعادة تعريف التكوين الخاص به.

الخطوة 10

أدخل قيمة تأخير إعادة التوجيه في حقل تأخير إعادة التوجيه. هذا هو الفاصل الزمني الذي يظل فيه الجسر في حالة تعلم قبل إعادة توجيه الحزم.

الخطوة 11

طقطقة يطبق.

تعرض منطقة الجذر المعين ما يلي:

- معرف الجسر - يتم ربط أولوية الجسر بعنوان MAC الخاص بالمحول.

- معرف الجسر الرئيسي - يتم ربط أولوية الجسر الرئيسي بعنوان MAC الخاص بالمحول.

- المنفذ الجذري - المنفذ الذي يحتوي على مسار التكلفة الأقل من هذا الجسر إلى الجسر الرئيسي.

- تكلفة المسار الجذر - تكلفة المسار من هذا الجسر إلى الجذر.

- عدد تغييرات المخطط - إجمالي عدد تغييرات مخطط STP التي حدثت.

- آخر تغيير للمخطط - الفاصل الزمني الذي انقضى منذ آخر تغيير للمخطط. ويتم عرضه في أيام/ساعات/دقائق/ثوان.

القرار

لقد فعلتها! لقد انتهيت الآن من تكوين بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) بنجاح على المحول CBS220 لديك.

للحصول على مزيد من التكوينات، ارجع إلى دليل إدارة المحولات Cisco Business 220 Series Switches.