الهدف

الهدف من هذه المقالة هو توفير إرشادات التجميع والمعلومات حول نماذج محولات Cisco Business Switch (CBS) التي تدعم التجميع.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرامج

- CBS350 (ورقة البيانات) (دليل الإدارة) | 3.1.1.7 (تنزيل الأحدث)

- CBS350-2X (ورقة البيانات) (دليل الإدارة) | 3.1.1.7 (تنزيل الأحدث)

- CBS350-4X (ورقة البيانات) (دليل الإدارة) | 3.1.1.7 (تنزيل الأحدث)

المقدمة

يمكن توصيل مجموعة فرعية من نماذج محولات CBS للعمل كوحدة واحدة منطقية. ويطلق على هذه التكوينات اسم "المكدسات" وهي مفيدة لزيادة سعة الشبكة بسرعة. يعمل تجميع محولات متعددة معا على توفير تقنيات متقدمة وفعالة لإدارة شبكتك المركزية والتحكم فيها.

لا يمكنك تجميع المحولات القديمة SX350 أو SX550 (أو محولات المؤسسات) مع محولات Cisco Business Stackable الجديدة. إذا كنت تقوم بتجميع المحولات القديمة، فيمكنك مراجعة مقارنة دعم الميزات بين المحولات المدارة القابلة للتجميع من Cisco لعملية التجميع المختلطة.

جدول المحتويات

- ما هي نماذج CBS التي يمكن تجميعها؟

- ما هي الحد الأدنى لمتطلبات دعم التجميع؟

- ما هو الفرق بين الوضع الأصلي والوضع المختلط؟

- ما الميزات التي تتأثر في وضع المكدس المختلط؟

- ما هي مجموعة المحولات التي تحدد وضع المكدس؟

- كيف يتم تكوين التراص؟

- ماذا لو كانت هناك مشكلات في الاتصال؟

1. فشل الوحدة في الانضمام إلى المكدس

2. حدث خطأ في المخطط

3. التشغيل المتداخل لوضع التجميع

ما هي نماذج CBS التي يمكن تجميعها؟

يمكنك تجميع نماذج CBS التالية:

- CBS350-24T-4X

- CBS350-24P-4X

- المحول CBS350-24FP-4X

- المحول CBS350-48T-4X

- CBS350-48P-4X

- المحول CBS350-48FP-4X

- المحول CBS350-8MP-2X

- CBS350-24MGP-4X

- CBS350-12NP-4X

- الطراز CBS350-24NGP-4X

- CBS350-48NGP-4X

- CBS350-8XT

- CBS350-12XT

- CBS350-24XS

- CBS350-24XT

- المحول CBS350-48XT-4X

- CBS350-8MGP-2X

- CBS350-12XS

- CBS350-16XTS

- CBS350-24XTS

وتتضمن الطرق الأخرى لتحديد ما إذا كان المحول قد يدعم التجميع ما يلي:

- عرض مقارنة النماذج لتحديد النماذج التي تدعم التجميع بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بميزات ووظائف معينة في مجموعة محولات CBS.

ما هي الحد الأدنى لمتطلبات دعم التجميع؟

تحتاج إلى وحدتين على الأقل لتكوين مكدس

سيتم تكوين منافذ شبكة الوصلات للتجميع، كما تدعم كابلات التوصيل الصغيرة ذات التصميم الصغير القابلة للتوصيل (SFP) المناسبة قنوات المكدس. تتوفر قائمة بمحولات SFP المدعومة في أوراق بيانات CBS. لمزيد من المعلومات حول وحدات SFP المدعومة على CBS، ارجع إلى المقالة حول محولات Cisco Business: وحدات SFP النمطية.

يجب أن يكون الحد الأدنى لإصدار البرنامج الثابت هو MRv3.1 (أو إصدار أحدث)

بينما يوفر MRv3.0 إمكانيات التجميع، فإن MRv3.1 فقط يوفر الخيار لإنشاء مكدس أوضاع هجينة مما يسمح بأكبر قابلية للتشغيل البيني بين نماذج CBS. انقر إذا كنت بحاجة إلى إرشادات حول إجراء ترقية للبرامج الثابتة.

يجب أن تقوم جميع الوحدات الموجودة في المكدس بتشغيل نفس إصدار البرنامج الثابت للتشغيل السليم.

ما هو الفرق بين الوضع الأصلي والوضع المختلط؟

التجميع في الوضع الأصلي

- يتطلب أن تكون جميع الطرز في المكدس متوافقة استنادا إلى أجهزتها الداخلية.

- إذا كان العمود الفقري لديك يمثل نطاقا تردديا عريضا كثيفا وبيئة متعددة البروتوكولات وبيئة عالية الكثافة، فإن الوضع الأصلي سوف يوفر أفضل تهيئة لتخصيص الموارد الداخلية اللازمة لتلبية خدمات الشبكة عالية الطلب.

تجميع في الوضع المختلط

- يتيح أكبر قدر من قابلية التشغيل البيني بين جميع طرز مكدس CBS.

- إذا كانت البيئة الخاصة بك عبارة عن بنية أساسية لشبكة تم تحميلها بشكل خفيف، فإن الوضع المختلط قد يكون حلا مقبولا تماما لتوفير أفضل مرونة وإجراء تغييرات فعلية على المكدس.

- يفرض الوضع المختلط تخصيص الموارد الداخلية باستخدام المقام المشترك الأقل. على سبيل المثال، إذا كان أحد الطرازات بحجم جدول MAC يبلغ 16 كيلو وكان لديك نموذج آخر أعلى أداء بحجم جدول MAC يبلغ 64 كيلو، فإن المكدس الذي يستخدم وضع المكدس المختلط سيفرض مكدس التشغيل على 16 كيلو، مما يحد من توفر موارد الأجهزة الداخلية الإضافية.

ما الميزات التي تتأثر في وضع المكدس المختلط؟

يسرد الجدول التالي الميزات المتأثرة في الوضع المختلط والفروق بين النوعين الفرعيين CBS350.

الميزة

CBS350 "وحدات الاحتفاظ بالمخزون (SKU) الخاصة بمنفذ وصلة الجيل العاشر"

CBS350 "وحدات الاحتفاظ بالمخزون (SKU) الخاصة بمنفذ الشبكة 10G"

المكدس المختلط

حجم جدول Mac

16 درجة كلفن

32 ألف أو 64 ألف

16 درجة كلفن

عدد مجموعات البث المتعدد

2 درجة كلفن

4 درجة كلفن

2 درجة كلفن

عدد إدخالات التحكم في الوصول (ACE) المدعومة

1 ك- محجوز

2K- محجوز

1 ك- محجوز

إجمالي عدد إدخالات IP

992

7392

992

حجم جدول ARP

1 ك - محجوز

8K - محجوز

1 ك - محجوز

الحد الأقصى لعدد واجهات IPv6

106

200

106

الحد الأقصى لتقادم جدول MAC

400 ثانية

630 ثانية

400 ثانية

نفق IPv6 اليدوي/ نفق 6tp4/ نفق توجيه ISATAP

غير مدعومة

مدعوم

غير مدعومة

الرقم الافتراضي لإدخالات تخطيط VLAN

0

32

0

ما هي مجموعة المحولات التي تحدد وضع المكدس؟

هل تحاول تحديد المحولات التي تريد شراؤها للوضع الذي تريد إستخدامه؟

هل قمت بالفعل بشراء المحولات الخاصة بك وتحتاج إلى معرفة الوضع المطلوب تحديده؟

أستخدم منتقى التجميع هذا لتحديد أوضاع تشغيل التجميع بسهولة.

منتقي وضع التجميع CBS350

أريد تكديس    2 3 4   المحولات

مسح الأجهزة

S

حدد الأجهزة لتحديد وضع التراص

الجهاز 1

+

الجهاز 2

- CBS350-24T-4X

- CBS350-24P-4X

- المحول CBS350-24FP-4X

- المحول CBS350-48T-4X

- CBS350-48P-4X

- المحول CBS350-48FP-4X

- المحول CBS350-8MP-2X

- CBS350-24MGP-4X

- CBS350-12NP-4X

- الطراز CBS350-24NGP-4X

- CBS350-48NGP-4X

- CBS350-8XT

- CBS350-12XT

- CBS350-24XS

- CBS350-24XT

- المحول CBS350-48XT-4X

- CBS350-8MGP-2X

- CBS350-12XS

- CBS350-16XTS

- CBS350-24XTS

كيف يتم تكوين التراص؟

التجميع سهل التهيئة نسبيا. لتكوين المكدس على محول CBS350، راجع المقالات التالية:

- تكوين إعدادات المكدس على محول سلسلة Cisco Business 350

- تكوين إعدادات المكدس على محول من السلسلة Cisco Business 350 Series من خلال واجهة سطر الأوامر (CLI)

ماذا لو كانت هناك مشكلات في الاتصال؟

يعد تكوين مكدس على محولات Cisco Business أمرا مباشرا، ولكن يجب توخي الحذر للتحقق من صحة جميع الاتصالات الشاملة للنشر الناجح. إذا واجهت مشاكل، تحقق من السيناريوهات التالية للحل.

فشل الوحدة في الانضمام إلى المكدس (هذه هي الأكثر شيوعا)

- كل المنافذ في الوضع الافتراضي هي منافذ توصيل شبكة.

- تحقق من تكوين جميع المنافذ المستخدمة لربط المكدس بوحدة المكدس الفاشلة للمكدس.

- تحقق من تكوين جميع المنافذ المستخدمة لربط المكدس على الوحدة الفاشلة للمكدس.

- قم بتبديل كبل المكدس للتحقق من وجود خطأ في الكبل.

تحقق من أن منافذ توصيل المكدس والكابلات المتصلة بينيا لها نفس السرعة/إمكانات التفاوض.

- جميع منافذ مكدس CBS قادرة على الجيل العاشر. لذلك، يجب أن يكون التركيز على نوع كبل/وسائط الاتصال البيني المستخدمة.

حدث خطأ في المخطط

بينما يمكن إنشاء مخطط سلسلة (بحدود معينة)، توفر طبولوجيا الحلقة مرونة في حالة فشل وحدة واحدة ولا تسمح للفشل بالتسلسل إلى الوحدات المتبقية في المكدس.

1. تتضمن الأخطاء المحتملة في طبولوجيا الحلقة الفشل في إنشاء طبولوجيا حلقة واحدة حقيقية كما هو مقصود.

قد يكون لديك مكدس وظيفي، ولكن قد لا يكون لديك المرونة المتوقعة في حالة فشل وحدة واحدة. إذا قمت بإزالة وحدة من المكدس، هل تفقد الاتصال بعضوين في المكدس؟ وهذا يدل على طوبولوجيا غير ملائمة ذات حلقة واحدة. تحقق من صحة مخطط الحلقة لضمان تشغيل كل مقطع بين وحدات المكدس.

login إلى المستعمل قارن (UI) من المفتاح. انتقل إلى إدارة > إدارة المكدس وتحقق من حالة منافذ التجميع.

كيفية التحقق من صحة مخطط حلقة واحدة

- تحقق من أن أي وحدة في المكدس لديك تحتوي على جارين متصلين فقط وأن كل من تلك الجارات متصل بكبل واحد. ابدأ بوحدة عشوائية في مكدسك وتجاهل أحد كابلات المكدس. تحقق من وجود اتصال واحد فقط مع جار جديد في المكدس.

- انتقل لأسفل إلى الجوار وتأكد من إتصاله فقط بجارة جديدة وفريدة.

- استمر في التنقل لأسفل المكدس حتى تصل إلى الوحدة الأصلية التي بدأت بها (وهذا يشير إلى أن الحلقة تم إغلاقها).

- أما الوحدات المتبقية الأخرى التي لم يتم إجتيازها فهي متصلة بشكل غير صحيح وخارج الحلقة.

- إذا لم تصل أبدا إلى الوحدة الأصلية حيث بدأت في التحقق من المخطط، فليس لديك حلقة.

2. الفشل في إنشاء تكوين تجميع ثنائي الحلقة وظيفي.

يمكن إستخدام تكوين تجميع الحلقة المزدوجة لمضاعفة عرض النطاق الترددي لشبكتك. على سبيل المثال، لمنفذ بسرعة 10 جيجابت في الثانية، سيقوم النظام الدائري المزدوج بإنشاء قناة بسرعة 20 جيجابت في الثانية بشكل فعال بين كل وحدة مكدس.

بعض التلميحات العامة عند إنشاء تكوين تجميع الحلقة المزدوجة:

- يتطلب 4 منافذ مكدس لكل محول

- قم بإنشاء طبولوجيا الحلقة المزدوجة بتوصيل أزواج من المنافذ بالجوار التالي

- يعتبر إستخدام زوج المنافذ الصحيح الذي يتصل بالجوار التالي أمرا مهما

أختر الزوج الأيسر أو الزوج الأيمن للاتصال بالجار التالي.

تشخيص الحلقة الأولى من مخطط حلقة مزدوجة.

- قم بإزالة الكابلات التي تشكل الحلقة الثانية وتحقق مما إذا كان المكدس يعمل.

- ارجع إلى تشخيصات الحلقة المفردة قبل المتابعة.

- قم بإصلاح أي كبل، وتكوين المنفذ المرتبط بالحلقة الدائرية الأساسية.

تشخيص الحلقة الثانوية لمخطط الحلقة المزدوجة.

- أعد توصيل الكبلات للحلقة الثانية.

- قم بإزالة الكابلات التي تشكل الحلقة الأولى وتحقق مما إذا كان المكدس يعمل.

- ارجع إلى تشخيصات الحلقة المفردة قبل المتابعة.

- قم بإصلاح أي كبل، وتكوين المنفذ المرتبط بالحلقة الدائرية الثانوية.

أعد إدراج جميع الكبلات ويجب أن تكون الحلقة المزدوجة فعالة تماما.

التشغيل المتداخل لوضع التجميع

إذا رفضت وحدة الانضمام إلى المكدس حتى بعد التحقق من صحة المخطط والكبلات وتكوين المنفذ، فقد يلزم إجراء تغيير في وضع المكدس للتغلب على الفشل.

يتوفر وضع المكدس لدعم قابلية التشغيل البيني على البرنامج الثابت MRv3.1 والإصدارات الأحدث.

أعد تكوين جميع منافذ المكدس لاستخدام الوضع المختلط بدلا من الوضع الأصلي استنادا إلى الطرز المدرجة في هذا المستند. يجب أن يتم تغيير التكوين الخاص بكل محول مشارك في المكدس (الكل أو لا شيء). يجب أن يؤدي هذا إلى حل أي مشاكل أخيرة في عملية المكدس.

القرار

الآن بعد أن أصبحت تتمتع بفهم أفضل لطرق التجميع وتوسيع الشبكة وإدارتها بسهولة!

هل تبحث عن مزيد من المقالات على المحول CBS350 لديك؟ راجع أي من الروابط أدناه للحصول على مزيد من المعلومات.

إعدادات عنوان IP             إعدادات المكدس             محدد وضع التجميع             مصادقة مستخدم SSH             مصادقة خادم SSH             إسترداد كلمة المرور             الوصول إلى CLI باستخدام PuTTY             خلقت VLANs             إعادة ضبط المحول