الهدف

يعد تكوين وقت النظام ذا أهمية كبيرة في الشبكة. توفر ساعات النظام المتزامنة إطارا مرجعيا بين جميع الأجهزة الموجودة على الشبكة. تعد مزامنة وقت الشبكة أمرا بالغ الأهمية لأن كل جانب من إدارة الشبكة وتأمينها وتخطيطها وتصحيح أخطائها يتضمن تحديد متى تحدث الأحداث. بدون ساعات متزامنة، قم بتوصيل ملفات السجل بين الأجهزة بشكل صحيح عندما يكون من المستحيل تعقب خروقات الأمان أو إستخدام الشبكة.

يقلل الوقت المتزامن أيضا من التشويش في أنظمة الملفات المشتركة، حيث أنه من المهم أن تكون أوقات التعديل متناسقة، بغض النظر عن الآلة التي توجد عليها أنظمة الملفات. تدعم محولات Cisco Business بروتوكول وقت الشبكة البسيط (SNTP)، وعند تمكينها، يقوم المحول بمزامنة وقت الجهاز بشكل ديناميكي مع الوقت من خادم SNTP.

يمكنك إدارة إعدادات تاريخ ووقت النظام على المحول لديك باستخدام التكوين التلقائي، مثل طرق التكوين اليدوي أو SNTP. يعمل المحول فقط كعميل SNTP، ولا يمكنه توفير خدمات الوقت للأجهزة الأخرى.

تقدم هذه المقالة تعليمات حول كيفية تكوين إعدادات وقت النظام على المحول لديك من خلال واجهة سطر الأوامر (CLI).

ملاحظة: لتكوين إعدادات وقت النظام على المحول لديك من خلال الأداة المساعدة المستندة إلى الويب، انقر هنا.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرنامج الثابت

- CBS250 (ورقة البيانات) | 3.0.0

- CBS350 (ورقة بيانات) | 3.0.0

- CBS350-2X (ورقة بيانات) | 3.0.0

- CBS350-4X (ورقة بيانات) | 3.0.0

تكوين إعدادات وقت النظام على المحول الخاص بك من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر)

افتراضيا، هناك ما من يشكل شبكة سياسة على المفتاح. تكون إعدادات الواجهة والإعداد الافتراضية ل LLDP-MED كما يلي:

الميزة

الإعداد الافتراضي

مصدر الساعة

SNTP

الوقت من المستعرض

معطل

المنطقة الزمنية (ثابتة)

الإزاحة هي UTC+0

المنطقة الزمنية ل DHCP

معطل

التوقيت الصيفي (DST)

معطل

عرض إعدادات وقت النظام على المحول

الخطوة 1. سجل الدخول إلى وحدة تحكم المحول. اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضيان هما cisco/cisco. إذا كنت قد انتهيت من تكوين اسم مستخدم جديد أو كلمة مرور جديدة، فأدخِل بيانات الاعتماد بدلاً من ذلك.

ملاحظة: قد تختلف الأوامر حسب الطراز الدقيق للمحول لديك. في هذا المثال، يتم الوصول إلى المحول CBS350 switch من خلال برنامج Telnet.

الخطوة 2. لعرض إعدادات التكوين الحالية للمنفذ أو المنافذ التي تريد تكوينها، أدخل ما يلي:

CBS350#show clock [تفصيل]

- يعرض التفصيل - (إختياري) تكوين المنطقة الزمنية ووقت الصيف.

يتم عرض المعلومات التالية:

- الوقت الفعلي - وقت النظام على الجهاز. يعرض هذا المنطقة الزمنية لبروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف (DHCP) ومختصر المنطقة الزمنية.

- مصدر الوقت - مصدر الوقت الخارجي لساعة النظام.

- الوقت من المستعرض - يحدد ما إذا كان قد تم تعيين تاريخ ووقت المحول من جهاز الكمبيوتر الذي يتم تكوينه باستخدام مستعرض ويب.

- المنطقة الزمنية (ثابتة) - المنطقة الزمنية لأغراض العرض.

- المنطقة الزمنية ل DHCP - يحدد أنه يمكن أخذ إعدادات المنطقة الزمنية ووقت الصيف أو التوقيت الصيفي (DST) للنظام من خيار المنطقة الزمنية ل DHCP.

الخطوة 3. أختر التكوين المفضل لوقت النظام:

- الإعدادات التلقائية - في حالة تمكين هذا، يتم الحصول على وقت النظام من خادم SNTP.

- الإعدادات اليدوية - تعيين التاريخ والوقت يدويا. يتم إستخدام الوقت المحلي عندما لا يوجد مصدر بديل للوقت، مثل خادم SNTP.

تكوين إعدادات الوقت التلقائية

الخطوة 1. في وضع "EXEC ذي الامتيازات" للمحول، أدخل إلى سياق "التكوين العام" من خلال إدخال التالي:

CBS350#configure terminal

الخطوة 2. لتكوين مصدر وقت خارجي، أدخل ما يلي:

CBS350(config)#clock مصدر [sntp|browser]

الخيارات هي:

- SNTP - (إختياري) يحدد أن خادم SNTP هو مصدر الساعة الخارجية.

- المستعرض - (إختياري) يحدد أنه إذا لم يتم تعيين ساعة النظام بالفعل (إما يدويا أو بواسطة SNTP)، فسيتم تعيين ساعة النظام وفقا لمعلومات الوقت الخاصة بمستعرض الويب بمجرد تسجيل دخول المستخدم إلى المحول، إما من خلال بروتوكول نقل النص التشعبي (HTTP) أو HTTP Secure (HTTPS).

CBS350(config)#clock source sntp مستعرض مصدر CBS350(config)#clock

ملاحظة: في هذا المثال، يتم تكوين بروتوكول SNTP كمصدر الساعة الرئيسية والمستعرض كمصدر ساعة بديل.

الخطوة 3. (إختياري) لعرض إعدادات وقت النظام التي تم تكوينها، أدخل ما يلي:

تفاصيل الساعة CBS350#show

الخطوة 4. (اختياري) في وضع "EXEC ذي الامتيازات" للمحول، احفظ الإعدادات التي تم تكوينها في ملف تكوين بدء التشغيل، من خلال إدخال ما يلي:

CBS350#copy running-config startup-config

الخطوة 5. (اختياري) اضغط على Y للإجابة بـ "نعم" أو N للإجابة بـ "لا" على لوحة المفاتيح لديك بمجرد ظهور موجّه الأمر Overwrite file [startup-config].

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين إعدادات وقت النظام تلقائيا على المحول لديك من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر).

تكوين إعدادات الوقت اليدوي

إذا لم يتوفر أي مصدر آخر للوقت، فيمكنك تكوين الوقت والتاريخ يدويا بعد إعادة تشغيل النظام. يبقى الوقت دقيقا حتى يتم إعادة تشغيل النظام التالي. يوصى باستخدام التكوين اليدوي فقط كملاذ أخير. إذا كان لديك مصدر خارجي يمكن للمحول المزامنة معه، فأنت لا تحتاج إلى تعيين ساعة النظام يدويا.

هام: إذا كان لديك مصدر خارجي على الشبكة يوفر خدمات الوقت مثل خادم SNTP، فأنت لا تحتاج إلى تعيين ساعة النظام يدويا.

لتكوين إعدادات وقت النظام يدويا على المحول لديك، اتبع الخطوات التالية:

الخطوة 1. في وضع "EXEC ذي الامتيازات" للمحول، أدخِل ما يلي:

CBS350#الساعة [hh:mm:ss] [شهر] [يوم] [سنة]

الخيارات هي:

- hh:mm:ss - يحدد الوقت الحالي بالساعات (التنسيق العسكري) والدقائق والثواني. المدى هو التالي:

- من 0 إلى 23

- من 0 إلى 59

- س س - من 0 إلى 59

- يوم - يحدد اليوم الحالي من الشهر. المدى from 1 to 31.

- الشهر - يحدد الشهر الحالي باستخدام الأحرف الثلاثة الأولى من اسم الشهر. المدى من يناير (كانون الثاني) إلى ديسمبر (كانون الأول).

- السنة - يحدد السنة الحالية. المدى from year 2000 to 2037.

ملاحظة: بعد إعادة التشغيل، يتم تعيين ساعة النظام على وقت إنشاء الصورة. في هذا المثال، تم تعيين وقت الساعة على 12:15:30 مع تاريخ الساعة في 12 مايو 2017.

الخطوة 2. في وضع "EXEC ذي الامتيازات" للمحول، أدخل إلى سياق "التكوين العام" من خلال إدخال التالي:

CBS350#configure terminal

الخطوة 3. لتعطيل SNTP كمصدر الوقت لساعة النظام، أدخل ما يلي:

CBS350(config)#no clock source sntp

الخطوة 4. (إختياري) لتعيين المنطقة الزمنية لأغراض العرض، أدخل ما يلي:

CBS350(config)#clock timezone [zone] [hours-offset] [دقيقة-offset]

الخيارات هي:

- المنطقة - إختصار المنطقة الزمنية. المدى يصل إلى أربعة حروف.

- إزاحة الساعات - فرق الساعات عن التوقيت العالمي المنسق (UTC). المدى from -12 to +13.

- إزاحة الدقائق - (إختياري) تختلف الدقائق عن التوقيت العالمي المنسق (UTC). المدى from 0 to 59.

ملاحظة: يحتفظ النظام بالوقت في التوقيت العالمي المنسق (UTC) داخليا، وبالتالي يتم إستخدام هذا الأمر فقط لأغراض العرض وعندما يتم تعيين الوقت يدويا.

CBS350(config)#clock timezone PST -8

يدخل خطوة 5. (إختياري) أن يحيي التقصير وقت منطقة تشكيل عملية إعداد، التالي:

CBS350(config)#no clock timezone

الخطوة 6. (إختياري) لتحديد إمكانية أخذ المنطقة الزمنية وزمن الصيف (DST) من خيار المنطقة الزمنية ل DHCP، أدخل ما يلي:

CBS350(config)#clock DHCP timezone

تحقق من تكوين المنطقة الزمنية ل DHCP، الإرشادات التالية:

- المنطقة الزمنية المأخوذة من خادم DHCP لها الأولوية على المنطقة الزمنية الثابتة.

- يعطي وقت الصيف المأخوذ من خادم DHCP الأولوية على وقت الصيف الثابت.

- تظل المنطقة الزمنية والوقت الصيفي ساريي بعد انتهاء مدة صلاحية تأجير عنوان IP.

- يتم مسح المنطقة الزمنية وزمن الصيف اللذين يتم أخذهما من خادم DHCP بعد إعادة التشغيل.

- في حالة الواجهات المتعددة التي تم تمكين DHCP عليها، يتم تطبيق الأولوية التالية:

- المعلومات الواردة من DHCPv6 تسبق المعلومات الواردة من DHCPv4

- المعلومات الواردة من عميل DHCP الذي يعمل على واجهة أقل تسبق المعلومات الواردة من عميل DHCP الذي يعمل على واجهة أعلى

- يؤدي تعطيل عميل DHCP من حيث تم أخذ خيار DHCP-timezone إلى مسح تكوين المنطقة الزمنية الديناميكية ووقت الصيف.

الخطوة 7. (إختياري) لاستعادة تكوين المنطقة الزمنية الافتراضية ل DHCP، أدخل ما يلي:

CBS350(config)#no clock dhcp timezone

الخطوة 8. (إختياري) لتكوين النظام للتبديل تلقائيا إلى وقت الصيف (DST)، أدخل أحد الأمور التالية:

CBS350(config)#clock Summer-time [zone] recurring {usa | الاتحاد الاوروبي | {يوم الأسبوع hh:mm يوم الأسبوع hh:mm}} [مقابل] CBS350(config)#clock Summer-time zone recurring {usa | الاتحاد الاوروبي | {[يوم في السنة hh:mm] [يوم في السنة hh:mm]} [مقابل] CBS350(config)#ساعة الصيف-الوقت [المنطقة] تاريخ [يوم السنة hh:mm] [يوم السنة hh:mm] [إزاحة]

الخيارات هي:

- المنطقه - هو إختصار المنطقه الزمنيه التي تعرض عند سريان وقت الصيف. المدى يصل إلى أربعة حروف.

- recurring - يشير إلى أن وقت الصيف يبدأ وينتهي في الأيام المحددة المقابلة كل سنة.

- التاريخ - يشير إلى أن وقت الصيف يبدأ من أول تاريخ مدرج في الأمر وينتهي في التاريخ الثاني في الأمر.

- الولايات المتحدة - قواعد التوقيت الصيفي هي قوانين الولايات المتحدة. القواعد هي:

- الاحد الثاني في آذار/مارس

- الاحد الاول من تشرين الثاني/نوفمبر

- الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي

- الاتحاد الأوروبي إن قواعد التوقيت الصيفي هي قواعد الاتحاد الأوروبي. القواعد هي:

- ستارت - الأحد الماضي في مارس

- نهاية الأحد الماضي في أكتوبر

- التوقيت المحلي 1 صباحا

- الأسبوع - أسبوع الشهر. يمكن أن يكون الأسبوع من 1 إلى 5، أولا إلى الأخير. أسبوع خلال الشهر الذي تبدأ فيه المسرحية أو تنتهي فيه كل سنة.

- يوم من الأسبوع (أول ثلاث أحرف بالاسم، مثل Sun). يوم الأسبوع الذي تبدأ فيه المسرحية أو تنتهي كل سنة.

- التاريخ - تاريخ الشهر. المدى from 1 to 31.

- شهر - شهر (أول ثلاث شخصيات بالاسم، مثل فبراير). شهر من السنة عندما تبدأ أو تنتهي مدة البقاء (DST) كل سنة.

- سنة - سنة (لا يوجد إختصار). المدى from year 2000 to 2097.

- الوقت في الشكل العسكري، بالساعات والدقائق. الوقت الذي تبدأ فيه DST أو تنتهي كل سنة. المدى هو التالي:

- من 0 إلى 23

- من 0 إلى 59

- س س - من 0 إلى 59

- الإزاحة - (إختياري) عدد الدقائق التي سيتم إضافتها أثناء وقت الصيف. المدى from 0 to 1440 دقيقة و الافتراضي هو 60.

CBS350(config)#Summer-time PST recurring 1 sun 00:00 60 نوفمبر

ملاحظة: في هذا المثال، يتم تكوين DST متكرر باستخدام المنطقة الزمنية PST. ويبدأ كل 00:00 في الاحد الاول من مارس وينتهى كل ثانى يوم الاحد من نوفمبر. وقت الإزاحة هو 60 دقيقة.

الخطوة 9. أدخل الأمر exit للعودة إلى وضع "EXEC ذي الامتيازات":

CBS350#exit

الخطوة 10. (إختياري) لعرض إعدادات وقت النظام التي تم تكوينها، أدخل ما يلي:

تفاصيل الساعة CBS350#show

الخطوة 11. (اختياري) في وضع "EXEC ذي الامتيازات" للمحول، احفظ الإعدادات التي تم تكوينها في ملف تكوين بدء التشغيل، من خلال إدخال ما يلي:

CBS350#copy running-config startup-config

الخطوة 12. (اختياري) اضغط على Y للإجابة بـ "نعم" أو N للإجابة بـ "لا" على لوحة المفاتيح لديك بمجرد ظهور موجّه الأمر Overwrite file [startup-config].

لقد انتهيت الآن من تكوين إعدادات وقت النظام يدويا على المحول لديك من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر).