الهدف

الهدف من هذه المقالة هو توفير نظرة عامة على الوحدات القابلة للتوصيل بتصميم صغير الحجم (SFP) والوحدات الإضافية SFP (SFP+) المدعومة على محولات Cisco Business Switches (CBS) وبعض التلميحات العامة لاختيارها واستخدامها بشكل فعال لوظيفة الشبكة غير المتقطعة. يوضح هذا المستند أيضا تلميحات لعرض قائمة الوحدات النمطية الأكثر حداثة.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- CBS250 (ورقة البيانات) (دليل الإدارة)

- CBS350 (ورقة البيانات) (دليل الإدارة)

المقدمة

تعد وحدات جهاز الإرسال والاستقبال SFP أجهزة إدخال/إخراج قابلة للتوصيل دون إيقاف التشغيل تقوم بتوصيل هذه الأجهزة بمقابس مخصصة. يقوم جهاز الإرسال والاستقبال بتوصيل الدوائر الكهربائية للجهاز بالشبكة الضوئية أو النحاسية الخارجية لتوسيع وظائف التوجيه والتحويل عبر الشبكة. يسهل جهاز الإرسال والاستقبال الاتصال المتخصص عالي السرعة عبر مسافات طويلة مثل المباني المختلفة في الحرم الجامعي أو في طوابق متعددة في نفس المبنى اعتمادا على الشبكة الخاصة بك. توفر أجهزة الإرسال والاستقبال هذه إمكانية الاتصال في الحالات التي لا يمكن فيها إستخدام كابلات شبكة 10BASE-T و 100BASE-TX و 1000BASE-T Ethernet CAT6.

وفي كثير من الأحيان، تسمى هذه الوحدات النمطية أيضا بشكل عرضي محول واجهة جيجابت صغير (GBIC). كما أن وحدة GBIC هي وحدة جهاز إرسال/إستقبال ولكنها من الناحية التقنية ليست SFP form-factor ولا يمكن إدراجها في منفذ SFP لأنها أكبر في الحجم.

وحدة SFP Plus (SFP+) هي إصدار محدث من SFP يدعم سرعات بيانات أعلى.

نصائح عامة

- يمكنك إستخدام أي مزيج من وحدات جهاز الإرسال والاستقبال SFP النمطية التي يدعمها جهاز Cisco لديك. الحصر وحيد أن كل ميناء ينبغي أن يتطابق مع مواصفات الوسط طبيعي على الآخر من الكبل مثل:

1. نحاسي إلى نحاسي

2. ليف إلى ليف

3. الوضع إلى الوضع

- يجب ألا يتجاوز طول الكابل طول الكابل المحدد للاتصالات الموثوقة.

- تبدو وحدات SFP و SFP + النمطية متطابقة وتتميز بنفس الحجم، مع مراعاة الاختلافات التالية:

1. يمكن توصيل وحدة SFP بمنفذ SFP+، ولكن السرعة ستكون محدودة بمعدل 1 جيجابت في الثانية.

2. لن تعمل وحدة +SFP في منفذ SFP لأن +SFP لا تدعم السرعة أقل من 1 جيجابت في الثانية.

- يعتبر إستخدام النوع الصحيح من كبلات الألياف أمرا مهما. يمكن أن تكون الألياف أحادية الوضع أو متعددة الأوضاع.

1. أما الألياف أحادية الوضع فتتميز بقطر أصغر (حوالي 9 ميكرومترات). تغطي الألياف أحادية الوضع مسافة أكبر من الألياف متعددة الأوضاع.

2. يبلغ قطر الألياف متعددة الأوضاع من 50 إلى 62 ميكرومتر.

عرض قائمة الوحدات النمطية المدعومة من قبل محولات Cisco Business

للعثور على قائمة الوحدات النمطية المدعومة من قبل محولات Cisco Business، يمكنك الرجوع إلى ورقة بيانات المنتج أو دليل الإدارة. تتوفر أحدث المعلومات من خلال الموقع المذكور أدناه في الخطوة 1.

الخطوة 1

افتح مستعرض ويب وقم بالوصول إلى عنوان URL الخاص بمصفوفة توافق مجموعة وحدات جهاز الإرسال والاستقبال.

الخطوة 2

في نافذة البحث، اكتب اسم المحول وانقر إدخال على لوحة مفاتيحك. بدلا من ذلك، يمكنك إختيار اسم طراز المحول من الخيارات التي يتم ملئها تلقائيا عند بدء الكتابة في شريط البحث.

الخطوة 3

(إختياري) يمكنك إختيار تطبيق المرشحات بتحديد معلمات معينة من الخيارات.

الخطوة 4

يمكنك عرض الجدول الذي يضم وحدات SFP/SFP+ المدعومة مع الوصف.

الخطوة 5

انقر فوق معرف المنتج لوحدة SFP معينة للوصول إلى ورقة البيانات.

القرار

ها أنت ذا! لقد قمت الآن بعرض القائمة الشاملة من وحدات SFP و SFP+ التي يدعمها CBS والتي يمكن أن تساعدك في تحديد الأفضل لشبكتك.