الهدف

بالنسبة للشبكة الآمنة، من المهم أن يكون لديك كلمة مرور يصعب تخمينها. يوصى بالتغيير من اسم المستخدم الافتراضي للمسؤول (admin) وكلمة المرور (admin). وبالإضافة إلى ذلك، تتطلب بعض التكوينات تغيير كلمة مرور المسؤول من الإعداد الافتراضي. يشرح هذا المستند إجراء تغيير اسم المستخدم وكلمة المرور على موجهات VPN RV016 و RV042 و RV042G و RV082.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· الطراز RV016

· الطراز RV042

· الطراز RV042G

· الطراز RV082

إصدار البرامج

· الإصدار 4.2.1.02

تغيير اسم المستخدم وكلمة المرور

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى صفحة أداة تكوين الويب المساعدة واختر إعداد > كلمة المرور. يتم فتح صفحة كلمة المرور:

يعرض حقل اسم المستخدم اسم المستخدم الافتراضي وهو admin.

الخطوة 2. أدخل كلمة المرور القديمة في حقل كلمة المرور القديمة.

الخطوة 3. أدخل اسم المستخدم المطلوب في حقل اسم المستخدم الجديد. إذا أردت الاحتفاظ باسم المستخدم الحالي، فاترك هذا الحقل فارغا.

الخطوة 4. أعد إدخال اسم المستخدم المطلوب في حقل تأكيد اسم المستخدم الجديد. إذا أردت الاحتفاظ باسم المستخدم الحالي، فاترك هذا الحقل فارغا.

الخطوة 5. دخلت الكلمة ب رغب في ال جديد كلمة مجال. بالنسبة لكلمة المرور، يمكنك إستخدام أرقام أبجدية رقمية أو حروف خاصة ولكن لا يسمح باستخدام المساحة.

الخطوة 6. أعد إدخال كلمة المرور الجديدة المطلوبة في حقل تأكيد كلمة المرور الجديدة.

الخطوة 7. (إختياري) لفرض مستوى أمان أدنى لكلمة المرور، حدد خانة الاختيار enable في حقل الحد الأدنى لتعقيد كلمة المرور.

ملاحظة: يتطلب الحد الأدنى لتعقيد كلمة المرور أن تحتوي كلمة المرور على 8 حروف على الأقل ولا تكون نفس اسم المستخدم أو نفس كلمة المرور الحالية. كما يجب أن تحتوي على 3 فئات من الفئات الأربع: الحروف الكبيرة، الحروف الصغيرة، الأرقام، والحروف الخاصة.

يتم الإشارة إلى قوة كلمة المرور بواسطة مقياس قوة كلمة المرور الذي يستند إلى قواعد التعقيد. تظهر شرائط الألوان عندما تقوم بإدخال كلمة مرورك. الألوان حمراء مما يعني أن كلمة المرور ضعيفة وغير مقبولة، والأصفر يشير إلى أن كلمة المرور ذات قوة متوسطة ومقبولة، والأخضر مما يعني أن كلمة المرور قوية.

الخطوة 8. (إختياري) أن يمكن كلمة شيخوخة، طقطقت ال change الكلمة بعد ___ يوم لاسلكي زر في الكلمة شيخوخة إنفاذ مجال. إذا أخترت هذا الخيار، ستضطر إلى تغيير كلمة مرورك بعد انتهاء المدة.

الوقت: إذا أخترت تعطيل في الخطوة 8، ما يعني أنك لا تريد أن تنتهي صلاحية كلمة المرور، فقم بالتخطي إلى الخطوة 10.

الخطوة 9. أدخل عدد الأيام قبل انتهاء صلاحية كلمة المرور في حقل تغيير كلمة المرور بعد ___ يوم. الافتراضي هو 180 يوم.

الخطوة 10. انقر فوق حفظ لحفظ التغييرات.