الهدف

يخبر وضع بروتوكول الإنترنت (IP) الموجه الخاص بك إصدار IP الذي تستخدمه الشبكة المحلية بالمقارنة مع الإصدار الذي تستخدمه الشبكة الواسعة (WAN). من المهم تكوين هذا الخيار بشكل صحيح حيث قد تكون ميزات معينة متاحة على الموجه الخاص بك أو لا تتوفر على حسب حالة الشبكة الخاصة بك.

يهدف هذا مادة أن يبدي أنت كيف أن يشكل الأسلوب على RV sery مسحاج تخديد.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- سلسلة RV

إصدار البرامج

- 1.0.3.16 — RV130، RV130W

- 1.0.0.17 — RV132W

- 1.0.0.21 — RV134W

تكوين وضع IP

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب واختر شبكة > وضع IP.

ملاحظة: يتم التقاط الصور الموجودة على هذه المقالة من الموجه RV130W. قد تختلف خيارات القائمة لكل نموذج.

الخطوة 2. في حقل وضع IP، أختر خيارا من القائمة المنسدلة.

إذا كنت تستخدم RV130 أو RV130W، فإن الخيارات هي:

- الشبكة المحلية (LAN):IPv4، WAN:IPv4 — يستخدم كل من الشبكة المحلية (LAN) والشبكة واسعة النطاق (WAN) بروتوكول IPv4.

- الشبكة المحلية (LAN):IPv6، WAN:IPv4 — أستخدم هذا إذا كانت الشبكة المحلية (LAN) تستخدم IPv6 فقط ولكن شبكة WAN تستخدم IPv4. إذا أخترت هذا الخيار، يمكنك المتابعة إلى قسم Static 6to4 DNS.

- الشبكة المحلية (LAN):IPv6، WAN:IPv6 — يستخدم كل من الشبكة المحلية (LAN) وشبكة الاتصال واسعة النطاق (WAN) بروتوكول IPv6 فقط.

- الشبكة المحلية (LAN):IPv4+IPv6، WAN:IPv4 — تستخدم الشبكة المحلية (LAN) كلا من IPv4 و IPv6، ولكن شبكة الاتصال واسعة النطاق (WAN) تستخدم IPv4 فقط. إذا أخترت هذا الخيار، يمكنك المتابعة إلى قسم Static 6to4 DNS.

- الشبكة المحلية (LAN):IPv4+IPv6، WAN:IPv4+IPv6 — يستخدم كل من الشبكة المحلية (LAN) والشبكة واسعة النطاق (WAN) بروتوكولي IPv4 و IPv6.

- الشبكة المحلية (LAN):IPv4، WAN:IPv6 — تستخدم الشبكة المحلية (LAN) بروتوكول IPv4، ولكن شبكة WAN تستخدم بروتوكول IPv6.

إذا كنت تستخدم الموجه RV132W أو RV134W، فإن الخيارات هي:

- الشبكة المحلية (LAN):IPv4، WAN:IPv4 — يستخدم كل من الشبكة المحلية (LAN) والشبكة واسعة النطاق (WAN) بروتوكول IPv4.

- الشبكة المحلية (LAN):IPv4+IPv6، WAN:IPv4+IPv6 — يستخدم كل من الشبكة المحلية (LAN) والشبكة واسعة النطاق (WAN) بروتوكولي IPv4 و IPv6.

الخطوة 3. طقطقة حفظ.

الخطوة 4. طقطقة ok على الإعلام يقول لك أن أنت الآن سيتم إعادة توجيه إلى العنوان الافتراضي جديد من المسحاج تخديد. إذا لم يتم إعادة توجيه الصفحة تلقائيا في غضون دقيقتين إلى 3 دقائق، فأدخل عنوان IPv4 أو IPv6 الجديد لتسجيل الدخول إلى الموجه.

نظام أسماء النطاقات (DNS) ثابت من 6 إلى 4 (RV130 و RV130W فقط)

إذا أخترت LAN:IPv6، WAN:IPv4 أو LAN:IPv4+IPv6، WAN:IPv4 من القائمة المنسدلة لوضع IP، فسيتم تمكين إدخال Show Static 6to4 DNS. وهو يسمح بإرسال حزم IPv6 عبر شبكة IPv4. يتم إستخدام الاتصال النفقي من 6to4 بشكل نموذجي عندما يريد المستخدم النهائي أو الموقع الاتصال بإنترنت IPv6 باستخدام شبكة IPv4 الموجودة. تكوين هذه الميزة إختياري ومتوفر فقط على RV130 و RV130W.

الخطوة 1. انقر زر إظهار إدخال DNS الثابت 6to4 لعرض جدول المجال إلى عنوان IP. يتم إستخدام هذا الجدول لتعيين الحدود إلى عناوين IP، بحيث يتم إعادة توجيه المستخدم إلى عنوان IP مطابق عند إستخدام المجال.

الخطوة 2. دخلت في المجال 01 مجال أن أنت تريد أن يعيد إلى عنوان. يمكنك إستخدام ما يصل إلى خمسة مجالات.

ملاحظة: في هذا المثال، يكون المجال المستخدم هو cisco.com.

الخطوة 3. دخلت ل كل مجال، العنوان على ال يماثل ip مجال.

ملاحظة: في هذا المثال، عنوان IP هو 10.10.242.242.

الخطوة 4. طقطقة حفظ.

الخطوة 5. طقطقة ok على الإعلام يقول لك أن أنت الآن سيتم إعادة توجيه إلى العنوان الافتراضي جديد من المسحاج تخديد. إذا لم يتم إعادة توجيه الصفحة تلقائيا في غضون دقيقتين إلى 3 دقائق، فيرجى إدخال عنوان IPv4 أو IPv6 الجديد لتسجيل الدخول إلى الموجه.

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين وضع IP بنجاح على موجه من السلسلة RV لديك.