الهدف

شبكة VLAN هي مجموعة من الأجهزة التي تم تكوينها للعمل كشبكة واحدة. لا يلزم تحديد موقع الأجهزة الموجودة على شبكة VLAN على شبكة LAN نفسها. ينفذ ميناء بشكل خاص untagged، يعني فقط واحد VLAN يمر من خلال القارن. طبقا للمقياس 802.1Q، فإن إضافة علامات تعريف VLAN إلى إطار مطلوب إذا كنت تريد تعريف VLANs مختلفة. إن يريد أنت يتعدد VLANs أن يمر من خلال مفتاح قارن، أن VLANs يحتاج أن يكون حددت ب يشكل شنطة ميناء على cisco مفتاح. لا يتم تعريف المنافذ المستبعدة كعضو في شبكة VLAN.

الهدف من هذا المستند هو توضيح كيفية إضافة شبكات VLAN على RV130 و RV130W.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· الطراز RV130

· الطراز RV130W

إعدادات عضوية VLAN

الخطوة 1. أستخدم الأداة المساعدة لتكوين الموجه لاختيار الشبكة > LAN > عضوية VLAN. تظهر صفحة عضوية شبكة VLAN:

الخطوة 2. في صفحة عضوية VLAN، انقر إضافة صف لإضافة شبكة VLAN.

الخطوة 3. دخلت VLAN id ل ال VLAN جديد في ال VLAN id مجال. يجب أن يكون المعرف في النطاق (3- 4094).

الخطوة 4. دخلت وصف ل ال VLAN جديد في الوصف مجال.

الخطوة 5. أختر النوع لكل منفذ من القائمة المنسدلة المطابقة.

يتم تحديد الخيارات المتاحة على النحو التالي:

· وضع علامات تمييز — يحدد أن الربط بين شبكة VLAN معينة والمنفذ تم تمييزه. ستتم إعادة توجيه حركة مرور الدخول على هذا المنفذ إلى شبكة VLAN المحددة استنادا إلى المعلومات الموجودة على العلامة في الإطار. ستحتوي حركة مرور مخرج على هذا ميناء على علامة VLAN محفوظة عندما اقترنت يكون حددت.

· untagged — يحدد أن الربط بين شبكة VLAN معينة والمنفذ يكون untagged. مخرج حركة مرور من هذا VLAN ميناء أيضا untagged. عندما يكون ميناءك untagged، المدخل حركة مرور قادم إلى هذا ميناء أرسلت إلى ال VLAN untagged اقتران مع الميناء.

· استثنيت — يعين أن هناك ما من اقتران بين ال VLAN معطى وميناء. لن يسمح بأي حركة مرور مدخل أو مخرج من هذا ميناء.

الخطوة 6. انقر فوق حفظ لحفظ التغييرات.