المقدمة

من أسهل الطرق لتكوين الإعدادات وإجراء التغييرات على هاتف IP الخاص بك هي الوصول إلى صفحة تكوين الويب للهاتف، والمعروفة أيضا بواجهة المستخدم الرسومية (GUI). بمجرد تسجيل الدخول إلى صفحة تكوين الويب كمسؤول بإعدادات متقدمة، يمكنك تغيير العديد من الميزات. الهدف من هذا المستند هو شرح الخطوات الضرورية للوصول إلى صفحة تكوين الويب على سلسلة Cisco IP 6800 Series باستخدام البرامج الثابتة ذات الأنظمة المتعددة.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- هاتف IP 6821 مع البرامج الثابتة ذات الأنظمة المتعددة

- هاتف IP 6841 مع البرامج الثابتة ذات الأنظمة المتعددة

- هاتف IP 6851 مع البرامج الثابتة ذات الأنظمة المتعددة

إصدار البرامج

- 11.2.3

الوصول إلى صفحة تكوين الويب للهاتف

الخطوة 1. تحتاج إلى معرفة عنوان IP الخاص بالهاتف. لا تأتي هواتف Cisco IP بعنوان IP افتراضي. إذا لم تكن تعرف كيفية العثور على عنوان IP الخاص بهاتفك، فانقر هنا للحصول على تعليمات.

الخطوة 2. (الخيار 1) إذا كنت على شبكة تعمل بالفعل وعلى الشبكة الفرعية نفسها، فيجب أن تكون قادرا على الوصول إلى هاتفك بالانتقال إلى الخطوة 3. يأتي الهاتف مع تمكين DHCP بشكل افتراضي، لذلك يجب عليه الانضمام تلقائيا إلى الشبكة الفرعية الصحيحة.

خطوة 2. (خيار 2) setup على هاتف أن ليس على شبكة:

- طراز 6821 - قم بتوصيل أحد طرفي كبل الإيثرنت بمنفذ شبكة المنطقة المحلية (LAN) في أسفل الهاتف، والذي تتم تسميته برمز يحتوي على ثلاثة أجهزة كمبيوتر مرتبطة، والطرف الآخر بمنفذ التزويد بالطاقة عبر الإيثرنت (PoE) الخاص بالمحول. تعد منافذ التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت ميزة يتم تقديمها على بعض طرز المحولات. تتمتع منافذ التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت بالقدرة على نقل البيانات وكذلك الطاقة، مما ينفي الحاجة إلى توصيل الهواتف طراز 6821 أيضا في منفذ. ثم، باستخدام كبل إيثرنت مختلف، قم بتوصيل الكمبيوتر بمنفذ ما على المحول نفسه. قد تحتاج إلى مهايئ إيثرنت إذا لم يأتي الكمبيوتر مزودا بمنفذ إيثرنت.

- طراز 6841 أو 6851 - تحتاج إلى توصيل الهاتف بمنفذ تيار كهربي يتم توفيره. قم بتوصيل أحد طرفي كبل إيثرنت بمنفذ شبكة LAN المحلي في أسفل الهاتف، والمعلمة برمز يحتوي على ثلاثة أجهزة كمبيوتر مرتبطة، والطرف الآخر في منفذ على محول. ثم قم بتوصيل الكمبيوتر بنفس المحول باستخدام كبل إيثرنت مختلف. قد تحتاج إلى مهايئ إيثرنت إذا لم يأتي الكمبيوتر مزودا بمنفذ إيثرنت.

نظرا لأن هذه الطريقة لا تتضمن شبكة قيد التشغيل، فقد لا يتم تعيين عنوان IP للهاتف في الشبكة الفرعية نفسها. للوصول إلى هاتفك، يلزمك قطع اتصال أي شبكات خاصة ظاهرية (VPN)، وتغيير عنوان IP الخاص بواجهة إيثرنت لديك ليكون على الشبكة الفرعية نفسها الخاصة بالهاتف. للحصول على شرح حول الشبكات الفرعية، تعليمات حول كيفية العثور على عناوين IP في شبكتك، وكيفية تغيير عنوان IP، انقر هنا.

الخطوة 3. افتح مستعرض ويب وأدخل عنوان IP الخاص بالهاتف الذي اكتشفته في الخطوة 1.

الخطوة 4. في أول مرة تصل فيها إلى صفحة تكوين ويب للهاتف، قد يظهر تنبيه أمان في المستعرض مع رسالة تفيد بعدم إمكانية الوثوق بشهادة موقع الويب. انقر فوق خيارات متقدمة أو متابعة. لا يثق المستعرض في الشهادة لأنها تأتي من موقع الويب نفسه، وليس من طرف ثالث. هذه رسالة مستعرض ولا تعني أن هواتفنا غير موثوق بها من قبل مستعرض المستخدم.

ملاحظة: تظهر هذه الصور عنوان URL غير واضح للحفاظ على خصوصية موقع الويب هذا، لكنك سترى عنوان IP بالكامل الذي تحاول الوصول إليه في تلك المساحة.

قد تظهر الشاشة الثانية حيث يجب النقر للمتابعة أو تأكيد الاستثناء للمتابعة.

الخطوة 5. بمجرد فتح صفحة تكوين الويب، انقر فوق تسجيل دخول المسؤول ومتقدم حتى يمكن تكوين الإعدادات المناسبة.

خيار آخر هو إدخال عنوان IP الخاص بالهاتف (معروض في الخطوة 4) مع /admin/المتقدمة لتحديد تلك الخيارات تلقائيا.

القرار

لقد وصلت الآن إلى صفحة تكوين الويب لسلسلة هواتف Cisco IP 6800 مع البرامج الثابتة ذات الأنظمة المتعددة.

إذا كنت ترغب في عرض مقالة حول الوظائف الأساسية لسلسلة هاتف Cisco IP 6800 مع البرامج الثابتة ذات الأنظمة المتعددة، انقر هنا.

للحصول على سلسلة هاتف Cisco IP 6800 الكاملة مع دليل مستخدمي البرامج الثابتة ذات الأنظمة المتعددة، انقر هنا.