الهدف

يشرح هذا المقال خطوات ترقية البرنامج الثابت في لوحة معلومات الأعمال (CBD) من Cisco.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرنامج الثابت

- لوحة معلومات الأعمال من Cisco | 2.3.0

ترقية البرامج الثابتة

الخطوة 1

سجل الدخول إلى واجهة مستخدم الويب (UI) في لوحة معلومات الأعمال من Cisco.

الخطوة 2

عند توفر تحديث، ستعرض لوحة المعلومات سحابة خضراء بسهم إلى أسفل في الرأس. انقر أيقونة التنزيل الخضراء.

الخطوة 3

انقر لبدء التنزيل للوحة المعلومات.

يجب دائما ترقية لوحة المعلومات قبل الاستقصاء. لا يمكن تشغيل CBD إذا كان أحد المسبار يقوم بتشغيل إصدار أحدث من لوحة المعلومات.

الخطوة 4

سترى تقدما في التحديث.

الخطوة 5

بمجرد اكتمال التنزيل، قم بتسجيل الدخول إلى واجهة مستخدم ويب مرة أخرى.

الخطوة 6

تحقق للتأكد من تحديث لوحة المعلومات إلى أحدث إصدار.

الخطوة 7

بمجرد التأكد من اكتمال ترقية لوحة المعلومات، يمكنك المتابعة لترقية الاختبارات. حدد أيقونة التنزيل الخضراء.

الخطوة 8

انقر لترقية المسابير.

إذا كنت تستخدم Ubuntu، Xenial version، فسترغب في الترحيل إلى الإصدار Focal version بعد الخطوات الواردة في هذه المقالة.

القرار

لقد قمت الآن بتحديث مستكشفات ولوحة معلومات الأعمال من Cisco بنجاح.