المحتويات

سؤال

البيئة

سؤال

ماذا يعني عندما تحصل على خطأ "مفتاح الميزة مكون بشكل غير صحيح" أثناء إضافة مفاتيح الميزات؟

البيئة

أجهزة أمان البريد الإلكتروني (ESA) من Cisco وأجهزة أمان الويب (WSA) وأجهزة إدارة الأمان (SMA) وجميع إصدارات نظام التشغيل AsyncOS

سيتم إصدار هذا الخطأ إذا كان واحدا أو أكثر مما يلي صحيحا:

- لا يعرض عميل البريد الإلكتروني المفتاح على سطر واحد، مما يؤدي إلى مساحة/فواصل مضافة في المفاتيح أو المفاتيح التي يتم اقتطاعها.

- تاريخ النظام ووقته غير حاليين.

- تتم إضافة المفتاح إلى الجهاز غير الصحيح / تم إنشاء المفتاح لرقم تسلسلي مختلف.

في بعض الحالات، قد تحدث المشكلة إذا تم إنشاء المفاتيح أثناء إستخدام الجهاز لإصدار سابق من AsyncOS ومنذ ذلك الحين تمت ترقية الجهاز

إن ليس أي من الشرط آنف صحيح غير أن السمة مفتاح بعد يعطي ال نفسه خطأ، بعد ذلك رجاء اتصل ب cisco TAC ونحن سندقق السمة مفتاح وفحص الإصدار.