المحتويات

سؤال:

لماذا يفشل تفاوض WCCP مع الخطأ: رسالة تصحيح أخطاء WCCP: هنا_I_AM ربط من x.x.x.x w/bad fwd طريقة 0000001، تم تقديمها 0000002؟

البيئة:

- أجهزة أمان الويب (WSA) من Cisco

- سلسلة مبدلات Cisco Catalyst 4948

- WCCP

الأعراض:

لا يعمل WCCP على Cisco Catalyst 4948 مع IOS 12.2. يتم الآن تشغيل عرض 'debug ip wccp events':

000104: 3w0d: WCCP-EVNT:wccp_update_assignment_status: enter

000105: 3w0d: WCCP-EVNT:wccp_update_assignment_status: خروج

000106: 3w0d: WCCP-EVNT:S00: Here_I_AM ربط من 10.158.116.13 w/bad fwd طريقة 0000001، تم تقديم 000002

000107: 3w0d: WCCP-EVNT:S00: Here_I_AM ربط من 10.158.116.13 مع إمكانيات غير متوافقة

على المادة حفازة 'debug ip wccp packet'، يعرض:

000162: 3w0d: WCCP-PKT:S00: إرسال i_SEE_YOU ربط إلى 10.158.116.13 w/ rcv_id

في WSA، يظهر سجل الوكيل:

16/APR/2007:19:03:58 +0800 معلومات: prox::INFO: WCCP2_i_see_أنت إستلمت من 10.158.116.10 120 بايت

16/APR/2007:19:03:58 +0800 معلومات: prox::INFO: WCCP2_here_i_am يرسل إلى الموجه 10.158.116.10 120 بايت

وفقا لمقالة دعم Cisco التالية، فإن Cisco لا يدعم المحول Catalyst 4948 switch WCCPv2 with يعرض الأمر أسلوب إعادة توجيه تضمين GRE:

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst4500/release/note/OL_9592.html

مقتطف من المقالة:

بالنسبة لإصدار WCCP 2، لا يتم دعم التالي:

- طريقة إعادة توجيه تضمين GRE

- طريقة تعيين مستندة إلى دلو التجزئة

- إعادة التوجيه على واجهة مخرج (إعادة التوجيه خارج)

- قائمة التحكم في الوصول (ACL) القائمة المعاد توجيهها

يلزم تكوين WSA لاستخدام إعادة التوجيه L2 بشكل محدد بدلا من GRE. يمكن تكوين هذا من واجهة مستخدم الويب الخاصة بالجهاز باستخدام الخطوات التالية:

1. واجهة المستخدم الرسومية > الشبكة > إعادة التوجيه الشفاف.

2. <WCCP خدمة إسم>>متقدم>طريقة إعادة التوجيه > L2

3. <WCCP خدمة إسم>>متقدم>طريقة الإرجاع > L2

4. إرسال التغييرات وتنفيذها