المحتويات

سؤال:

سؤال:

الأعراض: عند محاولة الوصول إلى موقع ويب من خلال جهاز أمان الويب (WSA) من Cisco، يعرض الوكيل رسالة خطأ تقول إن الوكيل غير مرخص:

This Page Cannot Be Displayed

----------------------

Internet access is not available without proper licensing of the

security device.

Please contact your corporate network administrator and provide

the code shown below.

Note: To access the management interface of the security device,

enter the configured IP address with port 8080.

---------------------

Notification code: PROXY_UNLICENSED

لم تنتهي صلاحية مفاتيح الميزة. ما هي المشكلة؟

البيئة: جهاز أمان الويب (WSA) من Cisco، جميع إصدارات AsyncOS

ولم تقبل إتفاقية ترخيص المستخدم النهائي، ولكن ينبغي أن تقبل.

وبتوصل لهيدا القبول بطريقتين:

1. تشغيل معالج إعداد النظام وبدء عملية الإعداد الموجه: علامة التبويب "إدارة النظام" > "إعداد النظام" > "معالج إعداد النظام".

2. انتقل إلى علامة التبويب "خدمات الأمان" > "وكيل الويب" > "تحرير الإعدادات". وإذا ظهر القانون الجديد، فإنه لم يتم قبوله بعد، فلا يزال يتعين القيام بذلك. إذا كان النقر فوق الزر "تحرير الإعدادات" يسمح لك بتحرير خيارات الوكيل، فقد تم قبوله بالفعل.