المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إختبار الاتصال باستخدام Device Insights and Umbrella

مفتاح خاطئ

التحقق من الصحة

المقدمة

يصف هذا المستند خطوات تكوين التكامل واستكشاف أخطاء Device Insights وتكامل Cisco Umbrella وإصلاحها.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية.

- SecureX

- Umbrella

- معرفة أساسية ب APIs

- أداة واجهة برمجة تطبيقات Postman

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية.

- SecureX 1.103

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

توفر ميزة SecureX Device Insights طريقة عرض موحدة للأجهزة الموجودة في مؤسستك، كما تقوم بدمج عمليات الجرد من مصادر البيانات المدمجة.

تقوم Umbrella تلقائيا بالكشف عن البنية الأساسية للمهاجمين الموضوعة للتهديدات الحالية وحجب الطلبات الضارة بشكل استباقي قبل وصولها إلى شبكة المنظمة أو نقاط النهاية. ومع الدمج، يمكنك إيقاف حالات العدوى بالبرامج الضارة في وقت مبكر وتحديد الأجهزة المصابة بالفعل بشكل أسرع ومنع تصفية البيانات. يوفر التكامل إمكانية رؤية كاملة لنشاط الإنترنت عبر جميع المواقع والمستخدمين، ويسمح لك باتخاذ إجراء باستخدام إستجابة بنقرتين لحظر المجالات بسرعة. يتم دعم وظائف Umbrella المتعددة وربطها عبر مفاتيح API التي تم إنشاؤها في النظام الأساسي Umbrella.

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول التكوين، فيرجى مراجعة هذه المقالة هنا تفاصيل وحدة التكامل.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

in order to تحريت مشاكل المشتركة مع SecureX و Umbrella تكامل، أنت يستطيع دققت الموصولية وأداء ال API.

إختبار الاتصال باستخدام Device Insights and Umbrella

الخطوة 1. يمكنك تحديد أسلوب تخويل Basic نظرا لأن MobileIron يستخدمه، كما هو موضح في الصورة.

ملاحظة: Postman ليس أداة مطورة من قبل Cisco. إذا كان لديك سؤال عن وظيفة أداة PostMan، فيرجى الاتصال بدعم Postman.

الخطوة 2. يمكنك الحصول على أجهزة كمبيوتر تعمل على الطاقة، باستخدام إستدعاء واجهة برمجة التطبيقات (API) هذا (الحد الافتراضي للصفحة هو 100 إدخال).

https://management.api.umbrella.com/v1/organizations/

/roamingcomputers

الخطوة 3. إستجابة للمكالمة الأولى، يتم إرجاع العدد الإجمالي للكائنات. يمكنك إستخدام الحد ومعلمات الصفحة للحصول على الصفحات التالية.

https://management.api.umbrella.com/v1/organizations/

/roamingcomputers?limit=5&page=2

مفتاح خاطئ

لا تستخدم Device Insights نفس المفاتيح التي يستخدمها SecureX، ثم تحتاج إلى التحقق من صحة المفاتيح التي تم تكوينها كمفاتيح API Umbrella وتأكيدها، كما هو موضح في الصورة.

- أجهزة شبكة Umbrella: تستخدم واجهة برمجة التطبيقات (API) للتعرف على سياسات DNS

- Umbrella Management: تم إستخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) لتعلم نقاط النهاية

التحقق من الصحة

بمجرد إضافة Umbrella كمصدر إلى رؤى الجهاز، يمكنك رؤية حالة اتصال REST API ناجحة.

- يمكنك مشاهدة اتصال REST API بالحالة صديقة البيئة

- انقر على المزامنة الآن لتشغيل المزامنة الكاملة الأولية، كما هو موضح في الصورة

في حالة إستمرار المشكلة مع دمج Device Insights و Umbrella، يرجى مراجعة هذه المقالة لجمع سجلات HAR من المستعرض والاتصال بدعم TAC لإجراء تحليل أكثر عمقا.